Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) verzamelt en configureert netwerkapparaten in het IP-netwerk. Het kan de prestaties controleren door fouten of ongepaste toegang te ontdekken.

Het doel van dit document is u te tonen hoe u SNMP-instellingen kunt configureren op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

· RV016

•RV042

· RV042G

· RV082

Softwareversie

· v4.2.2.08

SNMP-instellingen configureren

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Systeembeheer > SNMP. De SNMP-pagina wordt geopend:

Stap 2. Controleer het aanvinkvakje Enabled SNMP om de SNMP-functie in te schakelen. Er worden extra velden weergegeven:

Stap 3. Voer in het veld Systeemnaam de hostnaam van de router in.

Stap 4. Voer in het veld Systeemcontact de contactnaam van de netwerkbeheerder in.

Stap 5. Voer in het veld Systeemlocatie de contactinformatie van de netwerkbeheerder in.

Stap 6. Voer in het veld Get Community Name de SNMP GET-opdrachten in. De limiet is maximaal 64 alfanumerieke tekens. Publiek is de standaard.

Stap 7. Voer in het veld Set Community Name de SNMP-opdrachten in. Het bereik bestaat uit maximaal 64 alfanumerieke tekens. Private is de standaard.

Stap 8. Voer in het veld Trap Community Name het wachtwoord in dat met de trap moet worden verzonden. Het bereik bestaat uit maximaal 64 alfanumerieke tekens. Publiek is de standaard

Stap 9. Voer in het veld Verzend SNMP-trap naar het veld het IP-adres in in het betreffende veld van IPv4 of IPv6 op basis van de vereiste; of domeinnaam in het betreffende veld van de server waarop SNMP-beheersoftware wordt uitgevoerd.

Stap 10. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.