Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Vanaf Cisco Unified Call Studio, Universal Edition, is het mogelijk een groep elementen uit te schakelen; in dit document wordt de procedure toegelicht .

Voorwaarden

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Call Studio, Universal Edition.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Symptomen: N.v.t.

Resolutie: Als u een groep element uit wilt schakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de groep Element in de Call Flow-editor en vervolgens kiest u Elementen uit de groep.

De elementen in de Groep van het Elementen worden niet gegroepeerd in de Call Flow redacteur.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems