Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

IPv6 op de gewenste interface inschakelen

Bepaal de IPv6-toegangslijsten indien nodig

Specificeer de IPv6-routeinformatie

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft een basisconfiguratie die IPv6 op Cisco adaptieve security applicatie (ASA) mogelijk maakt om de IPv6-pakketten door te geven. Deze configuratie wordt weergegeven met behulp van het Adaptieve Security Devices Manager (ASDM). Ondersteuning van Cisco ASA voor de IPv6-pakketten is beschikbaar bij Cisco ASA-softwareversie 7.0(1) zelf. Ondersteuning voor configuratie via ASDM is echter ook beschikbaar vanaf Cisco ASDM-softwareversie 6.2.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ASA met versie 8.2

- Cisco ASDM met versie 6.3

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Voltooi de volgende stappen om de IPv6-pakketten door de ASA te laten lopen:

1. IPv6 op de gewenste interfaces inschakelen.

2. Bepaal de IPv6-toegangslijsten indien nodig.

3. Specificeer de IPv6-routeinformatie.

Configureren

Voltooi deze gedetailleerde stappen.

IPv6 op de gewenste interface inschakelen

1. Kies Configuration > Devices Setup > Interface, selecteer de gewenste interface en klik op Bewerken.

2. Klik op het tabblad IPv6 om de verwante IPv6-instellingen te specificeren.

3. Kies de optie IPv6 inschakelen en klik vervolgens op Toevoegen in het gedeelte Interface IPv6-adressen.

4. Klik op OK.

5. Klik op OK om terug te keren naar het deelvenster Interfaces.

Bepaal de IPv6-toegangslijsten indien nodig

1. Kies Configuratie > Firewall > Toegangsregels en klik op de knop Toevoegen om de optie IPv6-toegangsregel toe te voegen. Er verschijnt een nieuw venster:

2. Klik op OK en klik op Invoegen Na om een andere optie voor toegangsregels toe te voegen in het vervolgkeuzemenu Toevoegen.

3. Klik op OK. U vindt hier de geconfigureerde toegangsregels:

4. Kies de optie van de alleen IPv6-toegangsregels.

Specificeer de IPv6-routeinformatie

1. Kies Configuration > Devices Setup > Routing > Statische routers en klik op Add om een route toe te voegen.

2. Klik op OK om terug te keren naar het deelvenster Statische routers.

3. Kies alleen IPv6-routers om de geconfigureerde route te bekijken.

Dit besluit de basisconfiguratie die nodig is om de ASA te laten leiden om de IPv6-pakketten te verzenden.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- ASA-configuratievoorbeelden en TechNotes

- IPv6-adressering configureren

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems