Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Layer 3 MTU-configuraties

MTU configureren op een Switched Virtual Interface (SVI)

MTU op een Layer 3-poort configureren

Layer 2 MTU-configuraties

Configuratie netwerk-QoS MTU

Configuratie per poort van MTU

Nexus 2000 configuratie

Configuratie per-poorts fabric-poortkanaal (FPC) (te configureren op de parent Nexus-Switch)

Nexus 7000/FEX Jumbo Frame Configuration (alleen van toepassing voor versie 6.2 en hoger)

QoS-beleidsconfiguratie voor netwerk (te configureren op de Switch van de moedermaatschappij)

Verifiëren

Layer 3 MTU

Layer 2 MTU

Controleer de MTU op Switches die Network QoS gebruiken

Controleer de MTU op Switches die per-poort MTU ondersteunen

Nexus 2000 switch

Problemen oplossen

Impact

Bekende gebreken

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de maximale verzendeenheid (MTU) configureert en verifieert op Cisco Nexus-switches.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Layer 3 MTU-configuraties

Alle Layer 3-poorten, ongeacht het platform, worden per poort geconfigureerd.

MTU configureren op een Switched Virtual Interface (SVI)

Nexus(config)#interface vlan 1

Nexus(config-if)#mtu 9216

MTU op een Layer 3-poort configureren

Nexus(config)#interface ethernet 1/1

Nexus(config-if)#no switchport

Nexus(config-if)#mtu 9216

Layer 2 MTU-configuraties

Layer 2 MTU wordt ingesteld via een QoS-beleid (Network Quality of Service) of via de configuratie van de poort zelf (op switches die per-poort MTU ondersteunen). Alleen de Nexus 7000, 9000 en 3000 modellen ondersteunen MTU per poort.

Configuratie netwerk-QoS MTU

Nexus 3000: Omvat Nexus 3048, 3064, 3132Q, 3132Q-X, 3132Q-XL, 3172 en 3500 Series switches

Nexus 5000: Alle Nexus 5000 en 5500 Series switches

Nexus 6000: Alle Nexus 6000 Series switches

Om verhoogde MTU op deze switches te vormen, creeer a network-qos beleid of wijzig een beleid dat al bestaat om de verhoogde MTU te specificeren. Deze configuratie is van toepassing op alle poorten. Dit omvat alle Cisco Fabric extender (FEX)-poorten die op de switch zijn aangesloten. Per-poort MTU wordt niet ondersteund.

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9216

system qos

service-policy type network-qos jumbo

Configuratie per poort van MTU

Nexus 3000: Omvat Nexus 3132Q-V, 3164, 31108, 31128PQ, 3200 Series en 36180YC-R switches

Nexus 7000: Alle Nexus 7000- en 7700 Series switches

Nexus 9000: Alle Nexus 9200 Series switches (inclusief 92xxx), 9300 Series switches (inclusief 93xxx) en 9500 Series switches

Voor platformen die Per-Port MTU Configuration gebruiken, kunnen L2-poorten alleen de System Jumbo MTU gebruiken die op de switch of 1500 is geconfigureerd. Standaard is System Jumbo MTU 9216.

L2 poorten geconfigureerd met Jumbo MTU werkt automatisch bij aan de nieuwe waarde als deze wordt gewijzigd.

Nexus# show running-config all | i jumbomtu

system jumbomtu 9216

Nexus(config)# system jumbomtu ?

<1500-9216> Enter jumbomtu

Om MTU per poort te kunnen configureren heeft u deze configuratie nodig:

Nexus(config)#interface ethernet 1/1

Nexus(config-if)#mtu 9216

Als een ongeldige waarde is ingevoerd, wordt een fout geretourneerd:

Nexus(config-if)# mtu 9000

ERROR: MTU can only be default or system jumbo MTU

Nexus 2000 configuratie

Opmerking: De Nexus 2000 MTU is ingesteld met de configuratie van jumboframes op de parent-switch. Voor parent-switches die jumbo per-poortbasis toestaan, configureer dan het FX Fabric Port-channel (FPC). Als de parent-switch een network-qos policy, then jumbo is set with the QoS policy configuration of the parent switch. These changes are automatically pushed down to the FEX in both cases.

Configuratie per-poorts fabric-poortkanaal (FPC) (te configureren op de parent Nexus-Switch)

interface port-channel136

switchport mode fex-fabric

fex associate 136

vpc 136

mtu 9216

Opmerking: Met de Nexus 7000 kunt u FEX MTU niet instellen met de FPC in Versie 6.2 en hoger. U moet in plaats daarvan een aangepast QoS-beleid maken zoals de volgende configuratie laat zien.

Nexus 7000/FEX Jumbo Frame Configuration (alleen van toepassing voor versie 6.2 en hoger)

Opmerking: Wijzig de sjabloon die momenteel in gebruik is. Als u de huidige sjabloon in gebruik wilt vinden, voert u de show policy-map system type network-qos uit.

7K(conf)#class-map type network-qos match-any c-nq-8e-custom

7K(config-cmap-nqos)#match cos 0-7

7K(config)#policy-map type network-qos nq-8e-custom template 8e

7K(config-pmap-nqos)#class type network-qos c-nq-8e-custom

7K(config-pmap-nqos-c)#congestion-control tail-drop

7K(config-pmap-nqos-c)#mtu 9216

7K(config)#system qos

7K(config-sys-qos)#service-policy type network-qos nq-8e-custom

QoS-beleidsconfiguratie voor netwerk (te configureren op de Switch van de moedermaatschappij)

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9216

system qos

service-policy type network-qos jumbo

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

De Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van show opdrachtoutput.

Layer 3 MTU

Controleer Layer 3 MTU op alle Nexus-platforms met de show interface eth x/y bevel zoals dit voorbeeld toont:

Nexus# show interface ethernet 1/19

Ethernet1/19 is up

Dedicated Interface

Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 547f.ee5d.413c (bia 547f.ee5d.40fa)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Controleer SVI MTU met de show interface vlan X bevel zoals deze output toont:

Nexus# show interface vlan 1

Vlan1 is down (Non-routable VDC mode), line protocol is down

Hardware is EtherSVI, address is  547f.eed8.ec7c

Internet Address is 192.168.10.10/24

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Layer 2 MTU

In deze sectie wordt beschreven hoe Layer 2 MTU per platform moet worden geverifieerd. De opdrachten worden uitgevoerd vanaf de parent-switch.

Controleer de MTU op Switches die Network QoS gebruiken

Nexus# show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 469760, HW MTU: 9216 (9216 configured)

-- or --

Nexus# show queuing interface ethernet 1/1

slot  1

=======

HW MTU of Ethernet1/1 : 9216 bytes

Egress Queuing for Ethernet1/1 [System]

Controleer de MTU op Switches die per-poort MTU ondersteunen

Nexus# show interface ethernet 1/12

Ethernet1/12 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 7c0e.ceca.f183 (bia 7c0e.ceca.f183)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

Opmerking: Als Nexus 3000 op code staat eerder dan 7.0(3)I2(2a), controleer dan de MTU-waarde met de show queueing interface ethernet x/x uit. Nexus 3000 switches die 7.0(3)I2(2a) en later de MTU grootte op een per-poortbasis tonen.

Nexus 2000 switch

Opmerking: Wanneer u de FEX MTU verandert, verhoogt de FEX zijn MTU tot een hoger, maar vooraf bepaald bedrag dat niet exact overeenkomt met de ingestelde waarde. Het ouderapparaat dwingt de geconfigureerde MTU af op het FEX Fabric Port-Channel (FPC).

Voor een FEX-verbinding met Nexus 5000, 6000 en 7000:

Nexus# show queuing interface ethernet 136/1/1

if_slot 68, ifidx 0x1f870000

Ethernet136/1/1 queuing information:

Input buffer allocation:

Qos-group: 0

frh: 3

drop-type: drop

cos: 0 1 2 3 4 5 6 7

xon       xoff      buffer-size

---------+---------+-----------

19200     78080     90880

Queueing:

queue   qos-group    cos                 priority     bandwidth     mtu

--------+------------+--------------------+---------+----------------+--------

3                   0        0 1 2 3 4 5 6      WRR       100       9280

Voor een FEX-verbinding met Nexus 9000:

9K# show interface ethernet 104/1/1

Ethernet104/1/1 is up

admin state is up,

Hardware: 100/1000 Ethernet, address: 5475.d0e0.e5c2 (bia 5475.d0e0.e5c2)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie die u kunt gebruiken om problemen met de configuratie te troubleshooten.

De Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van show opdrachtoutput.

Opmerking: Raadpleeg Important Information on Debug Commands (Belangrijke informatie over opdrachten met debug) voordat u opdrachten met debug opgeeft.

Soms is het noodzakelijk om de veranderingen in software te verifiëren. Om dit te doen, controleer de Ethernet poortmanager (ethpm) om te verifiëren dat de veranderingen door software op om het even welk platform werden geduwd:

Switch#show system internal ethpm info interface eth 6/5 | egrep -i mtu

medium(broadcast), snmp trap(on), MTU(4000)

Het is ook mogelijk op M1, M2, F1, en F2 modules om in de hardware te verifiëren dat de veranderingen werden geduwd:

module-1#show hardware internal mac port 20 state | i MTU

GD: Port speed Undecided GD MTU 10240 (fixed to max), PL MTU 9238 mode 0

U kunt ook de QoS-configuratie op de lijnkaart bekijken:

module-1# show hardware internal mac port 33 qos configuration | beg mtu

vl  hw_mtu   pm_mtu   pm_adj  qos_mtu   qos_adj   last_mtu

0   9238     9728      22     9216       22       9216

Impact

Een slecht afgestemde MTU over een link kan een impact hebben op routed interfaces met routing nabijheid en veroorzaakt een type 1 inconsistentie met VPC als beide kanten van de VPC niet overeenkomen met MTU. Configureren met voorzichtigheid.

Bekende gebreken

Wijzigingen in Cisco bug-id CSCuf20035 - (Nexus 7000) FEX MTU worden niet van kracht op FEX-wachtrijen.