Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie en verificatie voor Cisco EnergyWise-functies op Catalyst 3750 Series Switches. In het bijzonder, toont dit document u hoe u de eigenschappen van Cisco EnergyWise op een Catalyst 3750 switch kunt configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

- Zorg voor basiskennis van de configuratie op Cisco Catalyst 3750 Series Switches

- Zorg voor basisbegrip van Cisco EnergyWise-functies

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Catalyst 3750 Series Switches.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Cisco EnergyWise is een energiebeheerfunctie die de mogelijkheid biedt om de voeding in de IT-infrastructuur te bewaken en te controleren. Cisco EnergyWise biedt een raamwerk waardoor het netwerk zelf kan worden gebruikt om het stroombeheer voor alle apparaten te openen.

Een Cisco EnergyWise-domein is een administratieve groepering van apparaten voor de controle en het beheer van het vermogen. Cisco EnergyWise-endpoints die de EnergyWise SDK-client ondersteunen, reageren op EnergyWise-vragen die zijn geïnitieerd door beheertoepassingen of andere domeinleden die het Cisco EnergyWise-protocol gebruiken.

Configureren

In deze sectie wordt u gepresenteerd van de informatie die nodig is om de Cisco EnergyWise-functies te configureren die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opdrachtupgereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

Catalyst 3750 Switch

configure terminal

!--- Enable Cisco EnergyWise on supported platforms.

Switch(config)#energywise domain Cisco security shared-secret 0 cisco protocol

udp port 43440 ip 10.78.4.48

!--- Set the EnergyWise importance for the platform.

Switch(config)#energywise importance 80

!--- Set the EnergyWise keywords for the platform.

Switch(config)#energywise keywords lab1,lab2

Switch(config)#service password-encryption

!--- Enable communication between management applications which support EnergyWise protocol and domain.

Switch(config)#energywise management security shared-secret 7 070C285F4D06 port 60500

!--- Set the EnergyWise name for the platform.

Switch(config)#energywise name floor.lab

!--- Configure a static neighbor.

Switch(config)#energywise neighbor 2.2.4.31 43440

!--- Set the EnergyWise role for the platform.

Switch(config)#energywise role access4lab1

Switch(config)#energywise allow query save

!--- Configure Cisco EnergyWise on a port.

Switch(config)#time-range onlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 7:00 to 19:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 10:00 to 17:00

Switch(config)#time-range offlabfloor

Switch(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2012 end 23:59 01 Jan 2012

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 00:00 to 08:00

Switch(config-time-range)#periodic weekdays 20:00 to 23:59

Switch(config-time-range)#periodic weekend 00:00 to 10:00

Switch(config-time-range)#periodic weekend 17:00 to 23:59

Switch(config)#interface fastEthernet 1/0/3

!--- Configure a recurring event on the interface.

Switch(config-if)#energywise level 10 recurrence importance 80 time-range onlabfloor

Switch(config-if)#energywise level 0 recurrence importance 80 time-range offlabfloor

Switch(config-if)#energywise name IP_phone

Switch(config-if)#energywise role manager

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Gebruik de opdracht Energie tonen om de instellingen en de status Energie weer te geven.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Gebruik de opdracht Kinderen tonen om de status van het aangesloten eindpunt weer te geven.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise children

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Total Displayed: 2      Usage: 143.3

Gebruik de opdracht Energie-indicatielampjes voor kinderen voorzien, om een samenvatting te geven van de informatie over EnergyWise voor de switch en de aangesloten eindpunten.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise children provisioned

Module/

Interface   Role              Name                  Usage      Lvl   Imp  Type

---------   ----              ----                  -----      ---   ---  ----

access4lab1       Switch                45.0  (W)  10    80   parent

Fa1/0/1     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/2     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

Fa1/0/3     IP Phone 7975     SEP0022905B90D4       12.0  (W)  10    1    PoE

Fa1/0/4     interface         Fa0.5                 0.0   (W)  10    1    PoE

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

Gebruik de opdracht Energie-domein tonen om de informatie over het EnergyWise-domein weer te geven.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise domain

Name      : Switch

Domain    : Cisco

Protocol  : udp

IP        : 10.78.4.48

Port      : 43440

Gebruik de opdracht Kinderen laten zien, energie gebruiken om de werkelijke voeding voor het domeinlid en de aangesloten eindpunten weer te geven.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise usage children

Interface   Name                     Usage      Caliber

---------   ----                     _____      _____

Switch                   45.0  (W)   max

Fa1/0/1     Fa1.0.1                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/2     Fa1.0.2                  0.0   (W)   presumed

Fa1/0/3     SEP0022905B90D4          12.0  (W)   trusted

Fa1/0/2     Fa1.0.4                  0.0   (W)   presumed

<output truncated>

Total Displayed: 24     Usage: 139.9

Gebruik de opdracht Show energy buurors om de buurtabel voor de switch weer te geven.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, U - Unknown

Id   Neighbor Name                 Ip:Port                 Prot   Capability

--   -------------                 -------                 ----   ----------

1                                  10.78.4.49:43440        static U

2    IP_phone A                    10.78.4.50:43440        udp    U

3    3560e-37-222                  20.1.2.222:6767         cdp    S I

Gebruik de opdracht energieniveau op het niveau van de show om de werkelijke energieniveaus voor het domeinlid weer te geven. Wanneer u het niveau van het energieniveau van het terugkerend belang van het tijdbereik tijd-bereik-naam globale configuratie opdracht gebruikt, wordt de output van tonen energieniveau stroom getoond in het volgende voorbeeld.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise level current

Interface   Name                     Level  Value

---------   ----                     -----  -----

Switch                   10     45.0  (W)

Gebruik de opdracht Energierecurrenes tonen om de instellingen en de status voor de terugkerende gebeurtenis weer te geven.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise recurrences

Id     Addr       Class Action Lvl Cron/Time-range

--     ----       ----- ------ --- ---------------

1      Fa2/0/3    QUERY SET    10  onlabfloor

2      Fa2/0/3    QUERY SET     0  offlabfloor

Gebruik het opdracht Show energy statistics om de tellers voor gebeurtenissen en fouten te tonen.

Bijvoorbeeld:

Switch#show energywise statistics

Children:  2  Errors:  0  Drops:  31  Events:  102

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van Cisco Catalyst 3750 Series Switches

- Productondersteuning voor switches

- Ondersteuning voor LAN-switching technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems