Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Achtergrond

Voordelen

Configureren

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft configuratie- en verificatiestappen om SD-WAN-tunnels op aanvraag te maken.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Dit document is gebaseerd op deze software- en hardwareversies:

- vManager versie 20.9.3

- Cisco Edge-routers versie 17.9.3

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrond

Cisco SD-WAN ondersteunt dynamische on-demand tunnels tussen twee Cisco SD-WAN spraakapparaten. Deze tunnels worden geactiveerd om alleen ingesteld te worden wanneer er verkeer is tussen de twee apparaten, optimalisatie van bandbreedtegebruik en apparaatprestaties.

Voordelen

On-demand tunnels bieden deze voordelen:

- Verbeterde prestaties, vooral voor minder krachtige platforms die werken in een netwerk met volledige mesh.

- Verbeterde latentie in hub-and-spoke implementaties wanneer de tunnels op bestelling tussen spokes worden gebruikt.

- Verminderd bandbreedtegebruik in het netwerk omdat tunnels in Inactieve staat geen Bidirectionele Forwarding Detection (BFD) sondes vereisen, zodat is er minder BFD verkeer dat in het netwerk wordt geproduceerd.

- Directe tunnels tussen spaken, terwijl ook het optimaliseren van CPU en geheugen gebruik.

Configureren

Configuraties

Hier zijn de stappen om Tunnels op bestelling te configureren:

Stap 1: Schakel traffic engineering alleen in op de hubrouters onder VPN 0-functiesjabloon. Aanbevolen wordt om een afzonderlijke VPN 0-functiesjabloon te hebben voor hubsites en spraaksites.

Navigeer naar Configuratie > Sjablonen > Functiesjabloon. Zoek naar de juiste VPN 0-functiesjabloon die is toegewezen aan Hub Routers, klik op drie punten en selecteer Bewerken.

1. Sectie Onderhoud

2. Klik op Nieuwe service

3. Kies TE van het servicetype.

Klik op Add en vervolgens op Update.

TE inschakelen

Stap 2: Om de OMP-padlimiet te verhogen naar de aanbevolen waarde 16 op een Cisco Edge-router.

Navigeer naar Configuratie>Sjabloon> Functiesjabloon, zoek naar de OMP functiesjabloon, klik op de drie punten en selecteer Bewerken.

Zoek onder Basisconfiguratie het aantal geadverteerde paden per prefix en ECMP-limiet en verander de waarden in 16.

OMP - ECMP-grenswaarde

Opmerking: Raadpleeg de Routing Configuration-handleidingen in de Cisco SD-WAN Configuration Guides voor uitgebreide instructies om de verzendingslimiet voor vSmart OMP te wijzigen in een waarde hoger dan 4, met een aanbevolen waarde van 16.

Stap 3: Maak of kloon een systeemfunctiesjabloon om On-demand Tunnel mogelijk te maken en wijzig On-demand Tunnel Idle-Time-out timer indien gewenst (standaardwaarde is 10 minuten), en pas deze systeemsjabloon specifiek toe op de On-demand spraaksites.

Navigeer naar Configuration > Templates > Feature Templates zoeken naar de System feature template, klik op drie punten en selecteer Bewerken.

Schakel in het gedeelte Advanced de On-Demand Tunnel in.  Pas desgewenst de Inactiviteitstimer voor de On-Demand Tunnel aan als u de tunnel sneller wilt reduceren dan de standaardtijd van 10 minuten wanneer er geen verkeer tussen de sites heen en weer gaat.

Tunnel op aanvraag inschakelen

Stap 4: U moet een aangepast topologiebeleid maken met behulp van een routevolgorde op de site-lijst van het matchtabblad (overeenkomende op aanvraag spraaksites), en onder het actielusje de TLOC-lijst (die de hublocaties aanpast) instellen op back-up.

Maak de On-demand spoke-lijst en de HUB back-up TLOC-lijst.

Navigeer naar Configuratie > Beleid > Aangepaste opties in het uitrolmenu selecteer Gecentraliseerd beleid > Lijsten, maak de belangengroepen:

- Klik op Site maak een nieuwe site lijst met alle site-id voor alle On-demand sites.

- Op TLOC maakt u een TLOC-lijst met alle HUB-functies die als back-up zullen worden gebruikt.

Nadat u de lijst met belangengroepen hebt gemaakt, navigeer naar Aangepaste opties vanuit het keuzemenu Gecentraliseerd beleid > Topologie > Topologie > Topologie toevoegen > Aangepaste controle (Route & TLOC).

- Geef een naam en beschrijving voor de topologie.

- Wijzig standaard actie te accepteren door op het potlood pictogram te klikken en klik vervolgens op Match en actie opslaan.

- Klik op Sequence Type en selecteer Route. Klik op Regel volgorde om nieuwe volgorde toe te voegen.

- Op het tabblad Overeenkomsten klikt u op Site en selecteert u de juiste sitelijst.

Sequance maken

- Klik op het tabblad Actie op Akkoord en selecteer voor de TLOC Action vervolgens Backup, en selecteer voor TLOC de juiste TLOC-lijst. Klik op Overeenkomsten en acties opslaan als u klaar bent.

Actiebeleidsreeks

Hang het beleid voor de besturingtopologie aan het hoofdbeleid door te navigeren naar Configuration > Policies > Centralised Policy.

Vind uw actieve beleid, klik op de drie punten en selecteer Bewerken.

Klik op

1. Topologie

2. Topologie

3. Topologie toevoegen

4. Bestaande invoer

5. Aangepaste controle (router en TLOC)

6. Zoek uw beleid in het vervolgmenu en klik vervolgens op Importeren.

Bestaand beleid importeren

Klik op Policy Application > Topologie > Nieuwe Site/Gebiedslijst

Selecteer in de vertreklijst de juiste naam van de sitelijst.

De beleidsbuitenband toepassen

Klik op Add en sla beleidswijzigingen op. Aangezien dit een actief beleid is, zullen veranderingen naar vSmarts worden doorgeschoven.

N.B.: Raadpleeg voor informatie over het configureren van een gecentraliseerd beheerbeleid voor Cisco vSmart Controller Cisco SD-WAN Configuration Guides.

Verifiëren

Om te verifiëren voer de opdracht tonen het systeem op bestelling ver-systeem Sdwan. Vanuit de output kunt u On-demand vinden: ja. Als de status inactief blijkt betekent dit dat de tunnel tussen de locaties is ingestort.

Spoke#show sdwan system on-demand remote-system

SITE-ID    SYSTEM-IP     ON-DEMAND       STATUS     IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)

---------------------------------------------------------------------------

100      192.168.0.70       no           -                   -

100      192.168.0.71       no           -                   -

1000     192.168.0.72       yes          inactive            -

1000     192.168.0.73       yes          inactive            -

200      192.168.0.80       no           -                   -

Na het genereren van wat verkeer tussen on-demand sites, kunt u dezelfde output controleren. In dit geval toont de status Actief, het toont het aantal seconden dat nog over is voordat de tunnel naar beneden gaat.

Spoke#show sdwan system on-demand remote-system

SITE-ID    SYSTEM-IP     ON-DEMAND       STATUS     IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)

---------------------------------------------------------------------------

100      192.168.0.70       no           -                   -

100      192.168.0.71       no           -                   -

1000     192.168.0.72       yes          active              105

1000     192.168.0.73       yes          active              105

200      192.168.0.80       no           -                   -

In dit voorbeeld ziet u dat de BFD met de sites 192.168.0.72 en 192.168.0.73 ontbreekt terwijl de tunnel is ingestort.

Spoke#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID     STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                    IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec  UPTIME       TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.0.70     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.71     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

192.168.0.80     200         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.70     100         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

192.168.0.71     100         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.80     200         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

Wanneer de tunnel tussen de locaties omhoog is, ziet u dat BFD met de sites 192.168.0.72 en 192.168.0.73 omhoog zijn.

Spoke#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID     STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                    IP                              PORT                ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec  UPTIME          TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.0.70     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:27      2

192.168.0.71     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.80     200         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:27      2

192.168.0.73     1000        up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       5063        ipsec  5           2000           0:00:00:03     3

192.168.0.72     1000        up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03      2

192.168.0.70     100         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.71     100         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.80     200         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.73     1000        up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                     12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03        3

192.168.0.72     1000        up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03      2

U kunt dezelfde resultaten verkrijgen via vManager GUI door te navigeren naar Monitor > Apparaat of Monitor > Netwerk (vanaf code 20.6 en eerder), uw apparaat te vinden en te navigeren in WAN > Tunnel, gericht op het Down nummer.

Bewaking van on-demand tunnels

Blader in hetzelfde menu naar beneden en klik op Real Time. Zoeken op afstandbediening op apparaat.

Dit voorbeeld toont de output wanneer de Tunnels op bestelling neer zijn.

On-demand tunnels omlaag

Dit voorbeeld toont de output wanneer de Tunnels op bestelling omhoog zijn.

Tunnels op aanvraag omhoog

Problemen oplossen

Raadpleeg Probleemoplossing voor SD-WAN Dynamic On-Demand Tunnels voor meer gedetailleerde stappen.

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads