Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

SecureX-respons voor bedreigingen maken

Configuratie van de "Threat Intelligence Director" van het VCC voor gebruik van bedreigingsresponsfeed

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u bedreigingsinformatie kunt maken van URL's en IP's die worden gevonden tijdens Threat Response-onderzoeken die worden gebruikt door Firepower.

Achtergrondinformatie

Cisco Threat Response is een krachtig hulpmiddel dat in staat is bedreigingen in de hele omgeving te onderzoeken dankzij de informatie van meerdere modules. Elke module biedt de informatie die wordt gegenereerd door security producten zoals Firepower, Secure Endpoint, Umbrella en andere externe leveranciers. Deze onderzoeken kunnen niet alleen helpen om aan het licht te brengen of er een dreiging bestaat op het systeem, maar ook helpen om belangrijke informatie over bedreigingen te genereren, die kan worden teruggehaald naar het beveiligingsproduct om de veiligheid in het milieu te verbeteren.

Enkele belangrijke terminologie die wordt gebruikt door SecureX Threat Response:

- Indicator is een verzameling van waarneembare gegevens die logisch gerelateerd zijn aan EN en OR-operatoren.  Er zijn complexe indicatoren die meerdere waarneembare waarneembare punten combineren, daarnaast zijn er ook eenvoudige indicatoren die slechts van één waarneembaar zijn gemaakt.

- Waarneembaar is een variabele die een IP, Domain, URL of sha256 kan zijn.

- Beslissingen worden gemaakt door de gebruiker en gebruikt om een waarneembare te koppelen aan een regeling voor een bepaalde periode.

- Feeds worden gemaakt om de Threat Intelligence die door SecureX Threat Response-onderzoek wordt gegenereerd te delen met andere beveiligingsproducten zoals firewalls en e-mailinhoudsfilters zoals Firepower en ESA.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- SecureX CTR (Cisco-bedreigingsrespons).

- Firepower TID (Threat Intelligence Director).

- Configuratie van FirePOWER Access Control Policy.

Dit document gebruikt Firepower TID om de Threat Intelligence af te dwingen die bij SecureX Threat Response is gegenereerd. De vereisten voor het gebruik van TID bij de inzet van uw FMC zoals voor FMC versie 7.3 zijn:

- Versie 6.2.2 of hoger.

- geconfigureerd met minimaal 15 GB geheugen.

- geconfigureerd met REST API-toegang ingeschakeld. Zie REST API-toegang inschakelen in de beheershandleiding van Cisco Secure Firewall Management Center.

- U kunt FTD gebruiken als bedreigingsintelligentie Director element als het apparaat zich op Versie 6.2.2 of hoger bevindt.

Opmerking: in dit document wordt ervan uitgegaan dat Threat Intelligence Director al actief is op het systeem. Voor meer informatie over TID initiële configuratie en probleemoplossing controleer de koppelingen die beschikbaar zijn in de sectie Verwante informatie.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- SecureX-Dashboard van Cisco Threat Response

- FMC (Firewall Management Center) versie 7.3

- FTD (Firewall Threat Response) versie 7.2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

SecureX-respons voor bedreigingen maken

SecureX Threat Response maakt het mogelijk om een onderzoek naar de omgeving te starten met een waarneembare input. Threat Response-engine vraagt de modules om naar elke activiteit te zoeken die verband houdt met de waarneembare activiteit. Onderzoek retourneert elke overeenkomst gevonden door de modules, deze informatie kan IP's, domeinen, URL's e-mails of bestanden omvatten. Volgende stappen maken een feed om informatie te consumeren met andere Security producten.

Stap 1 Meld u aan bij uw SecureX-dashboard en klik op Start knop voor Threat Response Module. Dit opent de pagina Threat Response in een nieuw venster:

Stap 2 Klik op de pagina Threat Response op Intelligence > Indicatoren en verander vervolgens de bronvervolgkeuzelijst van Public naar Private. Hiermee moet u op Indicatielink maken kunnen klikken. Eenmaal binnen de Indicator creator wizard kiest elke betekenisvolle Titel en Beschrijving voor uw Indicator, na die controle van de URL Watchlist aanvinkvakje. Op dit moment kunt u de indicator opslaan, is er geen verdere informatie nodig, maar u kunt ervoor kiezen om de rest van de beschikbare opties te configureren.

Stap 3 Navigeer naar het tabblad Onderzoek en plak alle waarneembare die u wilt onderzoeken in het onderzoeksvak. Voor demonstratieve doeleinden wordt de nep-URL gebruikt https://malicious-fake-domain.com  werd gebruikt voor dit configuratievoorbeeld. Klik op Onderzoeken en wacht tot het onderzoek is afgerond. Zoals verwacht is de dummy URL dispositie onbekend. Klik met de rechtermuisknop op de pijl-omlaag om het contextmenu uit te vouwen en klik op Oordeel maken.

Stap 4 Klik op Link Indicators en selecteer de indicator uit stap 2. Selecteer regeling als boosaardig en kies de Verloopdag zoals u geschikt acht. Klik tot slot op de knop Maken. De URL moet nu zichtbaar zijn onder Intelligence > Indicatoren > Volledig indicatielampje bekijken.

Stap 5 Navigeer naar Intelligence >Feeds en klik op Voer URL's maken. Vul het veld Title in en selecteer de indicator die in Stap 2 is gemaakt. Zorg ervoor dat de vervolgkeuzelijst Uitvoer als waarneembaar blijft en klik op Opslaan.

Stap 6 Controleer dat de feed is gemaakt onder Intelligence >Feeds en klik vervolgens om de feed details uit te vouwen. Klik op de URL om te visualiseren dat de verwachte URL's in de feed worden vermeld.

Configuratie van de "Threat Intelligence Director" van het VCC voor gebruik van bedreigingsresponsfeed

Stap 1 Meld u aan bij uw FMC-dashboard en navigeer naar Integratie > Intelligence > Bronnen.  Klik op de plus zucht om een nieuwe bron toe te voegen.

Stap 2 Maak de nieuwe bron met deze instellingen:

- Levering > URL selecteren

- Type > Vlak bestand selecteren

- Content > URL selecteren

- URL > Plakt de URL uit de sectie "SecureX Threat Response Feed maken" stap 5.

- Naam > Kies een naam die u geschikt acht

- Actie > Blok selecteren

- Update Elke > Select 30 min (voor snelle updates voor Threat Intelligence feed )

Klik op Save (Opslaan).

Stap 3 Onder Indicatoren en Waarnemingspunten verifieert domein is vermeld:

Stap 4 Zorg ervoor dat Threat Intelligence Director actief is en de onderdelen up-to-date houdt ( FTDs-apparaten ). Navigeren naar integraties > Intelligence > Elementen:

Verifiëren

Nadat de configuratie is voltooid, probeert endpoint verbinding te maken met de https://malicious-fake-domain[.]com URL die wordt gehost op de buitenzone, maar de verbindingen mislukken zoals verwacht.

Om te controleren of de verbinding is mislukt, kunt u in de Threat Intelligence-feed navigeren naar Integraties > Intelligence > Incidenten. Geblokkeerde gebeurtenissen moeten op deze pagina worden vermeld.

U kunt deze blokgebeurtenissen verifiëren onder Analyse > Verbindingen > Beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen:

Met een FTD LINA Capture kunt u het verkeer zien van het eindpunt naar de kwaadaardige URL via de meervoudige controle. Houd er rekening mee dat de controle van Snort Engine Phase 6 een valresultaat oplevert, omdat de functie Threat Intelligence de snortmotor gebruikt voor geavanceerde verkeersdetectie. Houd in acht dat Snort-engine het eerste paar pakketten moet toestaan om de aard van de verbinding te analyseren en te begrijpen om een detectie correct te starten.  Kijk in het gedeelte Verwante informatie voor meer informatie over FTD LINA-opnamen.

7: 18:28:46.965449 0050.56b3.fd77 0050.56b3.de22 0x0800 Length: 571

10.5.5.5.63666 > 10.31.124.250.443: P [tcp sum ok] 2993282128:2993282645(517) ack 2622728404 win 1024 (DF) (ttl 128, id 2336)

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 1926 ns

Config:

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x14745cf3b800, priority=13, domain=capture, deny=false

hits=553, user_data=0x14745cf4b800, cs_id=0x0, l3_type=0x0

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

input_ifc=Inside, output_ifc=any

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 1926 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x14745c5c5c80, priority=1, domain=permit, deny=false

hits=7098895, user_data=0x0, cs_id=0x0, l3_type=0x8

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0100.0000.0000

input_ifc=Inside, output_ifc=any

Phase: 3

Type: FLOW-LOOKUP

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 3852 ns

Config:

Additional Information:

Found flow with id 67047, using existing flow

Module information for forward flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_snort

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Module information for reverse flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_snort

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Phase: 4

Type: EXTERNAL-INSPECT

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 31244 ns

Config:

Additional Information:

Application: 'SNORT Inspect'

Phase: 5

Type: SNORT

Subtype: appid

Result: ALLOW

Elapsed time: 655704 ns

Config:

Additional Information:

service: HTTPS(1122), client: SSL client(1296), payload: (0), misc: (0)

Phase: 6

Type: SNORT

Subtype: SI-URL

Result: DROP

Elapsed time: 119238 ns

Config:

URL list id 1074790412

Additional Information:

Matched url malicious-fake-domain.com, action Block

Result:

input-interface: Inside(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

Action: drop

Time Taken: 813890 ns

Drop-reason: (si) Blocked or blacklisted by the SI preprocessor, Drop-location: frame 0x000056171ff3c0b0 flow (NA)/NA

Problemen oplossen

- Om Sure Threat Response te maken houdt de feed up-to-date met de juiste informatie die u op uw browser kunt navigeren naar de Feed URL en de gedeelde observables.

- Voor problemen oplossen VCC Threat Intelligence Director raadpleegt u de link naar Verwante informatie.

Gerelateerde informatie

- Cisco Threat Intelligence Director configureren en probleemoplossing bieden

- Configureer Secure Firewall Threat Intelligence Director op FMC 7.3

- Gebruik Firepower Threat Defence Capture en Packet Tracer