Doel

Een IP-adresgroep (Internet Protocol) is een functie van de RV34x Series router die een beheerder toestaat om IP-adressen te groeperen op basis van IP-versie. Dit ondersteunt andere functies op de router, zoals webfiltering en toepassingscontrole. Door gebruik te maken van deze functie kan een beheerder de toegang tot hulpmiddelen op het internet verder reguleren.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u een IP-adresgroep op de RV34x Series router kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV34x Series

Softwareversie

- 1.0.01.16

Een IP-adresgroep toevoegen

IPv4-gebaseerde IP-adresgroep

Stap 1. Meld u aan bij het op web gebaseerde hulpprogramma van de router en kies Systeemconfiguratie > IP-adresgroep.

Stap 2. In de tabel van de IP-adresgroep klikt u op Toevoegen om een ingang te maken.

Stap 3. In het venster IP-adresgroep toevoegen/bewerken dat nu wordt weergegeven, typt u een naam die de groep in het veld groepsnaam eenvoudig zal identificeren. Het veld accepteert alleen alfanumerieke tekens en onderstreept (_) voor speciale tekens.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Stoneroses_grp1 gebruikt.

Stap 4. In de tabel van de IP-adresgroep klikt u op Toevoegen om een ingang te maken.

Stap 5. Kies een Internet-protocol in het vervolgkeuzemenu Protocol. De opties zijn:

- IPv4 — Internet Protocol versie 4 (IPv4) is een 32-bits (4-bytes) adres. Als u dit selecteert, gaat u verder naar Stap 6.

- IPv6 — Een opvolger van IPv4, bestaat uit een 128-bits (8 bytes) adres. Als u dit hebt gekozen, slaat u de op IPv6 gebaseerde configuratie van de IP-adresgroep over.

Stap 6. Kies een type dat IPv4 gebruikt om een pool van IP-adressen te maken. De opties zijn:

- IP-Address - De IP-adresgroep gebruikt één IP-adres. Als dit is geselecteerd, slaat u over naar Stap 7.

- IP-adressubnet - Een deel van een netwerk dat een bepaald subnetadres deelt. Als dit is geselecteerd, slaat u over naar Stap 8.

- IP-adresbereik — Voer een bereik van IP-adressen van host in binnen hetzelfde subnetwerk. Als dit is geselecteerd, slaat u over naar Stap 9.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt het IP-adres gebruikt.

Stap 7. Als u IP-adres hebt geselecteerd, voert u een IP-adres in dat u aan de groep in het IP-veld wilt toewijzen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 192.168.2.100 gebruikt.

Stap 8. Als u IP-adressubster kiest, voert u een IP-adres en -subnetmasker in hun respectievelijke velden in.

Opmerking: In dit voorbeeld, wordt 192.168.2.102 gebruikt als IP adres en 255.255.255.0 voor het SUBNET masker.

Stap 9. Als u in Stap 6 voor IP-adresbereik hebt gekozen, specificeert u een bereik van IP-adressen in de velden Start en End.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 192.168.1.124 gebruikt als Start IP-adres en 192.168.1.152 als eindadres.

Stap 10. Klik op Toepassen.

U wordt terugverwezen naar de hoofdpagina van de IP-adresgroep.

Stap 1. Klik op Toepassen.

U had nu met succes een IPv4-gebaseerde IP-adresgroep op de RV34x Series router moeten configureren.

IPv6-gebaseerde IP-adresgroep

Stap 1. Kies een type dat IPv6 gebruikt om een adresgroep te vormen. De opties zijn:

- IP-Address — De IP-adresgroep gebruikt één IPv6-adres. Als dit is geselecteerd, slaat u over naar Stap 2.

- IP-adressubnet - Een deel van een netwerk dat een bepaald subnetadres deelt. Als dit is geselecteerd, slaat u over naar Stap 3.

- IP-adresbereik — Voer een bereik van IPv6-adressen van host in binnen hetzelfde subnetwerk. Als dit is geselecteerd, slaat u over naar Stap 4.

Opmerking: In dit voorbeeld, wordt het IP Adres gekozen.

Stap 2. Als u IP-adres hebt geselecteerd, voert u een IPv6-adres in dat u aan de groep in het IP-veld wilt toewijzen.

Opmerking: In dit voorbeeld, 2001:db8:a0b:12f0:1 wordt gebruikt als IP-adres.

Stap 3. Als u IP-adressubster kiest, voer dan een IPv6-adres en de prefix-lengte in hun respectievelijke velden in.

Opmerking: In dit voorbeeld is het IPv6-adres 2001:db8:a0b:12f0:1 en de prefix-lengte is 96.

Stap 4. Als u in Stap 1 voor IP-adresbereik hebt gekozen, specificeert u in de respectievelijk Start en End--velden een bereik van IPv6-host.

Opmerking: In dit voorbeeld, is het adres van het Begin 2001:db8:a0b:12f0:1 en het eindadres is 2001:db8:a0b:12f0::7.

Stap 5. Klik op Toepassen.

U wordt teruggebracht naar de hoofdpagina van de IP-adresgroep.

Stap 6. Klik op Toepassen.

U had nu met succes de IPv6-gebaseerde IP-adresgroep op de RV34x Series router moeten configureren.