Inleiding

Dit artikel heeft als doel een productspecificaties van de type "back of the box" te bieden over de RV345 VPN-router met dubbel WAN. Voor een diepgaander blik klik hier om het RV34X serie geconsolideerde Gegevensblad te bekijken.

De RV345 VPN-router met dubbel WAN, die deel uitmaakt van de RV34x-serie, is een gebruikersvriendelijk, flexibel, hoog prestatieniveau en duurzaam model dat geschikt is voor kleine bedrijven. Dankzij verschillende extra beveiligingsfuncties zoals webfiltering, Application Control en IP-bronbewaking biedt de nieuwe RV345 zeer beveiligde, breedbandverbindingen en bekabelde verbindingen aan kleine kantoren en externe medewerkers. Deze nieuwe beveiligingsfuncties bieden ook een eenvoudige fijnafstemming van de toegestane activiteit op het netwerk.

Opmerking: Om een "wat zit er in de doos" te bekijken? Klik hier voor de stijlenartikel over de RV345 VPN-router met dubbel WAN.

Productspecificaties

Specificaties

Beschrijving

Normen

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.11e (Wireless QoS), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), v6 (RFC 2460)

Besturingssysteem

Linux

Type bekabeling

Categorie 5e of beter

Poorten

LAN, WAN, USB, console

Fysieke interfaces

Specificaties

Beschrijving

Poorten

16 10/100/1000 Ethernet, met ondersteuning voor 802.3af

1-console-poort

12V DC 2,5 A voedingsadapterpoort

2 WAN

2 USB-poorten

Toetsen

Reset-toets

Switch

Aan/uitschakelaar

Locksleuf

Sleuf voor Kensington-slot

Monteren en fysieke beveiliging

Montageopties

Er zijn 2 beugels voor de rackmontage, inclusief 8 schroeven.

Fysieke specificaties

Fysieke afmetingen

(B x D x H)

280 x 44 x 170 mm

Gewicht

1,2 kg

Netwerkmogelijkheden

Specificaties

Specificaties

VLAN-ondersteuning

Ja

Netwerkprotocollen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-proxy en multicast routing

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Network-adresomzetting (NAT), poortadresomzetting (PAT)

1-op-1 NAT

Poortbeheer

Poortbewaking

Bonjour

Aantal VLAN’s

1 actief VLAN (2-4096-bereik)

Routing protocollen

Statische routing

Dynamische routing

RIP v1 en v2

Inter-VLAN-routing

Netwerkadresomzetting (NAT)

PAT, Network Address Port Translation (NAPT)-protocol

Netwerkrand (DMZ)

Configureerbaar met behulp van elk LAN IP-adres

Taakverdeling

Ja

QoS-kwaliteit (Quality of Service)

WAN-wachtrij

3 wachtrijen

Ondersteuning van gedifferentieerd servicescodepunt (DSCP)

Serviceklasse (CoS)

Bandbreedtebeheer voor serviceresprioriteit

IPv6

IPv4 en IPv6 met dubbele stack

6 tot 4 tunneling

Stateless adresconfiguratie

DHCPv6-server voor IPv6-clients op LAN

DHCPv6-client voor WAN-connectiviteit

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statische IPv6-routing

Dynamische IPv6-routing met RIPng

Ondersteuning van IPv6-host

IPv6-RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-gebaseerde VLAN’s voor 5 actieve VLAN’s

Security

Specificaties

Beschrijving

Toegangsbeheer

Ja, toegangscontrolelijst voor beheer (ACL) plus MAC

Beveiligingsbeheer

HTTPS, gebruikersnaam/wachtwoord complexiteit

Firewall

SPI-firewall (stateful Packet Inspection), poortrouting en -trigding, DQoS-preventie (Denial-of-Service), op software gebaseerde DMZ

Voorkomen aanvallen van Dos:

- SYN Flood

- Echo Storm

- ICMP-overstroming

- UDP-overstromingen

- TCP-overstroming

Blokken Java, koekjes, active-X, HTTP-proxy

Webfilter

Filtert schadelijke websites en blokkeert schadelijke websites

Content Filter

Statische URL-blokkering of sleutelwoordblokkering

Toepassingscontrole

Ja

IP-bronbewaking

IP-adressen van bind naar MAC-adressen

VPN

IPsec

Ja; maximaal 50 tunnels

Client-to-site

Ja

VPN-client voor Teleworker

Ja

PPTP-server

Ja; 25 maximale tunnels

L2TP-server

Ja; 25 maximale tunnels

SSL VPN

Ja; maximaal 50 tunnels

Doorvoersnelheid van VPN (IPsec)

50 Mbps

Configuratie

Specificaties

Beschrijving

Web-gebaseerde toepassing

Eenvoudige, op browser gebaseerde configuratie (HTTP, HTTPS)

Opdracht-line interface (CLI)

Opdrachtlijn met SSH

Beheerprotocollen

Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug en Play (UPnP)

Afstandsbeheer

Ja

Event logging

Lokaal, extern sloven, e-mailberichten

Netwerkdiagnostiek

Vastlegging, Ping, Traceroute, DNS-raadpleging en poortspiegeling

Firmware-upgrade

Firmware kan worden gemoderniseerd via een webbrowser, geïmporteerd en geëxporteerd configuratiebestand

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-client

Pv6-host

Ja

HTTP-omleiding

Ja

Systeemtijd

Ondersteunt NTP, handleiding voor overlichting

Talen

GUI-ondersteuning in het Engels

Milieu

Specificaties

Beschrijving

Voeding

12 V, 2,5 A

Certificeringen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Gebruikstemperatuur

0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur

-20° tot 70°C (-4° tot 158°F)

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 85%, niet-condenserend

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken