Doelstellingen

De RV110W Dashboard-pagina toont een overvloed aan beknopte informatie over veel functies op het apparaat.

Dit document legt uit hoe u het dashboard op de RV110W kunt weergeven.

Toepasselijke apparaten

・ RV110W

Bekijk het dashboard

Stap 1. Kies Status > Dashboard in het web configuratieprogramma.

Stap 2. Als u het dashboard wilt verfrissen met bijgewerkte informatie, kiest u een tijd in het vervolgkeuzemenu Snelheid verfrissen.

Stap 3. Het dashboard geeft de volgende informatie weer:

・ Apparaatinformatie

- systeemnaam — de naam van het apparaat.

- Versie firmware — De huidige softwareversie waarop het apparaat actief is

- Serienummer — Het serienummer van het apparaat.

・ Gebruik van middelen

- CPU: de hoeveelheid CPU die door het apparaat wordt gebruikt.

- Geheugen — de hoeveelheid geheugen die vrij is of niet wordt gebruikt.

- Huidige tijd: de tijd die het apparaat momenteel instelt.

- System Time Up - Hoe lang het systeem al actief is.

Syslog-samenvatting

Geeft aan of loggen is ingeschakeld voor deze eventcategorieën:

- Noodtoestand — Systeem is niet bruikbaar. Dit wordt normaal naar alle processen uitgezonden.

- Waarschuwing: onmiddellijke actie vereist.

- Kritisch — Kritieke omstandigheden, zoals een fout bij een hard apparaat, worden geregistreerd.

- Fout - De foutenvoorwaarden zijn geregistreerd.

- Waarschuwing: de waarschuwingsvoorwaarden zijn vastgelegd.

・ LAN-interface (lokaal netwerk)

- MAC-adres - het MAC-adres van de router.

- IPv4-adres - het lokale IP-adres van de router.

- DHCP-server — De status van de router IPv4 DHCP-server (ingeschakeld of uitgeschakeld).

・ WAN (Internet)-informatie

- IPv4-adres - het IP-adres van de WAN-routerpoort.

- Staat — de staat van de internetverbinding (omhoog of omlaag).

・ Draadloze netwerken

Toont een lijst van de status van de vier draadloze SSID’s.

・ VPN

- Gebruikers van QuickVPN — het aantal QuickVPN-gebruikers dat op het apparaat en in gebruik is toegewezen.

- PPTP-gebruikers — het aantal point-to-point tunneling Protocol-gebruikers dat op het apparaat en in gebruik is toegewezen.