Doel

De Cisco RV130 multifunctionele VPN-router met webfiltering is een gebruikersvriendelijk, flexibel en krachtig apparaat dat goed geschikt is voor kleine bedrijven. Nu met webfiltering levert de nieuwe RV130 zeer veilige, breedband- en bekabelde connectiviteit voor kleine kantoren en externe werknemers.

Dit artikel is bedoeld om productspecificaties te geven over de RV130 multifunctionele VPN-router met webfiltering.

Opmerking: klik hier voor meer informatie over de RV130 multifunctionele VPN-router met webfiltering.

Productspecificaties

Specificaties

Beschrijving

Standaarden

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (WPA2-beveiliging), 802.11e (draadloze QoS), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Besturingssysteem

Linux

Type bekabeling

Categorie 5e of beter

Poorten

LAN, WAN, USB, console

Fysieke interfaces

Specificaties

Beschrijving

Poorten

4 - 10/100/1000 Mbps Gigabit LAN-poorten met beheerde switch, één (1) 10/100/1000 Mbps Gigabit WAN-poort, 1 USB-poort, 12 VDC-voedingspoort

Toetsen

Toetsen

Reset-toets, Aan/uit-knop

LED's

Voeding, VPN, LAN (1-4), WAN en USB

Vergrendelsleuf

Sleuf voor Kensington-slot

Fysieke specificaties

Fysieke afmetingen

(B x D x H)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm

Gewicht

0,72 kg

Netwerkfuncties

Specificaties

Specificaties

VLAN-ondersteuning

Ja

Netwerkprotocollen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-proxy

IGMP-proxy (Internet Group Management Protocol) en multicast-doorsturen

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DNS), geen internetprotocol (NOIP)

Netwerkadresomzetting (NAT), poortadresomzetting (PAT)

Eén-op-één NAT

Poortbeheer

Poortmirroring

Bonjour

Aantal VLAN’s

5 actieve VLAN’s (3-4096 bereik)

Routing-protocollen

Statische routing

Dynamische routing

RIP v1 en v2

Inter-VLAN-routing

Netwerkadresomzetting (NAT)

PAT-protocol (Network Address Port Translation) (NAPT)

Netwerkrand (DMZ)

Software kan worden geconfigureerd voor elk LAN IP-adres

Spanning Tree

Ja

Taakverdeling

Ja

Quality-of-Service (QoS)

WAN-wachtrij

3 wachtrijen

Ondersteuning van gedifferentieerde services codepunten (DSCP)

Serviceklasse (CoS)

Bandbreedtebeheer voor prioritering van services

IPv6-server

IPv4 en IPv6 met dubbele stack

6t/m4-tunneling

Automatische configuratie van stateless adressen

DHCPv6 Server voor IPv6-clients op LAN

DHCPv6-client voor WAN-connectiviteit

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statische IPv6-routing

Dynamische IPv6-routing met RIPning

Ondersteuning van IPv6-host

IPv6-RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

Op 802.1Q gebaseerde VLAN’s, 5 actieve VLAN’s

Security

Specificaties

Beschrijving

Toegangsbeheer

Ja, toegangscontrolelijst voor beheer (ACL) plus MAC ACL

Beveiligd beheer

HTTPS, gebruikersnaam/wachtwoord complexiteit

Firewall

Stateful Packet Inspection (SPI) firewall, poortdoorsturen en activeren, voorkomen van denial-of-service (DMZ), op software gebaseerde DMZ

DoS-aanvallen voorkomen:

SYN Flood

Echo Storm

ICMP-overstroming

UDP-overstroming

TCP-overstroming

Blokkeert Java, cookies, active-X, HTTP proxy

Webfilter

Filters kwaadaardige en blokkeert schadelijke websites

Toepassingscontrole

Ja

IP-bronbeveiliging

Bind IP-adressen naar MAC-adressen

VPN

Gateway voor IPsec VPN

10 gateway-to-gateway IPsec-tunnels

Client-to-Gateway IPsec

10 client-to-gateway IPsec-tunnels met The GreenBow en ShrewSoft VPN-client

PPTP VPN

maximaal 10 tunnels

VPN-passthrough

IPsec/PPTP/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) doorgifte

VPN-doorvoersnelheid (IPsec)

50 Mbps

Configuratie

Specificaties

Beschrijving

Web-based utility

Eenvoudige, op browser gebaseerde configuratie (HTTP, HTTPS)

Beheerprotocollen

Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal plug and play (UPnP) Ja

Beheer op afstand

Ja

Logboekregistratie

Lokale, externe syslog, e-mailberichten

Netwerkdiagnostiek

Vastlegging, pingen, traceroute, DNS-raadpleging en poortspiegel

Web firmware-upgrade

Firmware upgradebaar via webbrowser, geïmporteerd en geëxporteerd configuratiebestand

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-client

IPv6-host

Ja

HTTP-omleiding

Ja

Systeemtijd

Ondersteunt NTP, daglichtbesparingen handmatige invoer

Talen

GUI-ondersteuning, Engels

Milieuproblemen

Specificaties

Beschrijving

Voeding

12 V 2,5 A

Certificeringen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Gebruikstemperatuur

0° tot 40°C (32° tot 104°F)

Opslagtemperatuur

-20 ° tot 70°C (-4° tot 158°F)

Vochtigheid tijdens gebruik

10% tot 85%, niet-condenserend