Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Live-migratie

Snelle migratie

Controleer bewegende migratie

Problemen oplossen

Vaak voorkomende problemen

MPIO

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Windows Server 2012 N_Port ID Virtualization (NPIV) op Unified Computing System (UCS) versie 2.1(2a) kunt configureren. Met deze functie kan een virtuele machine (VM) die op een server draait één adapter delen en nog steeds onafhankelijke toegang hebben tot zijn eigen beschermde opslag.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Windows Fabric Network Interface Controller (NIC) driver-compatibel met UCS Manager (UCS) versie 2.1(2)

- UCS versie 2.1(2) Virtual Interface Card (VIC) firmware-afbeelding

- UCS versie 2.1(2) over fabric interconnect/I/O-modules (IOM’s)

- Hyper-V 2012 en Windows 2012-gasten

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Hyper-V versie 3.0

- Windows Server 2012

- NetApp-opslag

- UCS-chassis, fabric interconnects en B-Series servers

- Cisco Nexus 5000 Series-switches

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Volg deze stappen om NPIV te configureren:

1. Vanuit een UCS-perspectief moet u uw serviceprofiel configureren met twee Virtual Host Bus Adapters (vHBs), één voor elk apparaat. Deze afbeelding toont de vHBs voor één serviceprofiel. U kunt de World Wide Port Names (WPN's) correleren met het serviceprofiel in de uitvoer die later in het document wordt weergegeven.

Opmerking: Wanneer u Storage Area Network (SAN)-opslag gebruikt om Hyper-V-hosts op te starten, wordt het ten zeerste aanbevolen een aparte reeks vHBA's te gebruiken voor VM-verkeer en voor het opstarten van apparaten. Dit voorbeeld schetst een basisconfiguratie met twee vHBA's.

2. Configuratie van uw Virtual Storage Area Network (VSAN) op Hyper-V Manager. U moet twee VSAN's maken, één voor elke stof. Wanneer u een VSAN in andere Hyper-V-hosts maakt, zorg er dan voor dat u dezelfde namen gebruikt; anders werkt Live Migration niet. Klik op de host en vervolgens op Virtual SAN Manager.

3. Maak een nieuw Fibre Channel SAN met de naam FabricA, en selecteer de World Wide Node Name (WNN)/WWPN die overeenkomt met vHBA0-FabricA.

4. Voeg FabricB toe en selecteer het WN/WWPN dat overeenkomt met vHBA1-FabricB.

5. Configureer de instellingen voor de Windows Server 2012 VM en voeg twee Fibre Channel-adapters toe. Als de VM uitgeschakeld is, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u instellingen. Dit gebeurt met de Failover Cluster Manager omdat deze hosts deel uitmaken van een cluster.

6. Klik op Add Hardware, selecteer Fibre Channel Adapter en klik op Add.

7. Selecteer Virtual SAN FabricA voor de eerste adapter en Virtual SAN FabricB voor de tweede adapter.

Deze beelden tonen zowel adapters als hun respectieve WBSs/WPNs.

8. Voeg zoning toe op Nexus 5k switches.

Hier is een voorbeeld van hoe de Nexus 5000 Series-schakelaar er zou kunnen uitzien (de verdeling voor WPNs van de UCS vHBA's wordt niet getoond):

! Zoning for HYVERTEST Fabric A

fcalias name HYPERVTEST vsan 10

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f

zone name HYPERVTEST_to_NetApp1 vsan 10

Member fcalias HYPERVTEST

Member fcalias NetApp1

zoneset name HyperVZoneset1 vsan 10

member HYPERVTEST_to_NetApp1

zoneset activate name HyperVZoneset1 vsan 10

!Zoning for HYPERVTEST Fabric B

fcalias name HYPERVTEST vsan 11

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:10

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:11

zone name HYPERVTEST_to_NetApp2 vsan 11

Member fcalias HYPERVTEST

Member fcalias NetApp2

zoneset name HypervZoneset2 vsan 11

member HYPERVTEST_to_NetApp2

zoneset activate name HyperVZoneset2 vsan 11

9. Voeg de WPN’s toe aan NetApp om er zeker van te zijn dat ze toegang hebben tot de Logical Unit Numbers (LUN’s).

Live-migratie

Elke VM-adapter heeft twee reeksen WNN/WWPN. Deze worden gebruikt door Hyper-V tijdens een levende migratie. Deze afbeelding laat zien hoe elk WPNs tijdens de bewegingsvrijheid wordt gebruikt.

Bron: Hyper-V Virtual Fibre Channel - Overzicht

Het is belangrijk om op te merken dat er een moment van overlapping is waarin beide WPNs aan het weefsel worden inlogd.

Dit garandeert een ononderbroken opslag zonder onderbreking, zelfs in geval van een mislukking van de migratie.

In het gedeelte Live Migration wordt de flogi-database tijdens het bewegingsproces weergegeven, zodat u beide WPN's voor de adapter tijdens het proces kunt zien.

Snelle migratie

Anders dan bij een rechtstreekse migratie wordt de verplaatst VM tijdelijk opgeschort.

Daarom is er geen reden om beide WPN's uit een set in te loggen. In plaats daarvan kan de VM uitloggen van één knooppunt en inloggen van een nieuw knooppunt.

Controleer bewegende migratie

Als alles correct is ingesteld, dient u een flogi-ingang te zien in de flogi-database voor de UCS vHBA's en de VM Fibre Channel-adapters.

NEXUS1# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

Interface VSAN    FCID     Port Name                Node Name

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/31     10    0x930001  50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32     10    0x930000  50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po31   10    0x930002  24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1

San-po31   10    0x930003  20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA0-FabricA

San-po31   10    0x930004  20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po31   10    0x930005  20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po31   10    0x930006  20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po31   10    0x930007  20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po31   10    0x930008  20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po31   10    0x930009  c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for

Adapter FabricA

NEXUS2# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

Interface VSAN    FCID     Port Name                Node Name

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/31     11    0x9f0001  50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32     11    0x9f0000  50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po32   11    0x9f0002  24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81

San-po32   11    0x9f0003  20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA1-FabricB

San-po32   11    0x9f0004  20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po32   11    0x9f0005  20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po32   11    0x9f0006  20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po32   11    0x9f0007  20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po32   11    0x9f0008  20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po32   11    0x9f000b  c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for

Adapter FabricB

Om de LUN te tonen, opent u het Disk Management in de gast VM en voert u de opdracht rescan disks in. Als de LUN tweemaal wordt weergegeven, is Multipath I/O (MPIO) niet ingeschakeld.

Tijdens een bewegende migratie dient u het WWPN te zien voor zowel Adres Stel in als Adres Set B in elk van de switches.

NEXUS1# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

Interface VSAN    FCID     Port Name                Node Name

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/31     10    0x930001  50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32     10    0x930000  50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po31   10    0x930002  24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1

San-po31   10    0x930003  20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f

San-po31   10    0x930004  20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po31   10    0x930005  20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po31   10    0x930006  20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po31   10    0x930007  20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po31   10    0x930008  20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po31   10    0x930009  c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A

San-po31   10    0x93000a  c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B

NEXUS2# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

Interface VSAN    FCID     Port Name                Node Name

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/31     11    0x9f0001  50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32     11    0x9f0000  50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po32   11    0x9f0002  24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81

San-po32   11    0x9f0003  20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f

San-po32   11    0x9f0004  20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po32   11    0x9f0005  20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po32   11    0x9f0006  20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po32   11    0x9f0007  20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po32   11    0x9f0008  20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po32   11    0x9f000b  c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A

San-po32   11    0x9f000c  c0:03:ff:69:d1:5c:00:11 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Vaak voorkomende problemen

- Het apparaat of de stuurprogramma ondersteunen geen virtuele Fibre Channel-berichtdisplays onder de statuskolom van een Virtual Fibre Channel SAN in Hyper-V Manager > Virtual SAN Manager wanneer de Microsoft Windows 2012 FNIC-stuurprogramma niet de juiste versie is. Controleer de huidige versie van de FNIC-stuurprogramma door naar Apparaatbeheer > Opslagcontrollers > Cisco VIC FCoE-opslagpoort > Eigenschappen > Stuurprogramma te gaan. Gebruik de UCS Interoperability Matrix om te bepalen welk stuurprogramma wordt ondersteund op basis van het blademodel, de UCS firmware-versie en de adapter. Indien nodig kunt u het stuurprogramma bijwerken.

- Onder bepaalde omstandigheden faalt de live-migratie bij de Synthetische Fibre Channel-poort: Het reserveren van resources bericht is niet voltooid. Er moeten een paar dingen worden geverifieerd:

- Of de WPN's worden toegevoegd aan de opslagtarget - initiatiefgroepen in NetApp.

- Of zoning-informatie de toegang van beide groepen WPN’s aan VM’s verklaart.

- Of de nieuwste patches zijn toegepast vanuit Microsoft, dat KB 2894032 omvat.

- Levende migratie kan mislukken wanneer het apparaat dezelfde HBA-paar gebruikt voor booting- en VM-verkeer. Dit wordt beschreven in Unified Computing System Virtual Machine Live Migration Fails met Virtual Fibre Channel Adapters.

MPIO

Voor veerkracht en fouttolerantie moet MultiPath I/O op het besturingssysteem zijn ingeschakeld.

1. Schakel Asymmetric Logical Unit Access (ALUA) in op de NetApp voor een bepaalde initiatiefgroep.

2. Schakel de MPIO-functie in op Microsoft. Zorg ervoor dat MPIO is ingeschakeld in de functies Rollen en functies toevoegen.

Gerelateerde informatie

- Hyper-V Virtual Fibre Channel-Overzicht

- Overzicht van actieve migratie voor virtuele machines

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems