Doel

Het doel van dit artikel is om u te laten zien hoe u de firmware kunt upgraden op een Catalyst 1200 of 1300 switch.

Inleiding

De firmware is het programma dat de werking en functionaliteit van de switch regelt. De combinatie van software en hardware bevat programmacode en data die is opgeslagen om het apparaat te laten werken.

Door de firmware bij te werken, nemen de prestaties van het apparaat toe en komen betere security, nieuwe functies en bugfixes beschikbaar. Bijwerken is ook nodig als u het volgende ervaart:

- Regelmatig verbreken van de netwerkverbinding of onregelmatige verbinding via de switch

- Langzame verbinding

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Gegevensblad)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Gegevensblad)

Maak een back-up van uw configuratie voordat u de firmware bijwerkt. U kunt dit doen door te navigeren naar Beheer > Bestandsbeheer > Bestandsbewerkingen in het menu. Download een kopie van de actieve configuratie naar uw pc. Het is niet aan te raden om op afstand een firmware-upgrade van uw apparaat uit te voeren.

Firmware upgraden op de Switch

Upgrade de firmware

Voordat u verdergaat, moet u eerst de nieuwste firmware van uw switch downloaden via de juiste link hierboven. Als alternatief, kunt u de stappen in Hoe te om Firmware op om het even welk Apparaat te downloaden en te bevorderen volgen.

Stap 1

Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch en kies Beheer > Bestandsbeheer > Firmware Operations.

Stap 2

Op de pagina Bestandsbewerkingen:

- Klik op het keuzerondje Firmware bijwerken als bewerkingstype.

- Klik op het keuzerondje HTTP/HTTPS als de methode voor kopiëren.

- Klik voor de bestandsnaam op Kies bestand en zoek het eerder gedownloade firmware-bestand van uw computer.

Kies USB als u firmware wilt overzetten naar de switch met behulp van een USB-flash drive.

Stap 3

Kies het bestand en klik op Openen.

Stap 4

Klik op Apply (Toepassen).

Start de Switch opnieuw op

De opgewaardeerde firmware kan alleen worden toegepast als de switch opnieuw is opgestart.

Stap 1

Kies Beheer > Opnieuw opstarten.

Stap 2

Voer op deze pagina het volgende in:

- Zorg ervoor dat de standaardinstelling van Immediate is geselecteerd.

- (Optioneel) Schakel de selectievakjes Terugzetten op fabriekswaarden of Opstartconfiguratie bestand wissen indien gewenst in. Als een van beide opties is geselecteerd, wordt de fabrieksinstellingen van de switch hersteld, omdat zowel de actieve als de opstartconfiguraties na het opnieuw opstarten worden gewist.

- Klik op Reboot.

De switch wordt vervolgens opnieuw opgestart. Dit proces kan een paar minuten duren.

Conclusie

Mooi werk! U moet nu de firmware van uw switch hebben bijgewerkt.

Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie over de Catalyst 1200 en 1300 switches.

- Waarom upgraden naar Cisco Catalyst 1200 of 1300 Series Switches - functievergelijking

- Cisco Catalyst 1200 en 1300 Series Switches in één oogopslag

Raadpleeg voor andere configuraties en functies de Catalyst-beheershandleiding uit de serie.