Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Monitor Backup Battery Unit (BBU)

UCS-B440 server

UCS C-Series

Voorbeeld met de C-210

Voorbeeld met de C-240

Reserve-batterij-eenheid vervangen (BBU)

UCS B Series

UCS C-Series

C210

Een LSI MegaRAID-BBU vervangen

C240

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de Backup Battery Unit (BBU) kunt bewaken en vervangen in zowel de Unified Computing System (UCS) B- als UCS C Series-servers. Zowel de Cisco Integrated Management Controller (CIMC) CLI als de AVC LSI CLI worden in dit document gebruikt.

Voorwaarden

Om de opdrachten van Avago LSI MegaCLI te kunnen uitvoeren, moet u eerst het MegaCLI-hulpprogramma downloaden en installeren. Zie de Inleiding aan het artikel MegaCLI van LSI voor de downloadlink.

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco UCS

- Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)

- Avago LSI Redundant Array of Independent Disks (RAID)-controllers

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Monitor Backup Battery Unit (BBU)

UCS-B440 server

Hier is een voorbeeld dat gebruik maakt van het MegaCLI opdrachthulpprogramma om informatie van de BBU te trekken:

[root@lnxdb-TAC-1 MegaCli]# ./MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0

Dit is waar u naar controleert in de opdrachtoutput:

1. Batterijstaat:

- mislukt: Moet worden vervangen.

- Onbekend: De status van de BBU is onbekend, dus er is een fysieke inspectie nodig.

- Ontbrekend: Verdenk ook dat er geen BBU aanwezig is.

2. Deze twee waarden moeten hoger zijn dan 675 mAh.

Onder 675 mAh moet worden vervangen.

- resterende capaciteit: 894 mAh

- Volledige laadcapaciteit: 926 mAh

3. Tijd voor back-up batterij: 48 uur +

Opmerking: Onder 48 uur + uitgeschakeld de cache-modus. Het is echter geen slechte BBU.

UCS C-Series

BBU's kunnen worden gevolgd met CIMC, MegaCLI-hulpprogramma en LSI Mega RAID Storage Manager (MSM).

Voorbeeld met de C-210

Dit is de schelpleiding van CIMC, die een slechte batterij toont:

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

Hier is de MegaCLI opdrachtregel:

bash$/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

Voorbeeld met de C-240

CIMC-shell, die een goede batterij toont:

TAC-xx-sl2-56-bmc /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-3:

BBU Type: TMM-C SuperCap

BBU Health: Good

BBU Status: Optimal

Learn Cycle Status: Successful

Charging Status: N/A

Learn Mode: Auto

Battery Present: true

Serial Number: 65535

Temperature: 29 degrees C

Temperature High: false

Retention Time: N/A

Relative State of Charge: N/A

Absolute State of Charge: N/A

Capacitance: 100 %

Manufacturer:

Date of Manufacture: 2013-12-31

Firmware Version: 25849-01

Design Voltage: 9.500 V

Voltage: 9.397 V

Current: 0.000 A

Design Capacity: 306 Joules

Full Capacity: N/A

Remaining Capacity: N/A

Pack Energy: 322 Joules

Expected Margin of Error: N/A

Completed Charge Cycles: N/A

Learn Cycle Requested: false

Next Learn Cycle: 2014-08-07 11:58

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2c Errors Detected: false

Hier is de MegaCLI-opdrachtregel:

./MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aAll

BBU status for Adapter: 0

BatteryType: SuperCaP

Voltage: 9509 mV

Current: 0 mA

Temperature: 28 C

Battery State: Optimal

BBU Firmware Status:

Charging Status              : None

Voltage                                 : OK

Temperature                             : OK

Learn Cycle Requested                   : No

Learn Cycle Active                      : No

Learn Cycle Status                      : OK

Learn Cycle Timeout                     : No

I2c Errors Detected                     : No

Battery Pack Missing                    : No

Battery Replacement required            : No

Remaining Capacity Low                  : No

Periodic Learn Required                 : No

Transparent Learn                       : No

No space to cache offload               : No

Pack is about to fail & should be replaced : No

Cache Offload premium feature required  : No

Module microcode update required        : No

BBU GasGauge Status: 0x644a

Pack energy             : 330 J

Capacitance             : 100

Remaining reserve space : 93

Exit Code: 0x00

Reserve-batterij-eenheid vervangen (BBU)

UCS B Series

Dit deel bevat een samenvatting van de manier waarop u de BBU in een B440 kunt vervangen. Raadpleeg voor meer informatie de installatie van een BU (Backup Battery Backup Unit) voor een nieuwe batterij.

De BBU is een intelligente back-up-eenheid die de gegevens over het schrijven van schijven beschermt bij een stroomverlies op de RAID-controller gedurende maximaal 72 uur. Cisco raadt u aan de BBU één keer per jaar te vervangen of, als dit eerder is, na 1.000 herladingscycli. Controleer of BBU moet worden vervangen met behulp van de opdracht om de afstandsbediening van de autobatterij te gebruiken in de CLI.

Opmerking: Voer deze procedure in omgekeerde volgorde uit om de reekscode van de bankbiljetten te verwijderen.

Voltooi de volgende stappen om een DVD-speler te installeren:

1. Voer met UCS Manager een gracieuze shutdown van de server uit. Zonder een gracieuze shutdown kunnen gegevens permanent verloren gaan.

2. Verwijder de schaduw indien aanwezig uit de BBU-lade rechts van de server.

3. Schuif de BBU-eenheid gedeeltelijk op en sluit de projectorhendel uit.

Voorzichtig: Hot Folder van de BBU wordt niet ondersteund. Voer een gracieuze shutdown van de server uit voordat u de BBU vervangt. Raadpleeg het energieblad van Cisco UCS B440 M2 voor meer informatie.

UCS C-Series

C210

Raadpleeg het artikel De server onderhouden voor informatie over het vervangen van de BBU op een C-210-server.

Opmerking: De server moet worden afgesloten met het AC-netsnoer voordat de BBU wordt geruild.

Een LSI MegaRAID-BBU vervangen

Wanneer u een LSI MegaRAID-kaart en de optionele BBU in deze server installeert, installeert u de BBU niet bovenop de kaart zoals beschreven in de LSI-instructies. Om oververhitting van de kaart te voorkomen, moet u de BBU installeren op een speciale beugel die boven op de stroomtoevoerslang staat.

C240

Raadpleeg de vervangingseenheid voor de LSI van een batterij of de SuperCap-voedingsmodule voor informatie over het vervangen van de BBU/SuperCAP op een C240.

Op C240-servers kan een server op basis van de LSI-kaart een BBU (Li ION) of een SuperCAP hebben.

Er zijn meerdere typen van de met C240 verkochte BANK-controllers. Als de controller die werd besteld UCS-RAID-9266CV of UCS-RAID9271CV-8i is, heeft hij reeds SuperCAP. Als de aangeschafte controller UCS-RAID-9266 was, gebruikt hij BBU. SuperCAP en BBU zijn niet onderling verwisselbaar.