Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Netwerkdiagram

Algemene configuratietaken

InterVLAN-routing configureren

Vaak: VLAN-interfaceweerstand/uitval

Controleer de configuratie

Bijlage

Configuratie van Supervisor Engine

RSM-configuratie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat basisinformatie over de manier waarop u de routing tussen VLAN’s kunt configureren op een Catalyst-switch (met Catalyst OS-systeemsoftware [CatOS]) door gebruik te maken van een interne router (Layer 3 [L3] kaart/module). De term interne router verwijst naar deze L3-kaarten/modules op Catalyst 5500/5000 en 6500/6000 switches:

- Multilayer Switch-functiekaart (MSFC) op Catalyst 6500/6000 Series switches

- MSFC2 op Catalyst 6500/6000 Series switches

- Routefunctiekaart (RSFC) op Catalyst 5500/5000 Series switches

- RSM-Switch (RSM) op Catalyst 5500/5000 Series switches

Alle Catalyst 5500/5000 of Catalyst 6500/6000 Series switches die CatOS met een ondersteunde L3-kaart uitvoeren, hadden in dit document kunnen worden gebruikt om dezelfde resultaten te behalen.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

Opmerking: Dit document bespreekt niet hoe u de routing tussen VLAN’s kunt configureren op Catalyst 4500/4000 switches met behulp van de L3-servicemodule (WS-X4232-L3). Raadpleeg voor deze informatie de volgende documenten:

- Het configureren van de module voor InterVLAN-routing van installatie- en configuratienoot voor Catalyst 4000 Layer 3 servicesmodule

- Configuratie en Overzicht van de routermodule voor de Catalyst 4000-reeks (WS-X4232-L3)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 5500 switch met een RSM

- Supervisor Engine Module (WS-X5530) met CatOS 6.1(1) software

- RSM (WS-X5302) met Cisco IOS® softwarerelease 12.0(5)W5(12)

De configuraties op alle apparaten werden gewist met de duidelijke configuratie alle en schrijf wissen opdrachten om er zeker van te zijn dat ze een standaardconfiguratie hadden.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Netwerkdiagram

N.B.: Sluit werkstation1 en werkstation2 niet aan tenzij u in dit document gevraagd wordt dit te doen. Dit document wijst op een algemeen probleem dat klanten rapporteren wanneer zij interVLAN routing of meerdere VLAN interfaces op de routermodule configureren. Zie het gemeenschappelijke punt: VLAN-interface Geeft een lagere/lagere sectie voor meer informatie weer.

Algemene configuratietaken

In dit gedeelte wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste configuratietaken die in dit document worden uitgevoerd:

- Configureer de switch voor het beheer

- VLAN’s maken in de switch

- Voeg poorten toe aan de geconfigureerde VLAN’s

- Configureer de interne router voor beheer

- InterVLAN-routing configureren

- Controleer de configuratie

InterVLAN-routing configureren

Voltooi deze stappen om de routing tussen VLAN’s in de Catalyst-switch te configureren:

1. Toegang tot de console poort op de Supervisor Engine.

Als u moeite hebt met toegang tot de console, raadpleegt u deze documenten:

- Voor Catalyst 5500/5000 Series switches die een terminal aansluiten op de Console poort op Catalyst Switches.

- Voor Catalyst 6500/6000 Series switches -Een terminalgedeelte aansluiten van een terminal op de Console-poort op Catalyst Switches en een modemgedeelte aansluiten op de poort op Catalyst Switches

2. Configureer de switch voor basisbeheer.

Gebruik deze set opdrachten om de Catalyst-switch voor het beheer te configureren:

Console> enable) set system name Cat5500

!--- Configure the system name.

System name set.

Cat5500> (enable) set interface sc0 172.16.80.40 255.255.255.0

!--- Configure the IP address.

Interface sc0 IP address and netmask set.

Cat5500> (enable) set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1

!--- Configure the default gateway.

Opmerking: Als u een switch wilt beheren die aan de andere kant van een router staat, moet u een standaardgateway op de switch configureren, omdat de switch niet deelneemt aan IP-routing en daarom niet op de hoogte is van de L3-topologie van het netwerk. U kunt ook de ingestelde IP route standaard 172.16.80.1 gebruiken om de standaard gateway te configureren in plaats van de ingestelde ip route 0.0.0 172.16.80.1 opdracht te gebruiken.

3. Configureer het gewenste aantal VLAN’s in de switch.

Volgens het Netwerkdiagram moet u twee nieuwe VLAN’s (VLAN 10 en VLAN 20) op de switch configureren.

Voordat u een nieuw VLAN kunt maken, moet de switch in VLAN Trunk Protocol (VTP) servermodus of VTP transparante modus zijn. Als de switch een VTP-server is, moet u een VTP-domeinnaam definiëren voordat u VLAN’s kunt toevoegen. Dit moet worden gedefinieerd ongeacht het aantal switches in het netwerk (een of veel) en ongeacht of u VTP gebruikt om VLAN’s aan andere switches in het netwerk te propageren. Raadpleeg voor meer informatie over VTP dit document:

- Inzicht en configuratie van VLAN Trunk Protocol (VTP)

De standaard VTP-configuratie op de switch is:

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

Gebruik de opdracht set vtp om de domeinnaam en de modus in te stellen:

Cat5500> (enable) set vtp domain mode transparent

VTP domain  modified

!--- Set the VTP mode.

Cat5500> (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

!--- Set the VTP domain name.

OPMERKING:  In het voorbeeld wordt de VTP-modus ingesteld op doorzichtig. Afhankelijk van uw netwerk, stelt u de VTP-modus dienovereenkomstig in. De transparante modus werd gekozen om te voorkomen dat de switches werden aangetast en om te voorkomen dat de andere switches in het laboratorium werden beïnvloed.

4. Controleer de VTP-configuratie door de opdracht Show VTP-domein uit te geven:

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

cisco                            1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

5. Maak VLAN’s in de switch.

Standaard is er slechts één VLAN op de switch, genoemd VLAN 1. VLAN 1 wordt ook het standaard VLAN genoemd. Alle poorten behoren standaard tot dit VLAN. Dit VLAN kan niet worden anders genoemd of verwijderd.

U kunt VLAN’s maken door de ingestelde VLAN-opdracht te gebruiken:

Cat5500> (enable) set vlan

Usage: set vlan  <mod/port>

(An example of mod/port is 1/1,2/1-12,3/1-2,4/1-12)

set vlan  [name ] [type ] [state ]

[said ] [mtu ] [ring ]

[decring ]

[bridge ] [parent ]

[mode ] [stp ]

[translation ] [backupcrf <off/on>

[aremaxhop ] [stemaxhop ]

(name = 1..32 characters, state = (active, suspend)

type = (ethernet, fddi, fddinet, trcrf, trbrf)

said = 1..4294967294, mtu = 576..18190

hex_ring_number = 0x1..0xfff, decimal_ring_number = 1..4095

bridge_number = 0x1..0xf, parent = 2..1005, mode = (srt, srb)

stp = (ieee, ibm, auto), translation = 1..1005

hopcount = 1..13)

Set vlan commands:

----------------------------------------------------------------------------

set vlan                     Set vlan information

set vlan mapping             Map an 802.1Q vlan to an Ethernet vlan

set vlan                     Vlan number(s)

Cat5500> (enable) set vlan 10

!--- Create VLAN 10.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 10 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 20

!--- Create VLAN 20.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 20 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 10 4/1-12

!--- Add ports to VLAN 10.

VLAN 10 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

10    4/1-12

Cat5500> (enable) set vlan 20 4/13-20

!--- Add ports to VLAN 20.

VLAN 20 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

20    4/13-20

Cat5500> (enable) show vlan

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     1/1-2

3/1-3

4/21-24

11/1-48

12/1-2

10   VLAN0010                         active    448     4/1-12

20   VLAN0020                         active    449     4/13-20

1002 fddi-default                     active    444

1003 token-ring-default               active    447

1004 fddinet-default                  active    445

1005 trnet-default                    active    446

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BrdgNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ ------ ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -      -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -      -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -      -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -      -    -        0      0

1003 trcrf 101003     1500  -      -      -      -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -      -    -        0      0

1005 trbrf 101005     1500  -      -      -      ibm  -        0      0

!--- Output suppressed.

6. Configuratie van Spanning Tree Protocol (STP) PortFast op die poorten die verbinding maken met de werkstations of servers.

Geef de volgende opdracht uit om de functie STP PortFast te activeren:

Cat5500> (enable) set spantree portfast 4/1-20 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a

single host. Connecting

hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops.

Use with caution.

Spantree ports 4/1-20 fast start enabled.

Opmerking: deze stap is optioneel, maar het is een goede praktijk om STP PortFast aan te zetten op de poorten die verbinding maken met reguliere werkstations of servers. Zie dit document voor meer informatie over het waarom u PortFast wilt inschakelen:

- Gebruik van PortFast en andere opdrachten voor het repareren van de connectiviteit van het werkstation

7. Configureer een VLAN-interface in de routermodule voor elk van de VLAN’s tussen welke u verkeer wilt routeren.

Toegang tot de routermodule door de sessie module#opdracht uit te geven, waar module# de sleuf is waar de routermodule zich bevindt. In het voorbeeld bevindt de RSM zich in sleuf 7, zoals hier wordt getoond:

Cat5500> (enable) show module 7

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

7   7    1     Route Switch              WS-X5302            no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- --------------------

7                       00006591991

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

7   00-e0-1e-91-b5-08 to 00-e0-1e-91-b5-09 4.5    20.20      12.0(5)W5(12)

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

Router>

8. Configureer het wachtwoord voor inschakelen en telnet op de routermodule.

Opnieuw, is deze stap optioneel, maar het wachtwoord van het telnet wordt vereist als u probeert om de routermodule rechtstreeks met telnet te bereiken en niet door de Supervisor Engine. Gebruik deze set opdrachten om de wachtwoorden op de routermodule te configureren:

Router> enable

Router# configure terminal

!--- Enter the global configuration mode.

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# enable password cisco

!--- Set enable password.

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password cisco

!--- Set Telnet password.

Router(config-line)# end

Router#

05:22:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router#

9. Maak twee VLAN-interfaces, wijs IP-adressen aan die VLAN-interfaces toe, en laat routing op de module toe.

Opmerking: Deze stap is essentieel voor het configureren van routing tussen VLAN’s.

Opmerking: Voor de routermodule zijn de VLAN-interfaces virtuele interfaces, maar ze zijn geconfigureerd als fysieke interfaces.

Geef deze set opdrachten uit van de geprivilegieerde exec-modus:

Router# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Configure interface VLAN 1 and assign it an IP address. !--- An interface VLAN 1 is configured for management purposes only !--- so that you can establish a Telnet session or ping the switch !--- from the workstation.

Router(config)# interface vlan 1

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 10 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 10

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 20 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 20

Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# ip routing

!--- Enable routing protocol on the module. !--- The following two commands are optional; !--- they are only used if you have multiple routers in your network. !--- Depending on your network, you may want to use a different routing protocol.

Router(config)# router rip

Router(config-router)# network 10.0.0.0

Router(config-router)# network 172.16.0.0

Router(config-router)# Ctrl-Z

Router#

07:05:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router# write memory

!--- Save the configuration.

Building configuration...

Router#

Op dit punt, volgens het netwerkdiagram, is de configuratie tussen VLAN’s voltooid.

10. Ga terug naar de module Supervisor Engine door de exit opdracht uit te geven in de Router# prompt:

Router# exit

Cat5500> (enable

Vaak: VLAN-interfaceweerstand/uitval

Deze sectie legt een gemeenschappelijk probleem uit dat klanten tegenkomen wanneer ze VLAN-interfaces proberen te configureren op Catalyst 5500/5000 of Catalyst 6500/6000 Series routermodules (RSM, MSFC, RSFC).

Klanten melden dat ze niet een paar of alle geconfigureerde VLAN-interfaces op de routermodule kunnen pingelen. Ook, wordt hun status niet als up/up weergegeven wanneer ze de show interface VLAN vlan#opdracht geven. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze geen shutdown hebben ingesteld op die interfaces. De enige interface van VLAN die als omhoog/omhoog toont is VLAN 1.

In deze situatie, als sommige of alle interfaces van uw VLAN niet omhoog/omhoog komen, is het eerste wat u moet controleren of er actieve poorten op de switch voor de VLAN's in kwestie zijn.

Belangrijke opmerking: Een VLAN-interface op de routermodule is alleen omhoog/omhoog als er ten minste één poort is toegewezen aan dat VLAN op de switch (anders dan de routerinterface) en die poort is aangesloten. Een poort die als boomstam wordt gevormd voldoet ook aan dit VLAN up/up vereiste. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, komt de router interface niet.

In het gedeelte Netwerkdiagram bent u gewaarschuwd om de werkstations niet aan te sluiten op de Catalyst 5500 switch. Op dit punt, als u deze reeks opdrachten geeft, merkt u dat alleen interface VLAN 1 in/uit wordt weergegeven en dat de andere twee uit zijn:

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual down                  down

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual down                  down

Router# show interface vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 172.16.80.79/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:25:48, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:01:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router#

Interface VLAN 1 is omhoog/omhoog, alhoewel op de switch, u geen verbonden en actieve poorten in VLAN 1 hebt. U hebt een actieve poort/interface in VLAN 1, de sc0 interface op de Module van de supervisor. Standaard is de sc0 interface een lid van VLAN 1. Geef deze opdracht op in de switch (Supervisor Engine) om de sc0-interfaceconconfiguratie te controleren:

Cat5500> (enable) show interface

sl0: flags=51 <UP ,POINTOPOINT ,RUNNING>

slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

sc0: flags=63 <UP ,BROADCAST ,RUNNING>

vlan 1 inet 172.16.80.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.80.255

Cat5500> (enable)

Op dit punt sluit u werkstation1 aan op poort 4/1 en werkstation2 op poort 4/13. Geef de show poort 4/1 uit en laat port 4/13 opdracht op de switch zien om er zeker van te zijn dat deze poorten de status zoals aangesloten tonen:

Cat5500> (enable) show port 4/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/1                     connected  10         normal a-half  a-10 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable) show port 4/13

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/13                    connected  20         normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable)

Meld u nu aan bij de routermodule en controleer de status van interfaces VLAN 10 en VLAN 20. U moet ze als omhoog/omhoog zien. Geef deze reeks opdrachten uit om de status van de VLAN-interfaces in de routermodule te controleren:

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

User Access Verification

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router> enable

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual up                    up

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual up                    up

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:46:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# exit

Cat5500> (enable)

Controleer de configuratie

Er kunnen meerdere ping-tests worden uitgevoerd om de configuratie te controleren die in dit document wordt uitgelegd. In deze sectie, gebruikt u werkstation2 om werkstation1, de sc0 interface op de switch, en de interfaces van VLAN op de routermodule te pingelen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de standaardgateways op uw werkstations hebt ingesteld om de interfaces van VLAN op de routermodule te zijn. Volgens het Netwerkdiagram is de standaardgateway op werkstation1 ingesteld op 10.10.10.1 en 10.10.11.1 voor werkstation2.

Test 1: Van werkstation2 naar werkstation1 pingen

C:\> ipconfig

!--- This command is used to check the IP configuration on the !--- Windows 2000 workstation. Use the appropriate commands on the workstations !--- that you use.

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix  . :

IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.11.254

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.11.1

C:\> ping 10.10.10.254

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Ping statistics for 10.10.10.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  10ms, Average =  2ms

Test 2: Ping van Workstation2 naar de sc0 interface op Supervisor Engine

C:\> ping 172.16.80.40

Pinging 172.16.80.40 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Ping statistics for 172.16.80.40:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Test 3: Ping van Workstation2 naar Interface VLAN 1 op de routermodule

C:\> ping 172.16.80.79

Pinging 172.16.80.79 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.80.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Test 4: Ping van Workstation2 naar Interface VLAN 10 op de routermodule

C:\> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Test 5: Ping van Workstation2 naar Interface VLAN 20 op de routermodule

C:\> ping 10.10.11.1

Pinging 10.10.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.11.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Bijlage

Configuratie van Supervisor Engine

Cat5500> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use show config all to show both default and non-default configurations.

...

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Tue Apr 10 2001, 09:09:54

!

#version 6.1(1)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$lx7B$WipkVnLnbYIfrBSqD2SN9.

set enablepass $2$6/eK$I3lDb2nnP7Fc9JKF3XwRW/

set prompt Cat5500>

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  Cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain cisco

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 10,20

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 172.16.80.40/255.255.255.0 172.16.80.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         172.16.80.79

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

clear boot system all

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor

!

#module 3 : 3-port 1000BaseX Ethernet

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 10   4/1-12

set vlan 20   4/13-20

set spantree portfast    4/1-20 enable

!

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 1-port Route Switch

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 : 48-port 10BaseT Ethernet

!

#module 12 : 2-port MM MIC FDDI

!

#module 13 empty

end

Cat5500> (enable)

RSM-configuratie

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

process-max-time 200

!

interface Vlan1

ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan20

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Router#

Gerelateerde informatie

- Configuratie en Overzicht van de routermodule voor de Catalyst 4000-reeks (WS-X4232-L3)

- Gebruik van PortFast en andere opdrachten voor het repareren van de connectiviteit van het werkstation

- Productondersteuningspagina’s voor LAN

- Ondersteuningspagina voor LAN-switching

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen