Bijzondere opmerking: Licentistructuur - Firmware versies 1.0.3.15 en hoger. AnyConnect wordt in voorwaartse richting gebruikt voor alleen licenties op klanten.

Ga voor extra informatie over AnyConnect-licenties op de RV340-Series routers naar het artikel AnyConnect-licenties voor de RV340 Series routers.

Inleiding

De RV340W Gigabit VPN-router met dubbel WAN met draadloos is een deel van de RV34x Series en is de draadloze tegenhanger van RV340-router. Het is makkelijk te gebruiken, flexibel, hoog presterend en duurzaam en maakt dit goed geschikt voor kleine bedrijven. Nu met verscheidene extra veiligheidseigenschappen zoals Web Filtering, Application Control, en IP Bron Guard, levert de RV340W zeer veilige, breedband, bekabelde en draadloze connectiviteit aan kleine kantoren en verre medewerkers. Deze nieuwe beveiligingsfuncties bieden ook een eenvoudige fijnafstemming van de toegestane activiteit op het netwerk.

Dit artikel heeft als doel de productspecificaties van de RV340W Gigabit VPN-router met dubbel WAN met draadloos te tonen.

Opmerking: Om meer te weten te komen over de RV340W Gigabit VPN-router met dubbel WAN met draadloos, klik hier.

Productspecificaties

Specificaties

Beschrijving

Normen

802.11 (Wi-Fi), 802.11ac, 802.1n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802 1.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (security verificatie), 802.1Q Virtual Local Area Network (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 172 3)

Besturingssysteem

Linux

Type bekabeling

Categorie 5e of beter

Poorten

LAN, WAN, USB, console

Fysieke interfaces

Specificaties

Beschrijving

Poorten

4 RJ45 10/100/1000 Ethernet-module

2 WAN

2 USB-poorten

1 console

Toetsen

Reset-toets, Wi-Fi-toets

Switch

Aan/uitschakelaar

Fysieke beveiliging

Kensington

Ja

Fysieke specificaties

Fysieke afmetingen

(B x D x H)

280 x 44 x 170 mm

Gewicht

1,2 kg

Netwerkmogelijkheden

Specificaties

Beschrijving

VLAN-ondersteuning

Ja; Op poorten gebaseerde en 802.1Q VLAN’s

Netwerkprotocollen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Domain Name System (DNS)-proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-proxy en multicast routing

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Network-adresomzetting (NAT), poortadresomzetting (PAT)

1-op-1 NAT

Poortbeheer

Poortbewaking

Nummer van VLAN’s

1 management VLAN (1-4096 bereik), tot 32 VLAN’s

802.1X applicatie

Ja

Routing protocollen

Statische routing

Dynamische routing

RIP v1 en v2

NAT

PAT, Network Address Port Translation (NAPT)-protocol

Netwerkrand (DMZ)

Configureerbaar met behulp van elk LAN IP-adres

Spanning-boom

Ja

Taakverdeling

Ja

IPv6

IPv4 en IPv6 met dubbele stack

6 tot 4 tunneling

Stateless adresconfiguratie

DHCPv6-server voor IPv6-clients op LAN

DHCP v6-client voor WAN-connectiviteit

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statische IPv6-routing

Dynamische IPv6-routing met RIPng

Ondersteuning van IPv6-host

IPv6-RADIUS,

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-gebaseerde VLAN’s, 32 actieve VLAN’s plus één beheerVLAN

Security

Specificaties

Beschrijving

Toegangsbeheer

Ja, toegangscontrolelijst voor beheer (ACL) plus MAC

Beveiligingsbeheer

HTTPS

Firewall

SPI-firewall (stateful Packet inspection), poortrouting en -trigding, Denial-of-Service (DoS)-preventie, op software gebaseerde DMZ

Voorkomen aanvallen van Dos:

- SYN Flood

- Echo Storm

- ICMP-overstroming

- UDP-overstromingen

- TCP-overstroming

Blokken Java, koekjes, active-X, HTTP-proxy

Webfilter

Filtert schadelijke websites en blokkeert schadelijke websites

Content Filter

Statische URL-blokkering of sleutelwoordblokkering

Toepassingscontrole

Ja

VPN

Specificaties

Beschrijving

IPsec

50 gelijktijdige verbindingen (elke combinatie van externe toegang en site-to-site), tot 650 Mbps doorvoersnelheid

IPsec externe toegang

Ja

L2TP-via IPSec

Ja

GRE via IPSec

Ja

Cisco SSL VPN (Cisco AnyConnect)

2 tunnels inbegrepen. Max. 50 tunnels met optionele routerlicenties. Max. doorvoersnelheid tot 33 Mbps

PPTP

25 verbindingen, tot 100 Mbps doorvoersnelheid

Modus van telewerker (Cisco IPSec VPN)

De router werkt als een client om verbinding te maken met de centrale VPN-poort in telewerkmodus.

VPN-doorgifte

IPSec, PPTP, L2TP

Configuratie

Specificaties

Beschrijving

Web gebruikersinterface

Eenvoudige, op browser gebaseerde configuratie (HTTP, HTTPS)

Opdracht-line interface (CLI)

Opdrachtlijn met SSH

Beheerprotocollen

Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Afstandsbeheer

Ja

Event logging

Lokaal, extern sloven , e-mailberichten

Netwerkdiagnostiek

Vastlegging, Ping, Traceroute, DNS-raadpleging en poortspiegeling

Firmware-upgrade

Firmware kan worden gemoderniseerd via een webbrowser, geïmporteerd en geëxporteerd configuratiebestand

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-client

IPv6-host

Ja

HTTP-omleiding

Ja

Systeemtijd

Ondersteunt NTP, handleiding voor overlichting

Talen

GUI ondersteunt het Engels

Draadloos

Specificaties

Beschrijving

Type radio en modulatie

Dual Radio, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) IEEE 802.11a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

4x4 MIMO met 2 ruimtelijke stromen bij 5 GHz

3x3 MIMO met 2 ruimtelijke stromen bij 2,4 GHz

20-, 40- en 80-MHz kanalen voor 802.11ac

20- en 40-MHz voor 802.11n

PHY-gegevenssnelheid tot 2,7 Gbps:

- 2,4 GHz: 450 Mbps (64-QAM), 600 Mbps (256-QAM)

- 5 GHz: 1,7 Gbps (256-QAM), 2,1 Gbps (1024-QAM)

802.11 Dynamische frequentieselectie (DFS)

Besturingskanalen

11 Noord-Amerika, 13 grootste deel van Europa, selectie van autokanalen

Draadloze isolatie

Draadloos isoleren tussen klanten

Externe antennes

4

Toename Antenna in dBi

2,4 GHz: 3 dBi per antenne

5 GHz: 5 dBi per antenne

Ontvangengevoeligheid

2,4 GHz:

-802.11b: -82 dBm bij 11 Mbps,

-802.11g: -71 dBm bij 54 Mbps,

802.11n (HT20): -69 dBm bij MCS7,

HT20, -65 dBm op mcs15, HT40

5 GHz:

-802.11ac (VHT20): -59 dBm bij MCS8

-802.11ac (VHT40): -54 dBm op MCS9

-802.11ac (VHT80): -51 dBm op MCS9

Radiofrequentie

Dual-band, werkt op 2,4 GHz en 5 GHz

Active WLAN-clients

Ondersteunt tot 50 gelijktijdige klanten

Meervoudige SSID’s

Ondersteunt meerdere Service Set Identifier (SSID’s), tot 8 afzonderlijke virtuele netwerken, 4 per radio.

Draadloze VLAN-kaart

Ondersteunt SSID op VLAN-mapping met draadloze client-isolatie

WLAN-beveiliging

Connected Equivalent Privacy (EFG), WAP, WAP2-PSK, WAP2-ENT, 802.11i

Wi-Fi multimedia (WMM)

WMM, WMM-energiebesparing (WMM-PS)

Milieu

Specificaties

Beschrijving

Voeding

12 V 1,5 A

Certificeringen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Gebruikstemperatuur

0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur

0°C tot 70°C

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 85%, niet-condenserend

Vochtigheid tijdens opslag

5% tot 90%, niet-condenserend