Inleiding

Dit document beschrijft een probleem wanneer X-headers ontbreken / niet zichtbaar zijn op Microsoft Exchange server.

Achtergrondinformatie

We hebben onlangs rapporten gehad van klanten die Microsoft Exchange™ runnen van ontbrekende X-Headers. In omgevingen waar Cisco Email Security Appliance (ESA) binnenkomende e-mail eerst naar een Exchange 5.5-server stuurt en de 5.5-server de e-mail naar een Exchange 2003-server doorgeeft, is er een niet-gedocumenteerde bug in de Microsoft-code, die de waarden van aangepaste X-headers strips opslaat en/of wijzigt. Dit bug blijft bestaan zelfs als beide Exchange servers de meest recente geïnstalleerde updates hebben. Volg onderstaande link voor meer informatie over het oplossen van het probleem.

$REFERENTIES

- X-headers krijgen dezelfde waarde toegewezen in plaats van de verwachte duidelijke waarden wanneer u een e-mailbericht van Internet van een Exchange Server 5.5-computer verzenden