Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Verwante producten

Conventies

Achtergrondinformatie

VLAN.dat-bestand beheren

Boeken tijdens Switch

Bestandsnaam en locatie

VLAN-informatie bekijken

VLAN-informatie op standaardwaarden terugzetten

Bestand van VLAN.dat herstellen

Back-up en herstel van het bestand VLAN.dat

Archief van VLAN.dat gebruik maakt van archiefbeheer

VLAN-informatie en -redundantie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Cisco Catalyst switches die Cisco IOS® softwarereleases uitvoeren houden de VLAN-informatie in een speciaal bestand met de naam vlan.dat bij. In dit document wordt het doel van dit bestand besproken, evenals de manieren om het bestand te beheren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan dat u kennis hebt van dit onderwerp:

- Begrijp hoe Cisco Catalyst switches werken

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Catalyst 6500 switch met Cisco IOS-softwarerelease 12.1(26)E1

- Cisco Catalyst 2950 switch met Cisco IOS-softwarerelease 12.1(22)EA9

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Verwante producten

Dit document kan ook met deze hardware- en softwareversies worden gebruikt:

- Cisco Catalyst 6000, 4500, 4000 Series switches die Cisco IOS uitvoeren

- Switches voor Cisco Catalyst 3750, 3750E, 3560, 3560E, 3550, 2970, 2960, 2955, 2950 en 2940 Series

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

VLAN of VTP configuratieveranderingen in CatOS worden geschreven aan NVRAM onmiddellijk nadat een verandering wordt gemaakt. In contrast hiermee, slaat Cisco IOS software geen configuratieveranderingen in NVRAM op tenzij u de opdracht van de beginfunctie van de kopieerrun geeft.

VTP client- en serversystemen vereisen dat VTP-updates van andere VTP-servers direct worden opgeslagen in NVRAM zonder tussenkomst van de gebruiker. Aan de vereisten van de update VTP wordt door de standaard CatOS-handeling voldaan, maar het Cisco IOS software update model vereist een alternatieve update handeling. Hiervoor werd een VLAN-database geïntroduceerd in Cisco IOS-software voor Catalyst switches als methode om VTP-updates voor VTP-clients en -servers direct op te slaan. Dit VLAN-gegevensbestand is in de vorm van een afzonderlijk bestand in NVRAM dat het vlan.dat-bestand wordt genoemd.

VLAN.dat-bestand beheren

Boeken tijdens Switch

Tijdens opstarten, vergelijkt de switch de inhoud in het vlan.dat dossier en de configuratie in opstarten-klaar om te bepalen of het de configuratie in vlan.dat of het opstarten- zou moeten gebruiken. Wanneer u de VTP-modus, de domeinnaam en de VLAN-configuraties in het opstartconfiguratiebestand van de switch opslaan en de switch opnieuw opstarten, worden de VTP- en VLAN-configuraties door deze omstandigheden geselecteerd:

- Als zowel de VLAN-database als het configuratiebestand de VTP-modus als transparant tonen en de VTP-domeinnamen overeenkomen, wordt de VLAN-database genegeerd. De VTP- en VLAN-configuraties in het opstartconfiguratiebestand worden gebruikt. Het aantal van de de gegevensbestand revisie van VLAN blijft onveranderd in de gegevensbestand van VLAN.

- Als de opstartmodus VTP servermodus is, of de opstartmodus VTP of domeinnamen niet overeenkomen met de VLAN-database, worden VTP-modus en VLAN-configuratie voor de eerste 1005 VLAN’s geselecteerd door VLAN-databases, zoals het bestand vlan.dat. VLAN’s groter dan 1005 worden geconfigureerd vanuit het configuratiebestand in de switch.

Als er geen vlan.dat-bestand is, of als het vlan.dat niet kan worden gelezen, start de switch op met deze kenmerken:

Kenmerken

Standaardwaarden

VTP-modus

Server

VTP-domeinnaam

(geen naam / leeg)

VLAN’s

1 1002-1005

Bestandsnaam en locatie

Standaard is de naam van het VLAN-gegevensbestand vlan.dat.

U kunt het VTP-bestand <bestandsnaam> opdracht gebruiken om het bestand een andere naam te geven. U kunt de opdracht VTP-bestanden niet gebruiken om een nieuwe database te laden. U kunt het gebruiken om het bestand waarin de bestaande database is opgeslagen, alleen een andere naam te geven.

Dit voorbeeld toont hoe om het IFS dossier te specificeren waar de VTP configuratie wordt opgeslagen:

Switch(config)#vtp file vtpconfig

Setting device to store VLAN database at filename vtpconfig.

Switch(config)#

Het vlan.dat opgeslagen in NVRAM alleen kan door de switch worden benaderd. Het bestand vlan.dat kan voor back-updoeleinden uit de locatie worden gekopieerd. De naam van de geheugenlocatie waar het bestand vlan.dat is opgeslagen, varieert van apparaat tot apparaat. Raadpleeg de desbetreffende productdocumentatie voordat u de opdracht kopie geeft.

In Cisco Catalyst 6500/6000 Series switches is het const_nvram:. Gelijkaardig voor Catalyst 4500/4000 switches is het cat4000_flash:. In Cisco Catalyst 290xx Series en Cisco Catalyst 35xx, 3750 Series wordt het flitser genoemd:.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1 -rwx 856 <no date> vlan.dat

129004 bytes total (128148 bytes free)

VLAN-informatie bekijken

Om alle VLAN-configuraties, de VLAN-id, de naam, enzovoort weer te geven die in het binaire VLAN.dat-bestand worden opgeslagen, moet u de show VLAN-opdracht uitgeven.

U kunt de VTP-informatie, de modus, het domein, enzovoort weergeven met behulp van de opdracht VTP-status weergeven.

De informatie van VLAN en de informatie van VTP worden niet weergegeven in de tonen in werking stellen-configuratie opdrachtoutput wanneer de switch in de server/clientmodus VTP is. Dit is normaal gedrag van de switch.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

Switch#

Switch#show run | include vtp

Switch#

Switches die in VTP transparante modus zijn tonen de VLAN- en VTP-configuraties in de show in werking stellen-configuratie opdrachtoutput omdat deze informatie ook opgeslagen is in het configuratie tekstbestand.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

vlan 1

tb-vlan1 1002

tb-vlan2 1003

vlan 20-21,50-51

vlan 1002

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1003

vlan 1003

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1002

vlan 1004

vlan 1005

Switch#show run | include vtp

vtp domain cisco

vtp mode transparent

VLAN-informatie op standaardwaarden terugzetten

Voltooi deze procedure om de configuratie van VLAN op een Cisco Catalyst switch te herstellen die Cisco IOS-software draait.

In dit voorbeeld, is een Cisco Catalyst 6500 switch in VTP clientmodus. Om de VLAN-informatie te herstellen moet u het bestand vlan.dat verwijderen en de switch opnieuw laden.

1. Geef de status van de show vtp uit en toon VLAN opdrachten om de oorspronkelijke informatie van VTP/VLAN te bepalen.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided

2. Controleer de status van het bestand vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Opmerking: de geheugenlocatie waar het bestand vlan.dat is opgeslagen, varieert per apparaat. Zie de sectie Bestandsnaam en locatie in dit document voor meer informatie.

3. Verwijder het bestand vlan.dat van NVRAM.

Opmerking: Voordat u het bestand uit NVRAM verwijdert, wordt aangeraden een back-up van het bestand te maken. Zie het gedeelte Back-up en herstel van VLAN.dat File voor de procedure.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Merk op dat de grootte van het bestand vlan.dat nul is (0).

4. Laad de switch opnieuw.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output no displayed.

5. Controleer na het opstarten van de switch of de VLAN-informatie is ingesteld op standaardwaarden. Zie de tabel in het gedeelte Botup van de Switch voor informatie over de standaardwaarden.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Op dit punt kan de configuratie van VTP VLAN op twee manieren worden geactiveerd:

- Gebruikersindeling op het apparaat (CLI/SNMP)

- VTP-update van andere apparaten in hetzelfde VTP-domein

Dit betekent dat zelfs als de switch oorspronkelijk in clientmodus was, wanneer u een andere opgeslagen configuratie toepast, deze niet in de clientmodus terugzet. Om de switch naar de clientmodus terug te keren, moet de netwerkbeheerder het systeem handmatig configureren met de opdracht VTP mode client in de mondiale configuratiemodus.

Bestand van VLAN.dat herstellen

Als het bestand vlan.dat per ongeluk wordt verwijderd en de switch wordt opnieuw geladen, gaan alle VLAN’s die op de switch beschikbaar waren, verloren. Totdat de switch opnieuw geladen is, is de informatie van VLAN in de switch aanwezig.

Voltooi deze stappen om het bestand vlan.dat te herstellen:

1. Geef de opdracht show VLAN uit om de beschikbaarheid van VLAN-informatie te bevestigen.

Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1

Gi0/2

10   VLAN0010                         active

11   VLAN0011                         active

20   VLAN0020                         active

21   VLAN0021                         active

30   VLAN0030                         active

31   VLAN0031                         active

40   VLAN0040                         active

41   VLAN0041                         active

50   Vlan50                           active

100  100thVLAN                        active

2. Als de switch in VTP server of transparante modus is, moet u alle wijzigingen in de VLAN-database aanbrengen.

De wijzigingen in de VLAN-database kunnen om het even welke zijn:

- Maak een willekeurig VLAN.

- Verwijdert elk VLAN.

- Wijzig de eigenschappen van een bestaand VLAN.

Als de switch in VTP clientmodus is, moet u wijzigingen aanbrengen in de VLAN-database op een VTP-server van hetzelfde domein.

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name 50thVLAN

Switch(config-vlan)#end

Switch#

Zodra elke verandering in de VLAN gegevensbank wordt gedaan, creëert de switch automatisch het bestand vlan.dat.

3. Geef de flitser uit: opdracht om de aanmaak van het vlan.dat-bestand te verifiëren.

Switch#show flash:

Directory of flash:/

2  -rwx           5   Mar 01 1993 00:04:47  private-config.text

3  -rwx     2980487   Mar 02 1993 06:08:14  c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1a.bin

4  -rwx        1156   Mar 01 1993 01:51:27  vlan.dat

16  -rwx        1014   Mar 01 1993 00:04:47  config.text

6  drwx        4096   Mar 02 1993 03:49:26  html

7  -rwx     3121383   Mar 02 1993 03:47:52  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA9.bin

7741440 bytes total (65536 bytes free)

Opmerking: de geheugenlocatie waar het bestand vlan.dat is opgeslagen, varieert per apparaat. Zie het gedeelte Bestandsnaam en Locatie voor meer informatie.

Back-up en herstel van het bestand VLAN.dat

De netwerkbeheerders zouden een back-up willen maken van het bestand vlan.dat, vooral voor hun VTP-serversystemen. Van het bestand vlan.dat kan een back-up worden gemaakt, kan deze op dezelfde locaties worden opgeslagen als van elk ander bestand (flitser, schijf0:, bootdisk:, Tftp:, ftp:, etc.). Hoewel het bestand naar elke locatie kan worden gekopieerd, kan het alleen van NVRAM worden gelezen.

Om een volledige back-up van uw configuratie uit te voeren, neemt u het bestand vlan.dat in de back-up op, samen met de configuratie. Als de gehele switch of de module van de Supervisor Engine moet worden vervangen, moet de netwerkbeheerder beide bestanden uploaden om de volledige configuratie te kunnen herstellen:

- Het bestand vlan.dat

- Het configuratiebestand

Dit heeft ook een effect in dubbele Supervisor omgevingen wanneer Stateful Switching (SSO) wordt uitgevoerd. Omdat het bestand to file sync alleen beschikbaar is voor NVRAM, als vlan.dat in een niet-NVRAM plaats zoals bootflash is:, zal er geen vlan.dat bestands sync tussen de actieve en standby supervisors zijn. In plaats daarvan, wanneer standby SP de nieuwe gegevens van VLAN ontvangt, zal het de configuratie in standby vlan.dat schrijven.

Tenslotte, als een opgeslagen vlan.dat op een systeem wordt toegepast dat reeds begonnen is, moet het systeem opnieuw geladen worden voordat de nieuw toegepaste configuratie van VLAN.dat van kracht wordt.

1. Geef de status van de show vtp uit en toon VLAN opdrachten om de oorspronkelijke informatie van VTP/VLAN te bepalen.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided

2. Controleer de status van het bestand vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Opmerking: de geheugenlocatie waar het bestand vlan.dat is opgeslagen, varieert per apparaat. Zie het gedeelte Bestandsnaam en Locatie voor meer informatie.

3. Back-up van het bestaande bestand vlan.dat.

Cat6K-IOS#copy const_nvram:vlan.dat bootflash:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.516 secs (1891 bytes/sec)

Cat6K-IOS#show bootflash:

-#- ED ----type---- --crc--- -seek-- nlen -length- ---------date/time--------- n

ame

1   .. image        C32839CA  2349AC   30  1788204 May 31 2006 18:15:50 +00:00 c

6msfc2-boot-mz.121-13.E17.bin

2   .. unknown      1D1450E8  234DFC    8      976 Dec 01 2008 01:43:18 +00:00 v

lan.dat

13414916 bytes available (1789436 bytes used)

4. Verwijder het bestand vlan.dat van NVRAM.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

5. Laad de switch opnieuw.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided

6. Controleer de reset van VTP/VLAN-informatie na het opnieuw laden.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Merk op dat het aantal bestaande VLAN’s van 12 naar 5 is gedaald, en het domein is nu leeg in plaats van Cisco123.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

7. Kopieer het opgeslagen vlan.dat bestand naar NVRAM.

Cat6K-IOS#copy bootflash:vlan.dat const_nvram:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.688 secs (1419 bytes/sec)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

8. Controleer of de VTP-status gewijzigd is. Er zou geen verandering zijn, aangezien het bestand vlan.dat alleen wordt gelezen als de switch opstart. Herladen van de switch om de wijzigingen in werking te stellen.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

9. Laad de switch opnieuw.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided

10. Nadat de switch is opgestart, controleert u of de VLAN/VTP-informatie correct is hersteld.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 172.16.5.12 at 11-16-07 03:23:56

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the the output not shown.

Archief van VLAN.dat gebruik maakt van archiefbeheer

De toepassing Archive Management onderhoudt een actief archief van het vlan.dat bestand van apparaten die door Resource Manager Essentials (RME) worden beheerd. Hiermee kunt u deze taken uitvoeren:

- Detch, en archief, apparaatconfiguraties (wat het vlan.dat-bestand omvat)

- Zoeken en genereren van rapporten over gearchiveerde gegevens

- Configuratie vergelijken en labelen (inclusief het bestand vlan.dat)

Raadpleeg voor meer informatie over de toepassing Archief Management de Configuraties van archiefbestanden en het beheer ervan aan de hand van het archiefbeheer.

De RME-reeks maakt deel uit van CiscoWorks LAN Management Solutions (LMS), één van de bundels in de CiscoWorks-reeks van producten. Het is een oplossing van de onderneming voor netwerkbeheer. RME is een krachtige reeks op web-gebaseerde toepassingen die netwerkbeheeroplossingen bieden voor Cisco-switches, toegangsservers en routers.

Raadpleeg voor meer informatie over RME en zijn toepassingen het Overzicht van RME.

VLAN-informatie en -redundantie

De redundantie van de supervisor motor steunt niet de namen van het niet standaard VLAN gegevensbestand of de locaties van de VLAN. Voer de vtp file file_name opdracht niet in op een switch die een redundante Supervisor Engine heeft.

Voordat u een redundante Supervisor Engine installeert, dient u de geen vtp file opdracht in te voeren om terug te keren naar de standaardconfiguratie.

In RPR+ redundantie (RPR+) ondersteunt de redundantie van de supervisor motor geen configuratie die in de VLAN-databases is ingevoerd. Gebruik de mondiale configuratiemodus met RPR+ redundantie.

In SSO, wordt de NVRAM vlan.dat bestandsync van actieve SP naar standby SP nog steeds uitgevoerd zodat als omschakeling in het midden van het record van sync's VLAN's plaatsvindt, de standby kan herstellen door in het binaire bestand van NVRAM te laden. Omdat het bestand om sync te bestand alleen beschikbaar is voor NVRAM, als het binaire bestand in een niet-NVRAM locatie is zoals bootflash:, zal er geen vtp binair configuratiebestand sync tussen actief en standby zijn. In feite, als vlan.dat niet in NVRAM is, dan tijdens standby opstarten zal de standby toezichthouder niet online komen. Een foutbericht moet op de actieve toezichthouder worden weergegeven om gebruikers te vragen de locatie van vlan.dat in NVRAM te veranderen.

Gerelateerde informatie

- Ethernet VLAN’s maken op Catalyst-Switches

- De betekenis van VLAN Trunk Protocol (VTP)

- Best Practices voor Catalyst 6500/6000 Series en Catalyst 4500/4000 Series Switches die Cisco IOS-software uitvoeren

- Catalyst 4500 Series softwareconfiguratie-handleiding, 12.2(46)SG

- Catalyst 6500 release 12.2SXH en hoger softwareconfiguratiegids

- Productondersteuning voor switches

- Ondersteuning voor LAN-switching technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems