Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Vereisten voor switch

Catalyst 3500 XL switch

Catalyst 2900XL (8 MB)

Catalyst 2900XL (4 MB)

Catalyst 2955/2950

Catalyst 2970

Catalyst 3550

Catalyst 3560

Catalyst 3750

Catalyst 4500

Catalyst 1900/2820

Gerelateerde informatie

Inleiding

Cisco Switch Clustertechnologie is een reeks softwarefuncties die beschikbaar zijn voor alle Catalyst 3500 XL, 2900 XL, 2955/2950, 2970, 3550, 3560, 3750, 4500 en Catalyst 190 0/2820 Standaard- en Enterprise Edition-switches. Dankzij de switch Clustering-technologie kunt u tot 16 switches tegelijkertijd beheren via één IP-adres. Voor redundantie kunt u een IP-adres aan een tweede switch toewijzen en vervolgens kunt u het gehele cluster beheren via één virtueel IP-adres. Als de primaire commando switch faalt, neemt de back-up of secundaire commando switch naadloos het beheer van het cluster over, terwijl een gebruiker nog toegang tot het cluster kan krijgen via het virtuele IP-adres.

Dit diagram is een voorbeeld van een Cisco switch-cluster:

Switches binnen een cluster worden gecategoriseerd met een van deze rollen:

- commando switch

- switches van de lidstaten

- kandidaat-switches

In elke cluster is er een master switch die een commando switch heet. De rest van de switches is switch. De opdrachtswitch biedt de primaire beheerinterface voor het gehele cluster en het is doorgaans de enige switch binnen het switch-cluster die met een IP-adres is geconfigureerd. Elk beheerverzoek gaat naar de opdrachtgever voordat het wordt terugverwezen naar de betreffende switch.

Een lid switch wordt gewoonlijk niet ingesteld met een IP-adres en ontvangt beheeropdrachten die van de opdracht switch worden omgeleid.

Een kandidaat-switch is een switch die als switch van een lid aan het switch-cluster kan worden toegevoegd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de software- en hardwareversies die zijn opgenomen in de Switch-eisen en specifieke switches.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Vereisten voor switch

Elk deel van dit document bevat de systeemvereisten voor de implementatie van Switch-clustertechnologie op deze platforms:

U kunt clusterfunctie gebruiken wanneer u de clusterfunctie installeert van de Catalyst 2900 XL-, 3500 XL-, 2950/2955-, 2970-, 3550-, 3560-, 3750- of 4500-software.

Alle Catalyst 3500 Series XL switches kunnen commando switches zijn. De 8 MB Catalyst 2900 Series XL switches kunnen worden geüpgraded om als commando switches te fungeren. De 4 MB Catalyst 2900 Series XL switches kunnen niet worden geüpgraveerd om switches te zijn en ze kunnen alleen als clusterleden fungeren als ze Cisco IOS® softwarerelease 11.2(8.x)SA6 oorspronkelijke editiesoftware uitvoeren. Een Catalyst 2900 XL of 3500 XL die een versie van Cisco IOS-softwarerelease 11.2 (8.x)SA6 of hoger uitvoeren, kan lid zijn binnen een switch-cluster.

Opmerking: Geef de opdracht voor show versie op het gebruikersniveau om te bepalen of uw Catalyst 2900 XL switch 4 MB of 8 MB DRAM heeft en of er een software-upgrade nodig is. Raadpleeg Releaseopmerkingen voor Catalyst 2900 XL/3500 XL voor meer informatie.

Elke Catalyst 2950 Series switch die Cisco IOS-softwarerelease 12.0(5)WC(1) of hoger draait, kan een opdracht switch of een lid-switch zijn.

Elke Catalyst 3550 Series switch die Cisco IOS-softwarerelease 12.1(4)EA1 of hoger draait, kan een opdracht switch of een lid-switch zijn.

Elke Catalyst 4500 Series switch die Cisco IOS-softwarerelease 12.2(20)EWA draait kan later een opdracht switch of een lid-switch zijn die de Network Assistant-toepassing gebruikt.

Elke Catalyst 1900 of 28xx switch met firmware versie 9.0.00 (-A en -NL alleen) kan een lid switch zijn, maar kan geen opdracht switch zijn.

Opmerking: (-A) representeert Standard Edition en (-EN) representeert Enterprise Edition van software.

Voordat u clusters maakt, moet u bepalen welke switches cluster geschikt zijn en bepalen of zij al dan niet als commando switch kunnen optreden. Raadpleeg deze tabellen om te bepalen of uw switch een clusterlid of een commando-switch kan zijn:

- Zie tabel 1 voor Catalyst 3500 XL switches.

- Zie tabel 2 voor 8 MB Catalyst 2900 XL switches.

- Voor 4 MB Catalyst 2900 XL switches, zie Tabel 3.

- Voor Catalyst 2955/2950-switches, zie tabel 4.

- Zie tabel 5 voor Catalyst 2970-switches.

- Zie tabel 6 voor Catalyst 3550 switches.

- Zie tabel 7 voor Catalyst 3560 switches.

- Zie tabel 8 voor Catalyst 3750 switches.

- Zie tabel 9 voor Catalyst 4500 switches.

- Zie tabel 10 voor Catalyst 1900/2820-switches.

Catalyst 3500 XL switch

Tabel 1 - Catalyst 3500 XL Switches met Cluster mogelijkheden

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

WS-3508G-XL switch

8 Gigabit Ethernet-poorten

11.2(8)SA6 (-A) of (-NL)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-3512 XL

12 automatisch detecterende 10/100 poorten en 2 Gigabit Ethernet-poorten

11.2(8)SA6 (-A) of (-NL)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-C3524-XL switch

24 automatisch detecterende 10/100 poorten en 2 Gigabit Ethernet-poorten

11.2(8)SA6 (-A) of (-NL)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-3548-XL switch

48 automatisch detecterende 10/100 poorten en 2 Gigabit Ethernet-poorten

12.0(5)XP (-A) of (-NL)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-3524-POWR-XL switch

24 automatisch detecterende 10/100 Ethernet-poorten met inline voeding en 2 Gigabit Ethernet-poorten

12.0(5)XU

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

Opmerking: (-A) representeert Standard Edition en (-EN) representeert Enterprise Edition van software. Met Cisco IOS-softwarerelease 12.0(5)XU zijn de functies Standaard en Enterprise Edition in één release opgenomen.

Catalyst 2900XL (8 MB)

Tabel 2 - 8 MB DRAM Catalyst 2900 XL-Switches met Cluster mogelijkheden

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

WS-C2912-XL switch

12 automatisch detecterende 10/100 poorten

11.2(8)SA6 (-A) of (-NL)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-C2924M-XL switch

24 autosensoren voor 10/100 poorten en 2 uitbreidingssleuven

11.2(8)SA6 (-A) of (-NL)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-C2924-XL switch

24 automatisch detecterende 10/100 poorten

11.2(8)SA6 (-A) of (-NL)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-C2924C-XL switch

22 automatisch detecterende 10/100 poorten en 2 100BaseFX-poorten

11.2(8)SA6 (-A) of (-NL)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-C2912MF-XL switch

12 100BaseFX-poorten en 2 uitbreidingssleuven

11.2(8)SA6 (alleen-EN)

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

WS-C2924M-XL-DC router

24 autosensoren voor 10/100 poorten en 2 uitbreidingssleuven

12.0(5)XU

12.0(5)WC(1) of hoger

Ja

Ja

Opmerking: (-A) representeert Standard Edition en (-EN) representeert Enterprise Edition van software. Met Cisco IOS-softwarerelease 12.0(5)XU zijn de functies Standaard en Enterprise Edition in één release opgenomen.

Catalyst 2900XL (4 MB)

Tabel 3 - 4 MB DRAM Catalyst 2900 XL-Switches met clusterfuncties

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

WS-C2908-XL switch

8 autodetecterende 10/100 poorten

11.2(8)SA6 (oorspronkelijke uitgave)

Kan niet verder worden bijgewerkt.

Ja

Nee

WS-C2916M-XL switch

16 autosensoren voor 10/100 poorten en 2 uitbreidingssleuven

11.2(8)SA6 (oorspronkelijke uitgave)

Kan niet verder worden bijgewerkt.

Ja

Nee

WS-C2924-XL switch

24 automatisch detecterende 10/100 poorten

11.2(8)SA6 (oorspronkelijke uitgave)

Kan niet verder worden bijgewerkt.

Ja

Nee

WS-C2924C-XL switch

22 automatisch detecterende 10/100 poorten en 2 100BaseFX-poorten

11.2(8)SA6 (oorspronkelijke uitgave)

Kan niet verder worden bijgewerkt.

Ja

Nee

Catalyst 2955/2950

Tabel 4 - Catalyst 2955/2950 Switches met Cluster mogelijkheden

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

WS-C2950-12

12 automatisch detecterende 10/100 poorten

12.0(5)WC(1)

12.1(22)EA2 of hoger

Ja

Ja

WS-C2950-24 switch

24 automatisch detecterende 10/100 poorten

12.0(5)WC(1)

12.1(22)EA2 of hoger

Ja

Ja

WS-C2950C-24 switch

24 automatisch detecterende 10/100 poorten en 2 100BaseFX-poorten

12.0(5)WC(1)

12.1(22)EA2 of hoger

Ja

Ja

WS-C2950T-24 switch

24 autosensoren van 10/100 poorten en 2 autosensoren van 10/100/1000 poorten

12.0(5)WC(1)

12.1(22)EA2 of hoger

Ja

Ja

Catalyst 2955 Switches (alle modellen)

(varieert)

12.0(5)WC(1)

12.1(22)EA2 of hoger

Ja

Ja

Catalyst 2970

Tabel 5 - Catalyst 2970-Switches met Cluster mogelijkheden

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

Catalyst 2970 Switches (alle modellen)

(varieert)

12.1(4)EA1

12.2(25)SEA of later

Ja

Ja

Catalyst 3550

Tabel 6 - Catalyst 3550 Switches met Cluster mogelijkheden

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

WS-C3550-12T switch

10 autodetecterende 10/100/1000 poorten en 2 GBIC*-gebaseerde Gigabit-modulesleuven

12.1(4)EA1

12.2(25)SE of later

Ja

Ja

Opmerking: * GBIC staat voor Gigabit-interfaceconverter.

Catalyst 3560

Tabel 7 - Catalyst 3560 Switches met Cluster mogelijkheden

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

Catalyst 3560 Switches (alle modellen)

(varieert)

12.1(19)EA1 of later

12.2(25)SEA of later

Ja

Ja

Catalyst 3750

Tabel 8 - Catalyst 3750 Switches met clusterfuncties

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

Catalyst 3750 Switches (alle modellen)

(varieert)

12.1(11)AX of later

12.2(25)SEA en later

Ja

Ja

Catalyst 4500

Tabel 9 - Catalyst 4500 Switches met Cluster mogelijkheden

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Huidige Cisco IOS-softwarerelease voor bundelondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

Catalyst 4500 Switches (alle modellen)

(varieert)

12.2(20)EWA of later

12.2(31)SG en later

Ja

Ja

Opmerking: Als uw switch cluster een Catalyst 4500 Series switch bevat, dan moet de switch van het clustercommando ook een Catalyst 4500 Series switch zijn.

Catalyst 1900/2820

Tabel 10 - Catalyst 1900 en 2820 Switches met Switch-mogelijkheden van de lidstaten

Switch-modellen

Beschrijving

Minimale firmware-versie voor clusterondersteuning

Lid in staat?

Opdracht mogelijk?

Catalyst 1900 Switches (alle modellen)*

(varieert)

9.00 (-A) of (-NL)

Ja

Nee

Catalyst 2820 Switches (alle modellen)*

(varieert)

9.00 (-A) of (-NL)

Ja

Nee

Waarschuwing: *De 3500 XL/8 MB 2900 XL moet Cisco IOS-softwarerelease 12.0(5)XP of hoger zijn. De opdrachtgever switch (2950) moet minimaal Cisco IOS-softwarerelease 12.0(5)WC(1) uitvoeren. De commando switch (3550) moet Cisco IOS-softwarerelease 12.1(4)EA1 of hoger uitvoeren.

Waarschuwing: wanneer een cluster een mix van Catalyst switches heeft, adviseert Cisco zeer dat u slechts een Catalyst 3550 switch als de bevelswitch gebruikt.

Als u Catalyst 1900 en 2820 switches hebt, moeten zij firmware versie 9.0 (Standaard of Enterprise Edition) uitvoeren en zijn niet in staat om opdracht switches te zijn. Raadpleeg de Releaseopmerkingen van Catalyst 1900 en Catalyst 2820 Series Switches, versie 9.00 voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

- Productondersteuningspagina’s voor LAN

- Ondersteuningspagina voor LAN-switching

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems