Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Productnummers

Functies

Platform-ondersteuning

LEDs

Configuratie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat informatie over de analoge WAN-interfacekaarten (WIC-1 AM of WIC-2 AM), hun productnummers, functies, platform ondersteuning, LEDs en configuratie.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

De WAN-interfacekaarten -1AM en -2AM (WIC-1AM en WIC-2AM) bieden een of twee interne V.90 analoge modems. Deze WIC's kunnen worden gebruikt voor inkomende of uitgaande analoge modemoproepen. WIC-2AM is uitgerust met dubbele RJ-11-connectors, terwijl WIC-1AM één poort gebruikt voor de aansluiting op een standaard telefoonlijn en de andere poort om verbinding te maken met een standaard analoge telefoon voor gebruik wanneer de modem stilstaat.

Productnummers

De onderstaande tabel toont het productnummer en een korte beschrijving van het onderdeel.

Productnummer

Beschrijving

WIC-1AM

Een 1-poorts V.90 analoge modem met een bord-ID van 800-0823-01

WIC-2AM

2-poorts V.90 analoge modem met een bord-ID van 800-08283-01

Functies

De functies van de WIC-1AM en WIC-2AM modules omvatten:

- WIC-1AM en WIC-2AM bieden analoge modeminterfaces voor toepassingen met een lage dichtheid zoals routerbeheer, back-up en toegang.

- WIC-1AM omvat een ingang voor handset om toegang tot een openbare geschakeld telefoonnetwerk (PSTN) lijn te delen.

- V.92 wordt momenteel niet ondersteund.

- 56 Kbps (V.90) kan worden bereikt wanneer de peer een digitale modem is (bijvoorbeeld een AS5xxx met een digitaal circuit zoals een T1- of E1-lijn)

- 56 Kbps (V.90) kan niet worden bereikt bij aansluiting op een analoge modem. Dit is een beperking van V.90-technologie en is geen hardwareprobleem. Raadpleeg Overzicht van algemene modem en NAS lijnkwaliteit voor meer informatie.

- Modem firmware kan niet worden bijgewerkt.

Platform-ondersteuning

De onderstaande tabel toont de verschillende ondersteunde platforms.

Cisco IOS-softwareondersteuning

Cisco 1600-software

Cisco 1700-software

Cisco 2600-software

Cisco 2600XM router

Cisco 3620, 3640, 3660

Cisco 3631 switch

Cisco 2691, 3725, 3745

WIC-1AM

Niet ondersteund

Cisco IOS-softwarerelease 12.2(4)YB

Cisco IOS-versie 12.2(2)XB, 12.2(8)T

Cisco IOS-versie 12.2(8)T

Cisco IOS-versie 12.2(2)XB, 12.2(8)T

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

WIC-2AM

Niet ondersteund

Cisco IOS-softwarerelease 12.2(4)YB

Cisco IOS-versie 12.2(2)XB, 12.2(8)T

Cisco IOS-versie 12.2(8)T

Cisco IOS-versie 12.2(2)XB, 12.2(8)T

Alle Cisco IOS-versies

Alle Cisco IOS-versies

WIC-1AM en WIC-2AM worden ondersteund in alle functiesets, inclusief de standaard (IP only) functieset.

LEDs

De onderstaande tabel toont de verschillende LEDs en een korte beschrijving van elk.

LED

Beschrijving

SP

Snelheidsindicatie On = hoge snelheid (V.56/V.90) Uit = lage snelheid (V.32/V.32b/V.34)

GN

Connect (carrier detectie)

OH

Status buiten de haak

Configuratie

De configuratie van de modem-WIC is vergelijkbaar met de configuratie voor de NM-8AM of NM-16AM module. Raadpleeg voor een voorbeeldconfiguratie het gedeelte Dialout configureren met de NM-8AM of NM-16AM analoge modem.

U dient ook WIC’s voor 1- en 2-poorts V.90-modem voor Cisco 2600 en Cisco 3600 Series multiservice platforms voor informatie over het configureren van het WIC-1/2 ATM te raadplegen.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van inbel- en toegangstechnologie