Doel

Nieuwe firmware-releases zijn verbeteringen van vorige firmware-versies. De prestaties van het netwerkapparaat kunnen worden verbeterd wanneer een upgrade wordt uitgevoerd. U kunt de firmware-bestanden downloaden naar:

- Trial File Transfer Protocol (TFTP) - is een User Datagram Protocol (UDP)-bestandsoverdrachtprotocol dat doorgaans wordt gebruikt om softwareupgrades en configuratiebestanden te distribueren. Wanneer u de TFTP-client gebruikt, wordt het bestand gedownload van een TFTP-server.

- Hypertext Transfer Protocol/Secure Socrates (HTTP/HTTPS) - deze protocollen gebruiken uw webbrowser om het bestand over te dragen.

Dit document legt uit hoe u de firmware op een draadloos access point (WAP) kunt verbeteren via een HTTP/HTTPS-client of TFTP-server.

Tip: Wanneer u de firmware opwaardeert, wordt het aanbevolen om een bekabelde internetverbinding op uw computer te gebruiken om onderbreking tijdens het upgradeproces te voorkomen.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- WAP121 | 1.0.6.5 (laatste download)

- WAP131 | 1.0.2.8 (laatste download)

- WAP150 | 1.0.1.7 (laatste download)

- WAP321 | 1.0.6.5 (laatste download)

- WAP351 | 1.0.2.8 (laatste download)

- WAP361 | 1.0.1.7 (laatste download)

- WAP371 | 1.3.0.3 (laatste download)

- WAP551 | 1.2.1.3 (laatste download)

- WAP561 | 1.2.1.3 (laatste download)

Upgradefirmware

Zorg ervoor dat u, voordat u het upgradeproces start, de nieuwste software van uw apparaat hebt gedownload van de website van Cisco met behulp van de juiste link hierboven.

Firmware-upgrade via HTTP/HTTPS

Opmerking: De gebruikte afbeeldingen zijn van WAP131 als voorbeeld.

Stap 1. Meld u aan bij het access point Graphical User Interface (GUI) en kies Administratie > Firmware beheren.

Stap 2. Kies onder het gebied Firmware beheren de radioknop HTTP/HTTPS als de overdrachtmethode.

Opmerking: De versies Product-ID (PID VID) en actieve en inactieve firmware verschijnen. Wanneer de firmware is bijgewerkt, wordt de vorige versie opgeslagen als Inactive Firmware versie. Deze firmware-versies worden opgeslagen op het apparaat zodat de actieve firmware op elk moment kan worden veranderd.

Stap 3. Klik op Kies bestand en plaats het bestand dat u eerder hebt gedownload.

Opmerking: Het meegeleverde firmware-upgradebestand moet een .tar-bestand zijn. Probeer niet .bin of andere bestandsindelingen voor de upgrade te gebruiken, aangezien deze typen bestanden niet werken. De bestandsnaam mag de volgende tekens niet bevatten: spaties, en speciale tekens.

Stap 4. Klik op upgrade.

Opmerking: Het uploaden van de nieuwe firmware kan meerdere minuten duren. U kunt de pagina niet verfrissen en op een andere pagina navigeren terwijl u de nieuwe firmware uploadt, anders wordt de firmware-uploaden afgebroken. Nadat het proces is voltooid, start WAP de normale werking opnieuw. In bepaalde gevallen moet u de pagina handmatig opfrissen nadat de upgrade is voltooid. Als de inlogpagina na zes minuten niet wordt weergegeven, kunt u uw webbrowser verfrissen.

Stap 5. Klik op OK om verder te gaan.

Stap 6. De voortgang van het upgradeproces wordt weergegeven.

Stap 7. Om te verifiëren of de firmware-upgrade succesvol was, logt u in op het web-gebaseerde hulpprogramma en kiest u Onder het gebied Firmware beheren, ziet u de actieve afbeelding in de actieve versie van de firmware.Beheer > Firmware beheren.

U hebt nu uw firmware bijgewerkt via HTTP/HTTPS.

Firmware-upgrade via TFTP

Stap 1. Meld u aan bij het access point web-based hulpprogramma en kies Beheer > Firmware beheren.

Stap 2. Klik op de radioknop TFTP als de overdrachtmethode.

Stap 3. Voer de naam van het bronbestand in het veld Naam van bronbestand in. De tekenlimiet is 1 tot 256, inclusief het pad naar map dat de afbeelding bevat.

Opmerking: het meegeleverde firmware-upgradebestand moet een .tar-bestand zijn. Probeer geen .bin-bestanden of bestanden met andere indelingen voor de upgrade te gebruiken. dit soort bestanden werkt niet . De bestandsnaam kan de volgende tekens niet bevatten: spaties, en speciale tekens.

Stap 4. Voer het IPv4-adres van de TFTP-server in in het veld IPv4-adres van de TFTP-server.

Opmerking: Het IP-adres van 192.168.1.2 wordt als voorbeeld hieronder gebruikt.

Stap 5. Klik op upgrade.

Opmerking: het uploaden van de nieuwe firmware kan meerdere minuten duren. U kunt de pagina niet verfrissen en op een andere pagina navigeren terwijl u de nieuwe firmware uploadt, anders wordt de firmware-uploaden afgebroken. Nadat het proces is voltooid, start WAP de normale werking opnieuw. In bepaalde gevallen moet u de pagina handmatig opfrissen nadat de upgrade is voltooid. Als de inlogpagina na zes minuten niet wordt weergegeven, kunt u uw webbrowser verfrissen.

Stap 6. Klik op OK om verder te gaan.

Stap 7. De voortgang van het upgradeproces wordt weergegeven.

Stap 8. Om te verifiëren of de firmware-upgrade succesvol was, logt u in op het web-gebaseerde hulpprogramma en kiest u Beheer > Firmware beheren. Onder het gebied Firmware beheren, ziet u de actieve afbeelding in de actieve versie van de firmware.

U hebt nu met succes uw firmware bijgewerkt via een TFTP-server.

Kijk in de volgende artikelen voor meer informatie over het bijwerken van firmware op een WAP:

upgrade van firmware op WAP121 en WAP321 access points

upgrade van de firmware op WAP125

upgrade van firmware op WAP 131

upgrade van firmware op WAP371

Upgradefirmware op WAP551 en WAP561 access points

Productpagina die koppelingen naar alle artikelen bevat met betrekking tot de WAP121 en WAP321 access points

Productpagina die koppelingen naar alle artikelen bevat met betrekking tot de WAP125 access points

Productpagina die koppelingen naar alle artikelen bevat met betrekking tot de WAP131 en WAP351 access points

Productpagina die koppelingen naar alle artikelen bevat met betrekking tot de WAP150 access points

Productpagina die koppelingen naar alle artikelen bevat met betrekking tot de WAP371 access points

Productpagina die koppelingen naar alle artikelen bevat met betrekking tot de WAP551 en WAP561 access points