Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Verwachte uitvoer voor verschillende herstartomstandigheden

Herstart vanuit OS (vSphere 5.0)

Voedingsprogramma vanuit CIMC-gebruikersinterface

Uitloop via CIMC-gebruikersinterface

Ingeschakeld vanuit CIMC-gebruikersinterface

Aan/uit-knop voor server (UIT)

Aan/uit-knop voor server (ON)

Inleiding

Dit document levert uitvoer van /var/log/messen (ook gevonden in het logbestand Onboard FOUT (OBFL)) voor een C210-M2 die de verwachte uitvoer tijdens verschillende herstart-omstandigheden weergeeft. Wanneer u problemen oplost bij de start van Cisco Unified Computing System (UCS) C-Series servers, is één startpunt de /var/log/meldingen en OBFL-logbestanden. Deze logbestanden bevinden zich in de tech-ondersteuningsbestanden. Het idee is dat u de uitvoer van een bepaald tech-ondersteuningsbericht kunt aanpassen aan de uitvoer van dit document om te bevestigen wat de herstart heeft geactiveerd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- VMware vSphere 5.0

- Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Verwachte uitvoer voor verschillende herstartomstandigheden

Herstart vanuit OS (vSphere 5.0)

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0002 files.

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_4.txt

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 126 : FName = BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 125 : FName = BiosTech_4.txt

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:

630:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0000 files.

6:2012 May 11 13:49:38:BMC:avct_server:-: rvas_wait_for_changes failed

4:2012 May 11 13:49:38:BMC:avct_server:-: No Video Source Detected!

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:126:

[lpc_reset_seen]LPC Reset Count is Different [0x28:0x29]

Asserted LPC Reset Seen

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x28 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x9 0x80

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x28 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0xa 0x80

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:197:

[transition_function]Starting Transition to

[High Voltage Mode] from [Unknown Mode]

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x28 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x9 0x80

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x28 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0xa 0x80

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x26 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon;

0x9 0x36 0x92 0x92 0x89 0x9f 0x9f 0xa8

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x26 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon;

0xa 0x36 0x92 0x92 0x89 0x9f 0x9f 0xa8

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:217:

[transition_function]Transition to [High Voltage Mode] Success

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:SEL Evt[04 00]<

04 00 02 F3 18 AD 4F 20 00 04 25 53 08 00 FF FF >

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:227:File Open :

BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2063:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN:

HostDescriptor = 131 : Filename = BiosTech_3.txt

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 10)!

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 20)!

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 40)!

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0001 files.

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

Opmerkingen:

- Alleen de OS-start print de 'do_power' uitvoer niet. U kunt dit feit gebruiken om snel te bepalen of de server op het besturingssysteem is gestart.

- Alleen de OS-laarsafdrukken [High Voltage Mode]-overgangen.

Voedingsprogramma vanuit CIMC-gebruikersinterface

5:2012 May 11 13:50:22:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x0 Cmd:0x2 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:50:22:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x2

7:2012 May 11 13:50:22:BMC:kernel:-:<7>[do_power_off]:188:do_power_off

5:2012 May 11 13:50:22:BMC:kernel:-:<5>[do_power_off]:190:Power Driver:

Power Off Logic @ 181790792

6:2012 May 11 13:50:22:BMC:kernel:-:<6>[press_button]:105:Power Driver:

Press Power Button @ 181790793

5:2012 May 11 13:50:22:BMC:AUDIT:-: Server power state modify (op:power-cycle)

5:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0001 files.

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>kbd_complete: -108, 0/8

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>mouse_complete: -108, 0/6

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>bulk_out_complete: -108, 0/31, LUN[0][2]

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[0]

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>do_set_interface(): reset_interface

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>handle_exception:

Handling MSD_STATE_DISCONNECT for interface[1]

5:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 132 : FName = BiosTech_4.txt

6:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<6>kbdmouse_write:

kbd write aborted for device reset.

6:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<6>kbdmouse_write:

mouse write aborted for device reset.

6:2012 May 11 13:50:26:BMC:avct_server:-: rvas_wait_for_changes failed

5:2012 May 11 13:50:26:BMC:BIOSReader:391:

BIOSReader.c:555:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_4.txt

Uitloop via CIMC-gebruikersinterface

5:2012 May 11 13:58:57:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x0 Cmd:0x2 Resp:0x0

7:2012 May 11 13:58:57:BMC:kernel:-:<7>[do_power_off]:188:do_power_off

5:2012 May 11 13:58:57:BMC:kernel:-:<5>[do_power_off]:190:Power Driver:

Power Off Logic @ 182297296

6:2012 May 11 13:58:57:BMC:kernel:-:<6>[press_button]:105:Power Driver:

Press Power Button @ 182297296

5:2012 May 11 13:58:57:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x0

5:2012 May 11 13:58:57:BMC:AUDIT:-: Server power state modify (op:power-off)

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0002 files.

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>bulk_out_complete: -108, 0/31, LUN[0][2]

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[0]

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>do_set_interface(): reset_interface

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[1]

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 143 : FName = BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 142 : FName = BiosTech_2.txt

6:2012 May 11 13:59:01:BMC:avct_server:-: rvas_wait_for_changes failed

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_2.txt

Ingeschakeld vanuit CIMC-gebruikersinterface

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:

kcs Fn:0x0 Cmd:0x2 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x1

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>[do_power_on]:226:do_power_on

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<5>[do_power_on]:231:Power Driver:

Power On Logic Pulse for 250ms @ 182313079

6:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<6>[press_button]:105:Power Driver:

Press Power Button @ 182313079

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:AUDIT:-: Server power state modify (op:power-on)

6:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<6>[release_button]:115:Power Driver:

Release Power Button @ 182313330

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP-

Power Good = ON

6:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<6>se_pilot2_udc_usb_turnon:

Passed USB1.1 register test (0)

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP-

Power Good = ON

6:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<6>se_pilot2_udc_usb_turnon:

Passed USB2.0 register test (11)

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:

630:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0000 files.

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:IPMI:587: Pilot2SrvPower.c:394:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<5>[do_power_on]:

251:Power Driver: Power On Logic Done @ 182313832

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:IPMI:590: Pilot2SrvPower.c:

188:Pilot2SrvPowerOn

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[25 00]< 25 00 02 32 1B AD 4F 20 00 04 25 52 08 01 FF FF >

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[26 00]< 26 00 02 32 1B AD 4F 20 00 04 25 53 08 00 FF FF >

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[27 00]< 27 00 02 32 1B AD 4F 20 00 04 08 62 0B 00 FF FF >

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2063:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN:

HostDescriptor = 148 : Filename = BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:227:

File Open : BiosTech_1.txt

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 10)!

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 20)!

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 40)!

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0001 files.

6:2012 May 11 13:59:14:BMC:avct_server:-: Clear RVAS regs

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

Aan/uit-knop voor server (UIT)

6:2012 May 11 14:01:51:BMC:storage:-: SLOT-5:

Time established as 05/11/12 14:01:27; (75 seconds since power on)

6:2012 May 11 14:01:51:BMC:avct_server:-:

rvas_wait_for_changes failed

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0002 files.

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>bulk_out_complete: -108, 0/31, LUN[0][0]

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[0]

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>do_set_interface(): reset_interface

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[1]

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_2.txt

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 150 : FName = BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 149 : FName = BiosTech_2.txt

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:IPMI:593: Pilot2SrvPower.c:394:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:SEL Evt[33 00]<

33 00 02 CF 1B AD 4F 20 00 04 25 52 08 00 FF FF >

6:2012 May 11 14:01:51:BMC:IPMI:583: mcddI2CDrv.c:860:PI2CPerformOP:

ioctl to driver failed to read Bus[f4].Dev[5e]!  ErrorStatus[32]

6:2012 May 11 14:01:52:BMC:IPMI:583: mcddI2CDrv.c:860:PI2CPerformOP:

ioctl to driver failed to read Bus[f4].Dev[5e]!  ErrorStatus[32]

4:2012 May 11 14:01:52:BMC:avct_server:-: No Video Source Detected!

6:2012 May 11 14:01:52:BMC:avct_server:-: Video Source Detected!

5:2012 May 11 14:01:52:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[34 00]< 34 00 02 D0 1B AD 4F 20 00 04 25 53 08 01 FF FF >

5:2012 May 11 14:01:52:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:126:

[lpc_reset_seen]LPC Reset Count is Different [0x30:0x31]

Asserted LPC Reset Seen

Aan/uit-knop voor server (ON)

5:2012 May 11 14:01:58:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[35 00]< 35 00 02 D6 1B AD 4F 20 00 04 08 62 0B 00 FF FF >

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP-

Power Good = ON

6:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<6>se_pilot2_udc_usb_turnon:

Passed USB1.1 register test (0)

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP-

Power Good = ON

6:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<6>se_pilot2_udc_usb_turnon:

Passed USB2.0 register test (11)

5:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

5:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:

630:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0000 files.

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:IPMI:587: Pilot2SrvPower.c:394:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2063:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN:

HostDescriptor = 155 : Filename = BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:227:File Open :

BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0001 files.

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 155 : FName = BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:

630:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0000 files.

6:2012 May 11 14:01:59:BMC:avct_server:-: Clear RVAS regs

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:SEL Evt[36 00]<

36 00 02 D7 1B AD 4F 20 00 04 25 52 08 01 FF FF >

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Set TSTMUL reg to 0x00100000

5:2012 May 11 14:02:00:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:SEL Evt[37 00]<

37 00 02 D8 1B AD 4F 20 00 04 25 53 08 00 FF FF >

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Detected VGA Text Mode: 80 x 25 chars

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Current Graphics Core Settings are:

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: 720 x 400, 4 bits per pixel, 640 pitch,

in VGA mode

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Video Signal detected: 720 x 400,

color depth is: 4 bits

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: VGA Text mode

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Change Detected before TFE start

5:2012 May 11 14:02:00:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:126:

[lpc_reset_seen]LPC Reset Count is Different [0x31:0x32]

Asserted LPC Reset Seen