Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Catalyst 2948G-L3-serie opdrachten

Catalyst 6500 show-opdrachten

Problemen oplossen

Overzicht van opdrachten

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor een IEEE 802.1Q stam tussen een Catalyst 6500 Series Switch die Catalyst OS (CatOS) en de Catalyst 2948G-L3 Switch draait. Dit document bevat een voorbeeldnetwerk dat Catalyst 2948G-L3 als kern switch en Catalyst 6500 als switch van de toegangslaag heeft. Na een korte beschrijving van het trunking-mechanisme van 802.1Q wordt de configuratie op de Catalyst 6500 Switch en Catalyst 2948G-L3 Switch beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 2948G-L3 Switch-router met Cisco IOS-softwarerelease 12.0(18)W5(22b)

- Catalyst 6500 Series Switch met CatOS 8.5-software

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Trunking vervoert verkeer van verscheidene VLAN's over een punt-tot-punt verbinding tussen de twee apparaten. Twee methoden voor trunking zijn Inter-Switch Link (ISL) Protocol, dat een door Cisco goedgekeurd protocol is, of 802.1Q (een IEEE-standaard). Dit document gaat specifiek over 802.1Q trunking. In dit voorbeeld, worden VLANs in Catalyst 6500 uitgebreid naar Catalyst 2948G-L3 via 802.1Q boomstamverbindingen.

Catalyst 2948G-L3 is een router die Cisco IOS runt en alle interfaces worden standaard routed interfaces. U moet bruggroepen gebruiken om het concept van VLANs op Catalyst 2948G-L3 te gebruiken. Elke bridge group wordt beschouwd als een afzonderlijk VLAN. Deze bridge groepen komen overeen met het VLAN-nummer van de aangesloten switch. Om de routing tussen VLAN’s op Catalyst 2948G-L3 te ondersteunen, worden geïntegreerde routing en bridging (IRB) en Bridge Virtual Interfaces (BVI’s) geconfigureerd voor routing IP tussen verschillende VLAN’s.

Catalyst 2948G-L3 biedt geen ondersteuning voor meerdere Layer 2-georiënteerde protocollen, zoals Virtual Terminal Protocol (VTP), Distributed Diagnostics and Service Network (DDSN) Transfer Protocol (DTP) en Port aggregation Protocol (PAgP). Catalyst 2948G-L3 Cisco IOS-softwarereleases 12.0(7)W5(15d) en voorheen ondersteunen geen overbrugging op 802.1Q subinterfaces.

Catalyst 2948G-L3 heeft een levenseinde (EoL) bereikt. Raadpleeg EoL/EoS voor Cisco Catalyst 2948G-L3 en 4908G-L3 Switches voor informatie en aanbevolen vervangende producten.

Configureren

In dit voorbeeld, wordt Catalyst 2948G-L3 uitgevoerd als een router tussen VLAN. Catalyst 6500 runt CatOS en gebruikt 802.1Q basisverbinding om verbinding te maken met de Catalyst 2948G-L3 Switch. Catalyst 6500 wordt geconfigureerd als switch voor toegangslaag die twee VLAN’s heeft, 20 en 30. De routing tussen deze twee VLAN’s wordt geleverd door Catalyst 2948G-L3. De 802.1Q basisconfiguratie tussen Catalyst 6500 en Catalyst 2948G-L3, en de routing tussen VLAN’s op de configuratie Catalyst 2948G-L3 Switch wordt in dit document beschreven.

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Catalyst 6500

- Catalyst 2948G-L3

Catalyst 6500

Current configuration:

!

version 8.1

!

hostname 6500

!

Catalyst 6500(enable)#

set vtp mode transparent

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Set the VTP mode accordingly. This depends on your network.

!

#module 3 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 20 3/20

set vlan 30 3/40

!--- The ports are assigned to the single VLAN and are !--- used as access ports.

set trunk 3/30 nonegotiate dot1q

!--- Port 3/30 is configured as dot1q trunk port and !--- the trunk mode is set to nonegotiate. !--- Trunk mode should be nonegotiate because 2948G-L3 does not support DTP.

set port enable 3/20,3/30,3/40

!--- Use the set port enable command !--- to enable a port or a range of ports.

!--- Output is suppressed.

Catalyst 2948G-L3

Current configuration:

!

version 12.0

hostname 2948G-L3

!

interface FastEthernet 20

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!--- The bridge-group 20 command adds the !--- Fast Ethernet 20 interface to bridge group 20.

interface FastEthernet 40

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!--- The bridge-group 30 command adds the !--- Fast Ethernet 40 interface to bridge group 30.

!

interface Fast Ethernet 30

no ip address

no ip redirects

no ip directed-broadcast

int fast ethernet 30.1

encapsulation dot1q 30

bride-group 30

exit

int fast ethernet 30.2

encapsulation dot1q 20

bridge-group 20

exit

int fast ethernet 30.3

encapsultion dot1q 1 native

bridge-group 1

exit

!--- Fast Ethernet 30 acts as a trunk port that carries VLANs 30 and 20. !--- Subinterfaces that belong to the same VLAN (network or subnet) must !--- be configured to belong to the same bridge group.

!--- VLAN 1 is the native VLAN by default.

bridge irb

!--- The bridge irb command enables IRB on !--- the router, which allows you to route traffic within the bridge groups.

bridge 30 protocol ieee

bridge 20 protocol ieee

!--- Choose IEEE as the Spanning Tree Protocol (STP).

bridge 30 route ip

bridge 20 route ip

!--- The bridge number route ip command allows you !--- to route IP traffic between the BVI interface !--- and the other IP interfaces on the router.

interface bvi 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

interface bvi 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

exit

!--- Creates BVI interfaces for bridges 20 and 30. These interfaces act !--- as the gateway for VLANs 20 and 30.

!--- Output is suppressed.

Opmerking: Vier aangrenzende poorten op Catalyst 2948G-L3, zoals f1 tot en met f4 of f45 tot en met f48, op een 10/100 interface moeten allemaal dezelfde VLAN-insluiting gebruiken. De insluiting van VLAN is of ISL of 802.1Q.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Catalyst 2948G-L3-serie opdrachten

- 2948G-L3#show vlan

virtual LAN ID:  30 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:   FastEthernet30.1

This is configured as native Vlan for the following interface(s) :

FastEthernet30

Protocols Configured:   Address:              Received:        Transmitted:

Bridging        Bridge Group 20                 1                   0

Virtual LAN ID:  20 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:   FastEthernet30.2

Protocols Configured:   Address:              Received:        Transmitted:

Bridging        Bridge Group 30               921                   0

- 2948G-L3#show bridge 20

Total of 300 station blocks, 298 free

Codes: P - permanent, S - self

Bridge Group 20:

Address       Action    Interface

0009.11b9.1a75    forward   Fa30.2

Catalyst 6500 show-opdrachten

- toon stam—deze opdracht verifieert de boomstamconfiguratie, zoals in deze uitvoer wordt getoond:

Console> (enable) show trunk 3/30

* - indicates vtp domain mismatch

# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port

$ - indicates non-default dot1q-ethertype value

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/30     nonegotiate  dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/30     1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/30     1,20,30

- toon VLAN-Deze opdracht toont de poorten die aangepast zijn aan de corresponderende VLAN’s:

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    6       1/1-2

3/1-19,3/21-39,3/41-48

20   VLAN0020                         active    71      3/20

30   VLAN0030                         active    69      3/40

1002 fddi-default                     active    7

1003 token-ring-default               active    10

1004 fddinet-default                  active    8

1005 trnet-default                    active    9

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-opdrachten gebruikt.

PC2#ping 192.168.20.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PC1#ping 192.168.30.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PC1#ping 192.168.20.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

Overzicht van opdrachten

- gebruikersinterface

- kofferbak

- set-VLAN

- raakvlak tonen

- show port

- toont poortmogelijkheden

- toonbank

- vtp-domein tonen

Gerelateerde informatie

- EtherChannel en 802.1Q trunking configureren met Catalyst 2948G-L3's en op CatOS gebaseerde Switches

- 802.1Q trunking tussen Catalyst-Switches met CatOS- en Cisco IOS-systeemsoftware

- Catalyst 2948G-L3 voorbeeldconfiguratie

- Productondersteuning voor switches

- Ondersteuning voor LAN-switching technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems