Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Hoe laat ik HTTPS toegang voor de CUE GUI toe?

Inleiding

Dit document beschrijft hoe HTTPS toegang voor de Cisco Unity Express (CUE) GUI kan worden verleend.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unity Express

- HTTPS

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op versie 8 en hoger van Cisco Unity Express.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Hoe laat ik HTTPS toegang voor de CUE GUI toe?

Voltooi deze stappen om HTTPS-toegang voor de CUE GUI mogelijk te maken:

1. In CUE CLI COMPONENT-modus, voert u de crypto-toets uit om rsa label gui modulus 1024 opdracht te genereren.

2. CUE opnieuw laden.

3. In CUE CLI Configuration-modus, voert u de opdracht security keyLabel van de websessie uit.

4. Schakel Transport Layer Security (TLS) 1.0 in Microsoft Internet Explorer en Mozilla Firefox.

5. Voer in de adresbalk van uw browser https://<cue-ip-adres> OF http://<cue-ip-adres>:443 in.