Inhoud

Inleiding

Symptoom

Oplossing

Inleiding

Nadat u een FirePOWER-applicatie hebt opgestart met één gebruikersmodus, kan dit bevroren lijken. Dit document beschrijft hoe u dit probleem kunt oplossen.

Symptoom

- Na te zijn opgestart in één gebruikersmodus, wordt het systeem bevroren nadat er een bericht voor zekering is weergegeven (API, versie 7.14).

(Previous messages are truncated)

kjournald starting.  Commit interval 5 seconds

EXT3-fs (sda5): mounted filesystem with writeback data mode

VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:5.

Freeing unused kernel memory: 488k freed

Adding 1044220k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1

across:1044220k SS

EXT3-fs (sda5): using internal journal

EXT2-fs (sda1): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

EXT2-fs (sda7): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

fuse init (API version 7.14)

(no more output)

Hier is bijvoorbeeld een uitgang van een apparaat dat dit probleem heeft ervaren:

- Tijdens het opstarten detecteert FirePOWER-applicatie de USB-stuurprogramma's. Als de lading van het stuurprogramma goed is, ziet u berichten die vergelijkbaar zijn met de volgende:

USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device

ftdi_sio 4-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected

usb 4-1: Detected FT232RLusb 4-1: Number of endpoints 2

usb 4-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Setting MaxPacketSize 64

usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

Als een stuurprogramma niet laden, blijft het systeem hangen en geeft het de volgende foutmelding weer:

kernel: usb 5-1: device descriptor read/8, error -110

kernel: usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5

kernel: fuse init (API version 7.14)

Oplossing

Volg onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:

Stap 1: Zorg ervoor dat een toetsenbord goed aan uw FirePOWER-systeem is bevestigd.

Stap 2: Gebruik een console (toetsenbord + VGA) om een aansluiting op het apparaat te maken.

Stap 3: Meld u aan bij het apparaat en voer de modus expert in:

> expert

Stap 4: Start het volgende script om de console in te stellen op de VGA poort.

admin@FirePOWER:~$ sudo /usr/local/sf/bin/set_console.sh -c tty0

Stap 5: Voer ja in in de melding:

Are you sure you want to proceed?

Yes/No (yes/no): yes

Stap 6: Nadat u de bovenstaande opdracht hebt uitgevoerd, start u uw FirePOWER-apparaat opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.

admin@FirePOWER:~$ sudo reboot

Stap 7: Als het script set_console.sh (op stap 4) niet in staat is om dit probleem op te lossen, start het apparaat dan opnieuw op en start het apparaat met de enige gebruikersmodus vanaf de beginmelding. Voer in een apparaat met versie 5.2 de volgende handelingen uit op de beginmelding:

3D-5.2.0 console=tty0 single

Stap 8: Als geen van de bovengenoemde stappen dit probleem op zou lossen, zou een nieuw beeld de volgende optie zijn.