Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Fout: nic_get_channel: ONGELDIG_NICNUM

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de fout INVALID_NICNUM die kan verschijnen wanneer u Cisco adaptieve security applicatie (ASA) 8.4(2) of hoger gebruikt.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco adaptieve security applicatie (ASA).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Fout: nic_get_channel: ONGELDIG_NICNUM

Probleem

Wanneer u ASA 8.4(2) of later gebruikt, kan de ASA op de console berichten gelijkend op deze afdrukken:

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275

of

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3

Opmerking: Hex-waarden en NIC-nummers kunnen veranderen.

Oplossing

Dit probleem is cosmetisch en wordt geactiveerd wanneer de opdracht van de snmp-server op de ASA is ingesteld.

Deze Cisco-bellenid's worden gebruikt om deze kwestie op het juiste platform te volgen:

- alleen 5505

CSCtq96332 (alleen geregistreerde klanten) — ASA 5505 logt "INVALID_NICNUM"-berichten naar console (Deze kwestie is vastgelegd in versies 8.4(2)2 en hoger.)

- niet-5505

CSCtr83349 (alleen geregistreerde klanten) — ASA logt "INVALID_NICNUM"-berichten op console (Deze kwestie is vastgelegd in versies 8.4(2)6 en hoger.)

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems