Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Interface principal

Subinterface multiponto

Subinterface de ponto-a-ponto

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento ilustra a necessidade de configurar um identificador de caminho virtual (VPI) e um identificador de canal virtual (VCI) em uma interface ATM local para fazer ping com êxito.

A aplicação de um endereço IP a uma interface ATM simplesmente configura a interface para ser uma interface IP roteada. Para que os pings funcionem, configure também um PVC (Permanent Virtual Circuit, circuito virtual permanente), de modo que o roteador saiba por qual VC (Virtual Circuit, circuito virtual) enviar as células ATM. Sem um VC, o roteador relata uma falha de encapsulamento se os comandos debug estiverem ativados. Por encapsulamento, o roteador se refere ao cabeçalho da Camada 2 (L2) que envolve o pacote de ping.

Quando você faz ping em uma interface local, as células ATM são na verdade enviadas no fio físico. Se o circuito fim-a-fim estiver ativo, as células de ping trafegarão até a extremidade do roteador remoto e, em seguida, logarão de volta. Como alternativa, configure um loopback de hardware ou software em algum lugar ao longo do caminho, incluindo na própria interface local. Use o comando loopback diagnostic para configurar um loopback de software.

Como os ATM VCs são ponto-a-ponto, considere os seguintes pontos sobre o tipo de interface em que você está configurando VCs:

- Interface principal—Suporta vários VCs. Cada VC precisa de um mapeamento estático ou dinâmico que corresponda os valores de PVC local ao endereço IP remoto. Sem um mapeamento, o roteador relatará uma mensagem de erro de falha de encapsulamento com depurações habilitadas.

- Subinterface multiponto—Suporta vários VCs. Cada VC precisa de um mapeamento estático ou dinâmico que corresponda os valores de PVC local ao endereço IP remoto. Sem um mapeamento, o roteador relatará uma mensagem de erro de falha de encapsulamento com depurações habilitadas.

- Subinterface ponto-a-ponto—Suporta um único VC. Como o roteador assume, por definição, que há um único dispositivo na outra extremidade do VC, nenhum mapeamento explícito é necessário. Em vez disso, o roteador encaminha pacotes para o VC com base em uma decisão de roteamento. Em outras palavras, a tabela de roteamento informa ao roteador que o próximo salto para o pacote IP é a extremidade remota do VC.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Interface principal

As tabelas a seguir ilustram os comandos de configuração necessários para fazer ping na interface local, dependendo se ela é ponto a ponto ou multiponto.

Configurar somente um endereço IP e sem VPI/VCI na interface ATM principal

!

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

cs-7204-15a#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, encapsulation failed

!--- Router reports encapsulation failure messages because there is no VPI/VCI !--- on which to send the packet.

Configurar um PVC na interface ATM principal

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

4/0            4              1    32   PVC    SNAP     149760                UP

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#

debug ip packet

IP packet debugging is on

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, encapsulation failed

!--- Although this configures a PVC, either a dynamic or !--- static mapping is still needed between the L2 and Layer 3 (L3) addresses.

Configurar uma instrução de mapa estático no PVC

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

!--- This configures a static map back to the local interface. !--- Normally, the map statement points to the remote IP address.

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0pvc4 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 4, VPI 1, VCI 32, ATM4/0

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending.

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending.

!--- The router now sends the packets. However, since there is not a !--- remote end in the lab setup, the pings fail.

Configurar o diagnóstico de loopback na interface principal

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

!--- This configures a software loopback with the loopback diag command.

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0pvc4 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 4, VPI 1, VCI 32, ATM4/0

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, rcvd 3

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, rcvd 3

!--- The pings are successful. Note that the local interface both !--- receives its own Internet Control Message Protocol (ICMP) echo and echo-reply.

Subinterface multiponto

Configurar uma interface multiponto ATM

interface ATM4/0

no ip address

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM4/0.1 multipoint

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

!--- This configures a static map or use inverse Address Resolution Protocol (ARP) on a multipoint subinterface.

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0.1pvc5 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 5, VPI 1, VCI 32, ATM4/0.1

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.1), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, rcvd 3

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.1), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, rcvd 3

Subinterface de ponto-a-ponto

Subinterface de ponto-a-ponto

interface ATM4/0

no ip address

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

!--- Use the loopback diagnostic command if !--- the PVC is not configured end to end.

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM4/0.2 point-to-point

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 1/32

encapsulation aal5snap

!--- Point-to-point interfaces do not need a static mapping or inverse ARP.

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, sending

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.2), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, rcvd 3

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, sending

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.2), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, rcvd 3

Informações Relacionadas

- Vários protocolos roteados em PVCs ATM utilizando encapsulamento LLC

- Protocolos múltiplos roteados sobre ATM PVCs utilizando VC multiplexing

- Configuração de PVC Básica com uso de bridged RFC 1483

- Conexão transposta de PVC entre um roteador e um Switch Catalyst

- Suporte técnico ATM (Asynchronous Transfer Mode)

- Mais informações ATM

- Suporte Técnico - Cisco Systems