Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Afkortingen

Werkstroom van de MoP

Procedure

Voorbereiding van de VnFC-configuratie

Configuratie van nieuwe VnFC-kaarten

Uitvoeren om een nieuwe kaart van EM toe te voegen

Voortgang van bewaking van kaarttoevoegingen

Kaartstatus controleren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u handmatige schaal-out (toevoeging van één nieuwe servicekaart) kunt uitvoeren naar een actieve configuratie van VPC-DI (Virtual Packet Core - Dual Instance) zonder dat u de VPC-poort opnieuw hoeft te laden of te herimplementeren. Deze functie is bedoeld om het vereiste van nieuwe capaciteitsuitbreiding van gateway te ondersteunen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Componenten voor Cisco Ultra Virtual Packet Core-oplossingen

- Ultra Automation Services (UAS)

- Elastic Service Controllers (ESC)

- Openstack

Behalve dat u deze als voorwaarden nodig hebt:

- VPC-DI Full-Stack-instantie met de juiste configuratie in een gezonde omgeving

- Alle vereiste netwerkconfiguraties zijn aanwezig met betrekking tot DI (Dual Instance) en servicenetwerken van toegespitste nieuwe SF( Service Functie)-kaarten

- Vereiste bronnen en machtigingen zijn beschikbaar op OpenStack level (Cloud)-voorbeeld, host, CPU RAM en quota, enz.

- ESC verkeert in een gezonde toestand.

- Elke andere afhankelijkheid die is gebaseerd op uw ontwerp van de cloudinstelling, zoals een extra interface, netwerken of resource.

- De status van de cloud is gezond en er zijn geen waarschuwingen of alarmen.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- USP 6.6

- ESC: 4.4.0(88)

- StarOS : 21.12.0 (71.244)

- Cloud - CVIM 2.4.16

- UCS M4 C240-servers - 4-poorts pc

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De instelling wordt een standalone AutoVNF-implementatieinstelling genoemd waar geen NSO-oplossingen zijn. Met dit artikel kan iemand in een bestaande installatie van VPC-DI een SF-kaart van EM foutloos toevoegen om aan extra capaciteitsvereisten te voldoen,

Het bestaat uit deze VM-typen.

- AutoVNF VM - 1 exemplaar

- Element Manager VM - 2

- Bedieningsfunctie VM - 2-exemplaar

- Sessiefunctie VM - 2 instantie

- ESC ( VNFM ) - 2e instantie ( in HA )

Op dit moment beschikt u in VPC-DI-poort over één SF VM in actieve toestand, d.w.z. één SF-kaart 3 actief is op toepassingsniveaus. Hier wordt nog één kaart (SF-kaart 4) toegevoegd als onderdeel van de schaalactiviteit.

Setup-architectuur op hoog niveau

Afkortingen

HA

Hoge beschikbaarheid

VNF

Virtuele netwerkfunctie

CF

Bedieningsfunctie

SF

Service-functie

ESC

Elastic Service Controller

MOP

Procedure

OSD

Objectopslaglocaties

HDD

Station vaste schijf

SSD

Solid State Drive

VIM

Virtual-infrastructuurbeheer

VM

Virtuele machine

EM

Element Manager

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Universele unieke ID-versterker

Werkstroom van de MoP

Procedure

Stap 1. Zorg ervoor dat alle VM in een actieve en actieve status op OpenStack-niveau is.

nova list --tenant f35c8df20d6713430eda5565f241d74a399  --field name,status,task_state,power_state

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+

| ID                                   | Name                     | Status | Task State | Power State |

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+

| f5e2e048-f013-4b17-b2af-c427bbafd043 | lab-saegw-spgw-em-1      | ACTIVE | None       | Running     |

| 6a9a391a-e23c-4c1b-9d92-cdc3ed991c71 | lab-saegw-spgw-em-2      | ACTIVE | None       | Running     |

| ab08e077-aec7-4fa5-900c-11f5758998eb | lab-saegw-spgw-vdu-cf1-0 | ACTIVE | None       | Running     |

| 09524fd3-20ea-4eda-b8ff-4bd39c2af265 | lab-saegw-spgw-vdu-cf1-1 | ACTIVE | None       | Running     |

| ed6f7010-dabc-44ac-ae49-f625d297f8ad | lab-saegw-spgw-vdu-sf1-0 | ACTIVE | None       | Running     |

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+

Stap 2. Zorg ervoor dat alle VM-status LEVEND is op VNFM-monitoring (ESC). Indien een VM een fout heeft, moet zij deze herstellen voordat zij met deze activiteit verder gaat.

DEPLOYMENT NAME              VM NAME                                                         STATE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lab-saegw-spgw-em            lab-saegw-spgw-e_lab-sa_0_2a70c6b5-b9c7-4382-82a6-f1ad052bb824  VM_ALIVE_STATE

lab-saegw-spgw-e_lab-sa_0_ea3113bc-7582-4b49-8876-a70bf1b74634  VM_ALIVE_STATE

lab-saegw-spgw-usp-em-6.6.0  lab-saegw-spgw-u_cf1_0_a7d8d54b-2d02-415e-93f8-907f90999e2b     VM_ALIVE_STATE

lab-saegw-spgw-u_cf2_0_3a4f9330-2481-4178-94e3-a656dfa45bdd     VM_ALIVE_STATE

lab-saegw-spgw-u_sf1_0_9cf03821-08bf-4ef3-b6bc-471d9bf869fc     VM_ALIVE_STATE

Stap 3. Zorg ervoor dat alle kaarten een gezonde status hebben binnen de VPC-DI-gateway en dat de status van de zender Alive is.

[local]ugp-saegw# show card table

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         Yes

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       6-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

[local]ugp-saegw#

[local]ugp-saegw# show emctrl status

emctrl status:

emctrl in state: ALIVE

[local]ugp-saegw#

Stap 4. Meld u aan bij EM en controleer de gezondheids-/synchrone status.

ubuntu@lab-saegw-spgw-em-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY  VERSION

------------------------------

21  UP   UP   UP     6.6.0

admin@scm#

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id AVNTSwpVTwABHAdV

ncs-state ha connected-slave [ AVNTSwpVTwABHAdW ]

admin@scm#

Er zijn nog een paar lijsten van voor EM bedoelde gezondheidscontroles die buiten het toepassingsgebied van dit artikel vallen. Daarom moet een passende actie worden ondernomen indien andere fouten worden geconstateerd.

Stap 5. Toevoeging van nieuwe SF-kaart 4 van EM.

Voorbereiding van de VnFC-configuratie

Opmerking: Je moet voorzichtig zijn bij het maken van de Vnfc configuratie. Het mag niet in strijd zijn met de bestaande vnfc-kaarten. Zorg er daarom voor dat je wijzigingen aanbrengt bovenop je laatste vnfc. Bijvoorbeeld, als u in gateway 5 kaarten in sf vdu hebt moet u de 5de vnfc kaartconfiguratie voor voorbereiding van de nieuwe Vnfc configuratie kiezen en overwegen. Ontvang de bestaande laatste configuratie van kaart vnfc en richt de gemarkeerde variabelen om te veranderen in de volgende getallen voor nieuwe kaarten bovenop zoals in dit voorbeeld.  In onze voorbeelden is het laatste kaartnummer 3 en het nieuwe kaartnummer 4.

admin@scm# show running-config vnfdservice:vnfd lab-saegw-spgw element-group ugp constituent-vdu vdu-sf1

vnfdservice:vnfd lab-saegw-spgw

element-group ugp

constituent-vdu vdu-sf1

vnfc sf1                     >>>>>>>>>>>>> has to change to “sf2”

vim-id   lab-saegw-spgw-vdu-sf1-0      >>>>>>>>> has to change to “lab-saegw-spgw-vdu-sf1-1”

vnfc-ref sf-vnfc-ugp

host     host-3                >>>>>>>>>>>>>> has to change to “host-4”

lifecycle-event-initialization-variable staros_param.cfg

destination-path-variables CARD_TYPE_NUM

value 0x42070100

!

destination-path-variables SLOT_CARD_NUMBER

value 3                       >>>>>>>>>>>>>>> has to change to “value 4”

!

destination-path-variables VNFM_PROXY_ADDRS

value 172.20.20.21,172.20.20.22,172.20.20.23

!

!

!

!

!

Kopieer dezelfde vnfc-configuratie met change vnfc, vim-id, host, SLOT_CARD_NUMBER waarde variabelen naar de suite om nieuwe kaart 4 te activeren zoals hierboven aangegeven,

Configuratie van nieuwe VnFC-kaarten

Nadat de bovenstaande wijzigingen zijn uitgevoerd op variabelen, vnfc, vim-id, host, SLOT_CARD_NUMBER, is de laatste nieuwe card vnfc-configuratie klaar voor activering.

vnfdservice:vnfd lab-saegw-spgw

element-group ugp

constituent-vdu vdu-sf1

vnfc sf2

vim-id   lab-saegw-spgw-vdu-sf1-1

vnfc-ref sf-vnfc-ugp

host     host-4

lifecycle-event-initialization-variable staros_param.cfg

destination-path-variables CARD_TYPE_NUM

value 0x42070100

!

destination-path-variables SLOT_CARD_NUMBER

value 4

!

destination-path-variables VNFM_PROXY_ADDRS

value 172.20.20.21,172.20.20.22,172.20.20.23

!

!

!

!

!

Uitvoeren om een nieuwe kaart van EM toe te voegen

Uitvoeren van de nieuwe vnfc die is voorbereid zoals die voor kaart 4 wordt getoond en vergeet niet de uitvoering eindelijk te plegen.

admin@scm(config)#vnfdservice:vnfd lab-saegw-spgw element-group ugp  constituent-vdu vdu-sf1 vnfc sf2

admin@scm(config-constituent-vdu-vdu-sf1)# vnfc sf2 vim-id lab-saegw-spgw-vdu-sf1-1 vnfc-ref sf-vnfc-ugp host host-4 lifecycle-event-initialization-variable staros_param.cfg destination-path-variables CARD_TYPE_NUM value 0x42070100

admin@scm(config-destination-path-variables-CARD_TYPE_NUM)# exit

admin@scm(config-lifecycle-event-initialization-variable-staros_param.cfg)# destination-path-variables SLOT_CARD_NUMBER value 4

admin@scm(config-destination-path-variables-SLOT_CARD_NUMBER)# exit

admin@scm(config-lifecycle-event-initialization-variable-staros_param.cfg)# destination-path-variables VNFM_PROXY_ADDRS value 172.20.20.21,172.20.20.22,172.20.20.23

admin@scm(config-destination-path-variables-VNFM_PROXY_ADDRS)# commit

Commit complete.

admin@scm(config-destination-path-variables-VNFM_PROXY_ADDRS)#

Voortgang van bewaking van kaarttoevoegingen

Op CVIM/OpenStack:

[root@PNQVFIBULD01 ~]# nova list --tenant f35c8f206713430ea5565f241d74a399  --field name,status,task_state,power_state

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+

| ID                                   | Name                     | Status | Task State | Power State |

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+

| f5e2e048-f013-4b17-b2af-c427bbafd043 | lab-saegw-spgw-em-1      | ACTIVE | None       | Running     |

| 6a9a391a-e23c-4c1b-9d92-cdc3ed991c71 | lab-saegw-spgw-em-2      | ACTIVE | None       | Running     |

| ab08e077-aec7-4fa5-900c-11f5758998eb | lab-saegw-spgw-vdu-cf1-0 | ACTIVE | None       | Running     |

| 09524fd3-20ea-4eda-b8ff-4bd39c2af265 | lab-saegw-spgw-vdu-cf1-1 | ACTIVE | None       | Running     |

| ed6f7010-dabc-44ac-ae49-f625d297f8ad | lab-saegw-spgw-vdu-sf1-0 | ACTIVE | None       | Running     |

| ba7edb9a-eba9-4e96-845b-6bb9041dfcfb | lab-saegw-spgw-vdu-sf1-1 | BUILD  | spawning   | NOSTATE     |

+--------------------------------------+--------------------------+--------+------------+-------------+

[root@PNQVFIBULD01 ~]#

Op VPC-DI Gateway:

[local]ugp-saegw# show card table

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         Yes

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       6-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       6-Port Service Function Virtual Card    Starting       -

[local]ugp-saegw#

[local]ugp-saegw#

Kaartstatus controleren

VPC-DI:

[local]ugp-saegw# show card table

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         Yes

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       6-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       6-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

[local]ugp-saegw#

EM (Element Manager):

admin@scm# show vnfmproxy:vnfd vdus

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE  ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

NAME            ID       CARD TYPE         ID   DEVICE NAME           GROUP   GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lab-saegw-spgw  vdu-cf1  control-function  cf1  lab-saegw-spgw-cf-nc  cf-nc   ugp          true   true         ab08e077-aec7-4fa5-900c-11f5758998eb  -      -       -

cf2  lab-saegw-spgw-cf-nc  cf-nc   ugp          true   true         09524fd3-20ea-4eda-b8ff-4bd39c2af265  -      -       -

vdu-sf1  session-function  sf1  -                     -       ugp          true   false        ed6f7010-dabc-44ac-ae49-f625d297f8ad  -      -       -

sf2  -                     -       ugp          true   false        ba7edb9a-eba9-4e96-845b-6bb9041dfcfb  -      -       -

Opmerking: Handmatige schaal-out( toevoeging) van SFs wordt volledig ondersteund in 6.3 release.