Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat ervoor zorgt dat een Cisco Unified Computing System-server (UCS) voortdurend piept.

Probleem

Een Cisco UCS-server piept ononderbroken; deze piep is afkomstig van de LSI BANK-adapter.

U kunt de LSI MegaRAID Card Beep-codes bekijken om het specifieke alarm te identificeren. Raadpleeg LSI MegaRAID Card Beep-codes in de Cisco UCS Server-gids om de piekcodes te bekijken.

Als er geen mislukte schijven zijn die door de Cisco Integrated Management Controller (CIMC) zijn gemeld, kan dit probleem zich voordoen vanwege een probleem dat is beschreven in deze LSI MegaRaid firmware: LSIP200139764. Raadpleeg de LSI Corp. MegaRAID Firmware release voor meer informatie over deze bug.

Opmerking: Het LSI defect wordt gemeld zoals vastgelegd in MegaRaid firmware 21.0.1-0111 en 21.0.1-0110. Deze kwestie heeft invloed op elke serververkoper die deze adapters gebruikt (bijvoorbeeld Cisco, HP en Dell).

Oplossing

Als u een upgrade van de LSI firmware wilt vermijden, kunt u deze stappen voltooien om dit probleem op te lossen:

1. Installeer MegaCLI. Raadpleeg de LSI-documenten en de downloadpagina om documentatie bij deze procedure te vinden.

2. Start deze opdracht in MegaCLI om het alarm het zwijgen op te leggen:
# MegaCli -AdpSetProp -AlarmSilence -aALL

U kunt het alarm ook tot zwijgen brengen in het LSI MegaRAID-configuratietools. Let er echter op dat dit proces een server opnieuw moet worden opgestart om toegang te krijgen tot het WebReset. De alarmcontrole bevindt zich in de eigenschappen van de controller.