Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

De J1-byte

De J1-byte configureren

Aanvullende opties

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de J1-byte kunt configureren vanuit SDH, High Order Path Overhead (HO-POH) op Packet-over-SONET/SDH (POS) lijnkaarten. Dit document legt ook uit hoe u het HP-TIM-alarm (HO Path Trace Identifier Mismatch) kunt wissen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

De J1-byte

De Bellcore GR-253-standaard definieert synchrone glasvezelnetwerken (SONET). SONET gebruikt een gelaagde architectuur van Path Overhead (POH), Line Overhead (LOH) en Section Overhead (SOH). De POH kolom bevat de J1-byte, ook bekend als de Path Trace Buffer (PTB).

De G.707-standaard van de ITU-T definieert de Synchronous Digital Hierarchy (SDH), die in Europa op grotere schaal wordt toegepast. G.707 definieert de J1-byte als de eerste byte in de virtuele container. De gekoppelde AU-n (n = 3, 4) of TU-3 pointer geeft de locatie van deze byte aan. Hier is hoe de norm het gebruik van deze byte definieert:

"Deze byte wordt gebruikt om herhaaldelijk een Path Access Point Identifier te verzenden, zodat een pad ontvangstterminal zijn continue verbinding met de beoogde zender kan verifiëren. Een 16-byte frame is gedefinieerd voor de transmissie van een access point identifier. Dit 16-byte frame is identiek aan het 16-byte frame dat in 9.2.2.2 is gedefinieerd voor de beschrijving van byte J0. Op internationale grenzen, of op de grenzen tussen de netwerken van verschillende exploitanten, wordt het in clausule 3/G.831 gedefinieerde formaat gebruikt, tenzij onderling anders is overeengekomen door de exploitanten die het vervoer verzorgen. Binnen een nationaal netwerk of binnen het domein van één enkele exploitant mag dit Path Access Point Identifier een 64-byte frame gebruiken."

Afbeelding 1 illustreert de positie van de J1-byte in de SDH-structuur:

Afbeelding 1 - De positie van de J1-byte in de SDH-structuur

De J1-byte configureren

U kunt deze waarden voor de J1-byte configureren:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

waarbij:

- Verwacht = de string die verwacht wordt van de regel. Elke mismatch genereert een HP-TIM alarm.

- Lengte = de lengte van de string. Dit kan 16 bytes (SDH) of 64 bytes (SONET) zijn.

- Transmit = de tekenreekswaarde die in de regel wordt verzonden.

Hier is een voorbeeld met twee POS-kaarten die direct verbonden zijn met een donkere vezel. In dit voorbeeld wordt de SDH-configuratie gebruikt:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

In dit voorbeeld, de inkomende string die van lijn wordt verwacht is verwacht123456789, en u verzendt de string zend1234567.

Geef deze opdracht uit om te zien wat er van regel afkomstig is:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

Dit is de output:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

U kunt ook deze opdracht geven om de laatste regel op te nemen:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

Zoals je kunt zien, is het HP-TIM alarm aanwezig in de output, omdat de string die verwacht wordt niet overeenkomt met de string die ontvangen wordt van verre eindstation. Om het alarm te wissen, geeft u de volgende opdrachten af:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

Hier volgt de uitvoer van deze opdrachten:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Aanvullende opties

Een andere optie om dit alarm te wissen is om de J1 byte uit te schakelen. Wanneer je dit doet, leest de board de informatie niet meer van J1 byte. Hierdoor treedt het HP-TIM alarm nooit op.

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems