Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Procedure

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document toont de procedure aan om de microcode voor het point-to-multipoint (P2MP) systeem correct te kopiëren en laden. Neem nota van de standaardplaats voor deze microcode zodat u deze, indien elders geplaatst, op de juiste manier kunt laden.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Draadloze netwerken

- Opdrachtlijngebruik

Zorg ervoor dat u bevoorrechte EXEC ("enabled") toegang op de router hebt die u wilt onderzoeken.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- De producten uBR7223, uBR7246 en uBR7246VXR

- Elke versie van Cisco IOS®-software die vaste draadloze P2MP ondersteunt

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Procedure

Hier is een demonstratie van de procedure om microcode te kopiëren en laden. Om deze procedure uit te voeren moet u bevoorrechte (of "toegelaten") toegang tot de router hebben.

HEADEND#show microcode

Microcode images for downloadable hardware

HW Type      Microcode image names

------------------------------------------

cwrhe  default    slot0:/rhe02-05

!--- Note the default location

cwrsu  default    flash:/rsu02-05

!--- Note the default location

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

No files in directory

20578304 bytes total (20578304 bytes free)

HEADEND#copy tftp slot0:

Address or name of remote host [171.68.191.135]?

Source filename [rhe03-00.bin]?

Destination filename [rhe03-00.bin]? rhe03-00

Accessing tftp://171.68.191.135/rhe03-00.bin...

Loading rhe03-00.bin from 171.68.191.135 (via FastEthernet0/0): !!!

Expanding slot1:rhe03-00/fir.001 (766041

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/crx.001 (219045

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/ctx.001 (219052

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/txdsp.001 (318334

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/rxdsp.001 (167064

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/dsprx.000 (262240

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/pic-idu.000 (12868 bytes): !!!!

[OK - 1971200/3942400 bytes]

1971200 bytes copied in 2234.512 secs (882 bytes/sec)

HEADEND#sh slot0:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown 61000000   20084    8      1 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00

2   .. unknown 57C14CB9   DB160   16 766041 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00/fir.001

3   .. unknown 74E959EE  110988   16 219045 Feb 12 2001 17:18:58

rhe03-00/crx.001

4   .. unknown D59E0290  1461B4   16 219052 Feb 12 2001 17:22:11

rhe03-00/ctx.001

5   .. unknown 705F8AF2  193DB4   18 318334 Feb 12 2001 17:26:42

rhe03-00/txdsp.001

6   .. unknown 5E530E71  1BCACC   18 167064 Feb 12 2001 17:32:39

rhe03-00/rxdsp.001

7   .. unknown A36CE2D4  1FCBAC   18 262240 Feb 12 2001 17:35:56

rhe03-00/dsprx.000

8   .. unknown E0C4F73B  1FFE70   20  12868 Feb 12 2001 17:40:07

rhe03-00/pic-idu.000

18612624 bytes available (1965680 bytes used)

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    1   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00

2  -rw-      766041   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00/fir.001

3  -rw-      219045   Feb 12 2001 17:18:58  rhe03-00/crx.001

4  -rw-      219052   Feb 12 2001 17:22:11  rhe03-00/ctx.001

5  -rw-      318334   Feb 12 2001 17:26:42  rhe03-00/txdsp.001

6  -rw-      167064   Feb 12 2001 17:32:39  rhe03-00/rxdsp.001

7  -rw-      262240   Feb 12 2001 17:35:56  rhe03-00/dsprx.000

8  -rw-       12868   Feb 12 2001 17:40:07  rhe03-00/pic-idu.000

20578304 bytes total (18612624 bytes free)

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning voor draadloze producten

- Ondersteuning voor draadloze technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems