Doel

Statische IP-adressering biedt een constante IP aan het apparaat. Dit zorgt voor een makkelijke communicatie binnen een netwerk, maar creëert ook veiligheidsrisico's.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u statische IP WAN-instellingen op RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ RV110W

Statische IP configureren

Stap 1. Kies in het web configuratie hulpprogramma netwerken > WAN.

Stap 2. Kies in het vervolgkeuzemenu Internet Connection Type in het veld Internet Connection Type een statische IP.

Stap 3. Voer in het veld Internet IP-adres het IP-adres van de WAN-poort in.

Stap 4. In het veld Subnetmasker voert u het subnetmasker van de WAN-poort in

Stap 5. Voer in het veld Standaardgateway het IP-adres van de standaardgateway in.

Stap 6. Voer in het veld Statische DNS 1-server het IP-adres van de primaire DNS-server in.

Stap 7. Voer in het veld Statische DNS 2 in het IP-adres van de secundaire DNS-server.

Stap 8. (Optioneel) Voer de hostnaam van RV110W in het veld Host Name.

Opmerking: Als u geen van de optionele instellingen wilt configureren, slaat u vervolgens over naar Stap 1.

Stap 9. Voer de domeinnaam van uw netwerk in het veld Domain Name.

Stap 10. Klik op Auto om de grootte van de MTU in te stellen zodat de grootte automatisch wordt aangepast of klik op Handmatig om de grootte van de MTU in het MTU-veld te specificeren.

Stap 1. Als u op Handmatig klikt, specificeert u de grootte van de MTU in het veld Grootte.

Stap 12. Klik op Opslaan om de configuratiewijzigingen op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen af te wijzen.