Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Procedure

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de draadloze client kunt configureren om vertragingen bij roaming van access point naar access point tot een minimum te beperken.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco 802.11a/b/g clientadapter die firmware 4.4 of hoger gebruikt

- Cisco Aironet Desktop Utility (ADU) versie 4.4 of hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Procedure

Voltooi deze stappen om vertragingen bij roaming van access point naar access point tot een minimum te beperken wanneer u de CB21AG/PI21AG (802.11a/b/g draadloze clientadapter) gebruikt.

Opmerking: deze stappen optimaliseren de roamingvertragingen in de bestuurslaag en zijn van toepassing op alle authenticatietypen. Indien 802.1x-authenticatie wordt gebruikt, kunnen er mogelijk nog meer optimalisaties zijn, die buiten het toepassingsgebied van dit document vallen.

Opmerking: Optimalisatie voor sneller roamen kan mogelijk bijdragen tot een groter gebruik van batterijen en tot een verminderde doorvoersnelheid.

1. Gebruik ADU-clientsoftwareversie 4.4 of hoger.

2. Stel het BSS Aging Interval in op 30 en stel het Scanvariabele Interval in op 20.

Voltooi deze stappen om deze twee parameters in te stellen via het Windows-configuratiescherm:

1. Ga naar Windows Verkenner.

2. Klik met de rechtermuisknop op mijn netwerklocaties.

3. Selecteer Eigenschappen in de vervolgkeuzelijst.

4. Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding#, waarbij # het nummer is van de Cisco CB21AG draadloze LAN-adapter.

5. Selecteer Eigenschappen in de vervolgkeuzelijst. Het dialoogvenster Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding wordt weergegeven.

6. Klik op Configureren.

7. Klik op het tabblad Geavanceerd.

8. Stel het BSS Aging Interval in op 30 en stel het Scanvariabele Interval in op 20.

Deze parameter waarden zijn de absoluut laagst toegestane waarden en mogen niet lager worden ingesteld. De standaardwaarden zijn 120 voor BSS Aging Interval en 60 voor Scan Valid Interval.

3. Als de dekking van uw access point dit toestaat, moet u het clientprofiel in de ADU alleen configureren om de 5 GHz (802.11a) of 2,4 GHz (802.11b/g) band te gebruiken, niet beide. Voltooi de volgende stappen om het clientprofiel te configureren:

1. Start de ADU-clientsoftware.

2. Klik op het tabblad Profielbeheer, benadruk het profiel van de belangstelling en klik op Wijzigen.

3. Klik op het tabblad Geavanceerd.

4. Schakel onder Draadloze modus de snelheden uit die u niet wilt gebruiken.

5. Indien u de ADU niet gebruikt om de CB21AG te beheren, moet u registerinstellingen gebruiken om de tarieven te selecteren. Voer de volgende stappen uit:

1. Kies Start > Run en type regedit om de griffie-editor te starten.

2. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE > Systeem > CurrentControlSet > Controle > Klasse > {4D36E972-E325-11CE-BFC1-0802bE10318}.

3. Klik met de rechtermuisknop op de 4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318-map en kies Zoeken.

4. Type NetBand in het zoekveld om de NetBand-variabele te vinden. Dit is onder een [instantie] viercijferige subkey met een driverDesc-waarde van Cisco Aironet 802.11a/b/g draadloze adapter.

De NetBand REG_SZ variabele is een bitmasker van ondersteunde tarieven. Standaard is dit 15. De waarden zijn:

802.11a    0x01

(not used) 0x02

802.11b    0x04

802.11g    0x08

(not used) 0x10

Bijvoorbeeld, om slechts 11b en 11g tarieven te steunen, is dit 0x04 + 0x08 = 0x0C = 12 decimaal.

Gerelateerde informatie

- Cisco Aironet 802.11a/b/g clientadapters voor draadloos LAN (CB21AG en PI21AG) installatie en configuratie Guide, release 3.0

- Cisco Aironet draadloos LAN-clientadapters

- Productondersteuningspagina

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems