Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Catalyst 2900 platforms

Catalyst 4000 platforms

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document heeft tot doel de naamgevingsconventies tussen de verschillende Catalyst 2900- en Catalyst 4000-switches te verduidelijken. In de tabellen worden de productnamen genoemd, het platform waaruit het product is afgeleid, alle relevante informatie over het product, de opdrachtregel interface (CLI) die op het product wordt gebruikt, de beeldnaam en het document voor softwareconfiguratie en probleemoplossing dat voor een bepaald switch kan worden gebruikt.

Raadpleeg de desbetreffende productlink om meer technische informatie over een bepaald product in deze tabellen te krijgen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Catalyst 2900 platforms

2900 platforms

Naam van platform

afgeleid van

Details

Gebruikte CLI

Gebruikte afbeelding

Ondersteunde configuratie/probleemoplossing van documenten

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- 5002 chassis

- Supervisor Engine I met 2100BaseTX uplinks

- 12 10/100BaseTX (2901) of 12 100BaseFX multi-mode glasvezel (MMF) (2902) switch-poorten

Catalyst OS (CatOS)

Hiermee wordt de afbeelding met kat5000-sup gebruikt

Alle Catalyst 5000 Series documenten voor de configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2926

- WS-C2926T switch

- WS-C2926F-software

Catalyst 5000

- 5002 chassis

- Supervisor Engine II met 2 100BaseTX (2926T) of 100BaseFX MMF (2926F) uplinks

- 24 10/100BaseTX switch-poorten

CatOS

Hiermee wordt de afbeelding met kat5000-sup gebruikt

Alle Catalyst 5000 Series documenten voor de configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2926G switch

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- 5002 chassis

- Supervisor Engine III/NetFlow functiekaart (NFFC) met 2 vaste 1000BaseSX (2926GS) of 1000BaseLX/LH (2926GL) uplinks

- 24 10/100BaseTX switch-poorten

CatOS

Gebruikt cat5000-sup3-afbeelding

Alle Catalyst 5000 Series documenten voor de configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2948G switch

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I

- 48 poorten 10/100BaseTX switch + 2 poorten 1000BaseX Gigabit interfaceconverter (GBIC) switch

CatOS

Gebruik een poster van cat4000

Alle documenten voor Catalyst 4000 Series configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2980G switch

- WS-C2980G-software

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I

- 800 poorten 10/100BaseTX switch + 2 poorten 1000BaseX GBIC switch

CatOS

Gebruik een poster van cat4000

Alle documenten voor Catalyst 4000 Series configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2980G-A switch

- WS-C2980G-A router

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I (met kostengereduceerde toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen [ASIC’s])

- 800 poorten 10/100BaseTX switch + 2 poorten 1000BaseX GBIC switch

CatOS

Gebruik een poster van cat4000

Alle documenten voor Catalyst 4000 Series configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3-software

- WS-C2948GL3-DC router

Catalyst 8540

- 48 10/100BaseTX Ethernet-processorinterface (EPIF) + 2 1000BaseX GBIC Gigabit-processorinterface (XPIF) Layer 3 switched interfaces

Cisco IOS-software

Hiermee wordt de poster van cat2948g-in-mz gebruikt

Alle documenten voor de Catalyst 2948G-L3 en 4908G-L3 Series configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2900 XL switch

- WS-C2912-XL switch

- WS-C2924C-XL switch

- WS-C2924-XL switch

- WS-C2912MF-XL switch

- WS-C2924M-XL switch

- WS-C2924M-XL-EM-DC switch

N.v.t.

Vaste switches voor configuratie met verschillende beschikbare mediatypen (Sommige switches ondersteunen uitbreidingsmodules voor extra poorten).

Cisco IOS-software (alleen Layer 2)

Gebruikt c2900XL-afbeelding

Alle Catalyst 2900 XL/3500 XL Series configuratie/probleemoplossing documenten kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2900 Ethernet (LRE) XL met groot bereik

- WS-C2912-LRE-XL switch

- WS-C2924-LRE-XL switch

Catalyst 2900XL switch

- 4 vaste autodetectiepoorten 10/100

- 12 of 24 LRE-poorten

Cisco IOS-software (alleen Layer 2)

Gebruikt speciale c2900XL-afbeeldingen

Alle Catalyst 2900 XL/3500 XL Series configuratie/probleemoplossing documenten kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2940

- TT-S 2940-8TT-S switch

- SF294-8TF-S switch

N.v.t.

- 8 10/100 Series vaste switches voor configuratie

- 1 10/100/1000 poort (TT-S) of 1 100Base-FX poort en 1 Small form factor pluggable (SFP) poort (TF-S)

Cisco IOS-software (alleen Layer 2)

Gebruikt c2940-afbeeldingen

Catalyst 2940-documentatie, het grootste deel van de Catalyst 2950-documentatie en de meeste Catalyst 2900 XL/3500 XL Series configuratie/probleemoplossing documenten kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24 switch

- WS-C2950C-24 switch

- WS-C2950T-24 switch

- WS-C2950G-12G-E1 router

- WS-C2950G-24-EI switch

- WS-C2950G-24-E-DC switch

- WS-C2950G-48E-E switch

- WS-C2950SX-24 switch

- WS-C2950SX-48P-SI switch

- WS-C2950T-48-SI switch

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12 switch

- WS-C2955C-12 switch

- WS-C2955S-12

N.v.t.

12, 24 of 48 10/100-poorts switches voor vaste configuratie met verschillende mediapoorten beschikbaar, afhankelijk van het model

Cisco IOS-software (alleen Layer 2)

Gebruik respectievelijk c2950 of c2955-afbeelding. Catalyst 2950 switches herkennen de uitgebreide afbeelding (EI) of de standaard afbeelding (SI), die afhankelijk is van het model. Catalyst 2955 switches voert alleen het EI uit.

Catalyst 2950-documentatie en de meeste documenten voor de Catalyst 2900 XL/3500 XL Series configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE SWITCH

- WS-C2950ST-24 LRE 997 (DC)

Catalyst 2950

- 8 of 24 LRE-poorten

- 2 10/100/1000 poorten en 2 SFP-modulesleuven

Cisco IOS-software (alleen Layer 2)

Gebruikt een c2950lre-afbeelding

Catalyst 2950 documenten voor de configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T switch

- WS-C2970G-24TS router

N.v.t.

- 24 10/100/1000 poorten (24-T)

- 24 10/100/1000 poorten met 4 SFP (24-TS)

Cisco IOS-software (alleen Layer 2)

Gebruik een c2970-afbeelding

Catalyst 2970-documentatie, de meeste Catalyst 2940/2950-documentatie en Catalyst 2900 XL/3500 XL Series configuratie/documenten voor het oplossen van problemen kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4000 platforms

4000 platforms

Naam van platform

afgeleid van

Details

Gebruikte CLI

Gebruikte afbeelding

Ondersteunde configuratie/probleemoplossing van documenten

Catalyst 4000

- WS-C4003 Catalyst 4000 chassis met 3 sleuven

N.v.t.

Ondersteunt alleen Supervisor Engine I (WS-X4012)

CatOS

Gebruik een cat4000-afbeelding, een cat4000.x-y-z-afbeelding of een cat4000-k8.x.y.z-afbeelding (gebruikt cat4000-cv voor de CiscoView-afbeelding)

Bijna alle documenten met een CatOS-configuratie (Catalyst 4k/5k/6k)/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4000

- WS-C4006 Catalyst 4000 chassis met 6 sleuven

N.v.t.

Ondersteunt de Supervisor Engine II (WS-X4013)

- Alleen CatOS op de Supervisor Engine II

Gebruikt CatOS-afbeeldingen: cat4000.x-y-z of cat4000-k8.x.y.z (gebruikt cat4000-cv voor de CiscoView-afbeelding)

Bijna alle documenten met een CatOS-configuratie (Catalyst 4k/5k/6k)/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Ondersteunt de Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), Supervisor Engine III (WS-X4014), Supervisor Engine IV (WS-X4515) en Supervisor Engine V (WS-X4516)

- Cisco IOS-software alleen op de Supervisor Engine II-Plus, III, IV en V

Gebruikt Cisco IOS-afbeeldingen: cat4000-is-mz of cat4000-i9s-mz (Basic L3-functieset) of cat4000-i5s (uitgebreide L3-functieset), cat4500, die afhankelijk is van de softwarerelease en Supervisor Engine

Bijna alle documenten van Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) met betrekking tot configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4500

- WS-C4503 Catalyst 4500 chassis met 3 sleuven

N.v.t.

Ondersteunt de Supervisor Engine II (WS-X4013)

- Alleen CatOS op de Supervisor Engine II

Gebruikt CatOS-afbeeldingen: cat4000.x-y-z of cat4000-k8.x.y.z (gebruikt cat4000-cv voor de CiscoView-afbeelding)

Bijna alle documenten met een CatOS-configuratie (Catalyst 4k/5k/6k)/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Ondersteunt de Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus 10GE (WS-X4013+10GE), Supervisor Engine II-Plus TS (WS-X4013+TS), Supervisor Engine III (WS-X4014), Supervisor Engine IV (WS-X45) 15), Supervisor Engine V (WS-X4516) en Supervisor Engine V-10 GE (WS-X4516-10 GE)

- Cisco IOS-software alleen op de Supervisor Engine II-Plus, II-Plus 10 GE, II-Plus-TS, III, IV, V en V-10 GE

Gebruikt Cisco IOS-afbeeldingen: cat4000-is-mz of cat4000-i9s-mz (Basic L3-functieset) of cat4000-i5s (uitgebreide L3-functieset), cat4500, die afhankelijk is van de softwarerelease en Supervisor Engine

Bijna alle documenten van Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) met betrekking tot configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4500

- WS-C4506 Catalyst 4500 chassis met 6 sleuven

N.v.t.

Ondersteunt de Supervisor Engine II (WS-X4013)

- Alleen CatOS op de Supervisor Engine II

Gebruikt CatOS-afbeeldingen: cat4000.x-y-z of cat4000-k8.x.y.z (gebruikt cat4000-cv voor de CiscoView-afbeelding)

Bijna alle documenten met een CatOS-configuratie (Catalyst 4k/5k/6k)/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Ondersteunt de Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus 10GE (WS-X4013+10GE), Supervisor Engine III (WS-X4014), Supervisor Engine IV (WS-X4515), Supervisor Engine V (WS-X4516), en Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10 GE)

- Cisco IOS-software alleen op de Supervisor Engine II-Plus, II-Plus 10 GE, III, IV, V en V-10 GE

Gebruikt Cisco IOS-afbeeldingen: cat4000-is-mz of cat4000-i9s-mz (Basic L3-functieset) of cat4000-i5s (uitgebreide L3-functieset), cat4500, die afhankelijk is van de softwarerelease en Supervisor Engine

Bijna alle documenten van Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) met betrekking tot configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4500

- WS-4507R Catalyst 4500-chassis met 7 sleuven

N.v.t.

Ondersteunt de Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus 10GE (WS-X4013+10GE), Supervisor Engine IV (WS-X4515), Supervisor Engine V (WS-X4516) en Supervisor Engine V-10GE (WS-X45) 16-10 GE) met Supervisor Engine redundantie

- Cisco IOS-software alleen op de Supervisor Engine II-Plus, II-Plus 10 GE, IV, V en V-10 GE

Gebruikt Cisco IOS-afbeeldingen: cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (Basic L3-functieset) of cat4000-i5s (uitgebreide L3-functieset), cat4500, die afhankelijk is van de softwarerelease en Supervisor Engine

Bijna alle documenten van Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) met betrekking tot configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4500

- WS-4510R Catalyst 4500 chassis met 10 sleuven

N.v.t.

Ondersteunt de Supervisor Engine V (WS-X4516) en Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) met redundantie van Supervisor Engine

- Cisco IOS-software alleen op Supervisor Engine V en V-10 GE

Gebruikt Cisco IOS-afbeeldingen: cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (Basic L3-functieset) of cat4000-i5s (uitgebreide L3-functieset), cat4500, die afhankelijk is van de softwarerelease en Supervisor Engine

Bijna alle documenten van Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) met betrekking tot configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4912G switch

- WS-C4912G-software

Catalyst 4000

Supervisor Engine I + 12 1000BaseX GBIC switch-poorten

CatOS

Gebruik een poster van cat4000

Bijna alle documenten met een CatOS-configuratie (Catalyst 4k/5k/6k)/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3-software

Catalyst 8540

- 8 1000BaseX GBIC (XPIF) Layer 3 switched interfaces

Cisco IOS-software

Hiermee wordt de poster van cat2948g-in-mz gebruikt

Alle documenten voor de Catalyst 2948G-L3 en 4908G-L3 Series configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4840G switch

- WS-C4840G-software

Catalyst 2948G-L3 + 6k functiekaart voor meerlaagse Switch (MSFC)

- 400 10/100BaseTX + 2 100BaseX GBIC Layer 3 switched interfaces voor taakverdeling op servers (SLB)

Cisco IOS-software

Gebruikt cat4840g-i-mz afbeelding

Alle documenten voor de Catalyst 2948G-L3 en 4908G-L3 Series configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10 GE switch

Catalyst 4500

- 48 10/100/1000BASE-T met 4 alternatieve 1000BASE-X SFP-glasvezelkabels

- 48 10/100/1000BASE-T met 2 10 Gigabit Ethernet (X2-glasvezelkaart).

Cisco IOS-software

Gebruik een poster van cat4500

Bijna alle documenten van Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) met betrekking tot configuratie/probleemoplossing kunnen worden gebruikt.

Catalyst 4000 Layer 3 servicesmodule

- WS-X4232-L3-E3 switch

Catalyst 8540

- Switch stof is hetzelfde als Catalyst 2948G-L3/4908G-L3

- 2 interne 1000BaseSX Gigabit Ethernet (XPIF) Layer 3 geschakelde interfaces aangesloten op 2 interne 1000BaseSX Layer 2 switch-poorten

- 2 externe 1000BaseX GBIC (XPIF) Layer 3 switched interfaces

- 32 10/100BaseTX switch-poorten

- Cisco IOS-software (4 Gigabit-interfaces)

- CatOS (2 interne 1000BaseX poorten + 32 10/100 poorten)

- Hiermee wordt een poster van cat4232-in-mz gebruikt

- Gebruik een poster van cat4000

De configuratie is hetzelfde als alle andere Layer 3-modules en de oplossing is hetzelfde als de Catalyst 2948G-L3-switch.

Waarschuwing: Catalyst 4500 Series Supervisor Engine I en II kan alleen Catalyst OS-software draaien en kan niet worden geconverteerd naar FX met Cisco IOS-software.

Waarschuwing: Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II+, II+10 GE, II+TS, III, IV, V en V-10 GE kunnen alleen draaien met Cisco IOS-software en kunnen niet worden geconverteerd naar Catalyst OS-software.

Gerelateerde informatie

- Producten en services - Cisco Switches

- Productondersteuningspagina’s voor LAN

- Ondersteuningspagina voor LAN-switching

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems