Datum geïdentificeerd

9 mei 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Producten getroffen

Model

Firmware versie

RV130 W

1.0.3.14 van 1.0.3.16

Beschrijving van probleem

De modems AC340U en UML290 op de RV130W houden op met werken bij het inloggen voor extern beheer. Het gaat offline en komt na een paar minuten terug online. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer het via een USB-modem op WAN is aangesloten en niet met een bekabelde verbinding.

Huidige status

Het wordt aanbevolen om IPSec VPN te gebruiken voor afstandsbediening in plaats van via een 3G/4G dongle. Het probleem wordt vastgesteld in de volgende officiële firmware-release van RV130W.