Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Het gebruikte platform

Gebruik de functie Automatisch verbinden

Uitzonderingen

Controleer de fysieke connectiviteit

Knooppunten op ONS 15190 definiëren

Een logische ring maken en knooppunten toewijzen

De volgorde van het knooppunt wijzigen

Aanbevelingen en opmerkingen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat instructies om handmatig een SRP-ring (ruimtelijke reuse protocol) op de ONS 15190 te configureren. Dit document beschrijft ook hoe u bestaande SRP-configuraties kunt wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Het gebruikte platform

Alle informatie in dit document verwijst naar ONS 15190. Om te bepalen welke versie u draait, gebruikt u het bevel van het systeem dat informatie toont:

Jupiter#system show info

System uptime: 9d, 23:26:13.517

System time: 9d, 23:26:13.520

Name: Jupiter

Description:

Location:

Contact:

Running image:

Release: 2.0

Created on: Thu Jun 01 17:42:44 2000

Created by: PentaCom Ltd.

Length: 3054362

Signature: 0x7A784DA1

Software version: 2.0.213

Software created on: May 24 2000, 16:13:11

Bootstrap version: 3.0

Jupiter#

Gebruik de functie Automatisch verbinden

Eén van de activa van ONS 15190 is dat u de vezels van de SRP lijnkaart of poortadapter (PA) in om het even welke poort kunt aansluiten en de software vormt de individuele knooppunten. Als er genoeg SRP-kaarten in ONS 15190 zijn om alle knooppunten rechtstreeks aan te sluiten, kunt u de opdracht autoconnect gebruiken om alle SRP-knooppunten toe te voegen die het aan dezelfde standaardring vindt.

Uitzonderingen

In de meeste gevallen kunt u de opdracht automatisch verbinden gebruiken en in voorkomend geval enkele handmatige aanpassingen uitvoeren. Hier zijn een paar uitzonderingen:

- Als u ervoor kiest om bepaalde knooppunten te verbinden, en dus gedeeltelijke connectiviteit met ONS 15190 hebt, moet u handmatig een span definiëren die zij van één knooppunt en zij B van een ander knooppunt omvat.

- Als u ervoor kiest om meerdere ringen te definiëren, of uw SRP lijnkaarten steunen geen synchrone optische netwerk (SONET) pad sporenberichten, zal de autoconnect opdracht niet werken.

De voorbeeldconfiguratie in dit document is een handmatige configuratie.

Controleer de fysieke connectiviteit

Deze voorbeeldconfiguratie gebruikt deze namen voor de ONS 15190 en SRP knooppunten:

- ONS 15190 = Jupiter

- SRP-knooppunten (Cisco 12000 Series routers) = Maxi, Mini, Cloud en Thunder

De makkelijkste manier om uit het knooppunt te komen met poortverbindingen is door de poort te gebruiken alles om sporen opdracht op ONS 15190 te tonen:

Jupiter#port all show trace

Port     Hostname     IP         Interface     Side

L1.1     Maxi         1.1.1.1    SRP 0/0       A

L1.2     Cloud        1.1.1.5    SRP 1/0       B

L2.1     Mini         1.1.1.2    SRP 0/0       A

L2.2     Maxi         1.1.1.1    SRP 0/0       B

L3.1     Thunder      1.1.1.4    SRP 0/0       A

L3.2     Mini         1.1.1.2    SRP 0/0       B

Deze uitvoer geeft aan dat:

- Maxi SRP lijnkaart, kant A is aangesloten op poort L1.1.

- Maxi SRP lijnkaart, zij B wordt aangesloten op poort L2.2.

- Mini SRP lijnkaart, zijA wordt aangesloten op poort L2.1.

- Mini SRP lijnkaart, side B wordt aangesloten op poort L3.2.

- Cloud en Thunder zijn onderling verbonden (Cloud, side A is aangesloten op Thunder, side B) en:

- Cloud SRP-lijnkaart, side B is aangesloten op poort L1.2.

- Thunder SRP lijnkaart, kant A wordt aangesloten op poort L3.1.

Gebruik nu de opdracht van het systeemvenster om meer informatie te verkrijgen:

Jupiter#system show box

CTRL 1

LIJN 1

LIJN 2

LIJN 3

LIJN 4

1 SW

2 SW

3 SW

4 SW

5 SW

LIJN 5

LIJN 6

LIJN 7

LIJN 8

CTRL 2

OPER i960

OPER OC12

OPER OC12

OPER OC12

OPER

OPER

OPER

OPER

OPER

OPER OC12

OPER i960

L1.1 OPER LINK L1.2 OPER LINK

L2.1 OPER LINK L2.2 OPER LINK

L3.1 OPER LINK L3.2 OPER LINK

L8.1 OPER LINK UNEQ L8.2 LINK UNEQ

HANDELEN VAN DIT CTRL

U kunt de verbinding op de knooppunten controleren met behulp van de opdracht van de showcontroller srp:

Thunder#show controller srp 0/0

SRP0/0 - Side A (Outer RX, Inner TX)

SECTION

LOF = 0  LOS = 0  BIP(B1) = 15

LINE

AIS = 0  RDI = 0  FEBE = 307  BIP(B2) = 203

PATH

AIS = 0  RDI = 0  FEBE = 219  BIP(B3) = 30

LOP = 0  NEWPTR = 0  PSE = 0  NSE = 0

Active Defects: None

Active Alarms: None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing:                           SONET

Rx SONET/SDH bytes:                (K1/K2) = 0/0   S1S0 = 0    C2 = 0x16 J0 = 0xCC

Tx SONET/SDH bytes:                (K1/K2) = 0/0   S1S0 = 0    C2 = 0x16

Clock source:                      Internal

Framer loopback:                   None

Path tace buffer:                  Stable

Remote hostname:                   RingStar8000

Remote interface:                  SRPL3.1

Remote IP addr:                    10.200.28.100

Remote side id:                    B

BER thresholds:                    SF = 10e-3      SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):            SF = 10e-3      SD = 10e-6

TCA thresholds:                    B1 = 10e-6      B2 = 10e-6   B3 = 10e-6

SRP0/0 - Side B (Inner RX, Outer TX)

SECTION

LOF = 0  LOS = 0                  BIP(B1) = 15

LINE

AIS = 0  RDI = 0  FEBE = 155  BIP(B2) = 188

PATH

AIS = 0  RDI = 0  FEBE = 34  BIP(B3) = 35

LOP = 0  NEWPTR = 0  PSE = 0  NSE = 0

Active Defects: None

Active Alarms: None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing            : SONET

Rx SONET/SDH bytes : (K1/K2) = 0/0  S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes : (K1/K2) = 0/0  S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0xCC

Clock source  : Internal

Framer    loopback  : None

Path trace buffer  : Stable

Remote hostname  : Cloud

Remote interface : SRP1/0

Remote IP addr  : 1.1.1.5

Remote side id  : A

BER thresholds:         SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:         B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

Hier zie je dat Thunder is aangesloten op ONS 15190 op zijkant A en op poort L3.1. Je kunt ook zien dat side B is aangesloten op Cloud.

ONS 15190 is een SONET Path Terminator die padsporen in normale modus geeft. Optioneel, kunt u ONS 15190 als transparant configureren, in welk geval het de route sporenberichten spiegelt die de aangrenzende knooppunten in de ring naar elkaar verzenden.

Wanneer u deze informatie hebt verzameld, kunt u beginnen de knooppunten op ONS 15190 te definiëren.

Knooppunten op ONS 15190 definiëren

Gebruik de opdracht rconf om de knooppunten en ringen op ONS 15190 aan te passen. Voordat u dit doet, controleer zowel de toegepaste configuratie als de huidige configuratie:

Jupiter#rconf show ?

applied Show applied configuration

current Show current shadow (editable) configuration

Jupiter#rconf show current

Current shadow (editable) connection configuration:

Sniff configuration:

Sniffer             Port   Sniffed node   Port

----------------------------------------------

No sniffer nodes.

POS connections:

Node                IP Address    Ports   Type   Other

------------------------------------------------------

No POS connections.

Ring configuration (nodes in order of outer ring):

Ring             Name   Nodes   IP Address   A-Port   B-Port   Type   Other

---------------------------------------------------------------------------

No rings defined.

Jupiter#rconf show applied

Applied connection configuration:

Sniff configuration:

Sniffer             Port   Sniffed node   Port

----------------------------------------------

No sniffer nodes.

POS connections:

Node                IP Address    Ports   Type   Other

------------------------------------------------------

No POS connections.

Ring configuration (nodes in order of outer ring):

Ring             Name   Nodes   IP Address   A-Port   B-Port   Type   Other

---------------------------------------------------------------------------

No rings defined.

U kunt uit deze output zien dat er nog niets is geconfigureerd. Stel de knooppunten handmatig in op basis van de uitvoer die de poort van alle knoppen genereert.

Jupiter#port all show trace

Port     Hostname     IP         Interface     Side

L1.1     Maxi         1.1.1.1    SRP 0/0       A

L1.2     Cloud        1.1.1.5    SRP 1/0       B

L2.1     Mini         1.1.1.2    SRP 0/0       A

L2.2     Maxi         1.1.1.1    SRP 0/0       B

L3.1     Thunder      1.1.1.4    SRP 0/0       A

L3.2     Mini         1.1.1.2    SRP 0/0       B

Gebruik hiervoor de nieuwe opdracht van het knooppunt rconf om de ONS 15190 te informeren die twee poorten uit een knooppunt vormen. Dit is het formaat van deze opdracht:

rconf node new [srp/pos/sniff/aps/fiber] [oc12/oc48]

De knooppunten zenden SONET pad sporenberichten uit en zijn op dit moment verbonden. Daarom hoeft u het knooptype (zoals SRP of Packet-over-SONET) niet te specificeren, of te vermelden of het een optische drager (OC) 12 of 48 is, omdat ONS 15190 deze informatie uit het bericht van het pad spoorlijn leest.

Jupiter#rconf node new Maxi l1.1 l2.2

OC12 SRP node Maxi created.

Jupiter#rconf node new Mini l2.1 l3.2

OC12 SRP node Mini created.

Jupiter#rconf node new span1 l3.1 l1.2

OC12 SRP node span1 created.

Jupiter#rconf show current

Current shadow (editable) connection configuration:

Sniff configuration:

Sniffer             Port   Sniffed node   Port

----------------------------------------------

No sniffer nodes.

POS connections:

Node                IP Address    Ports   Type   Other

------------------------------------------------------

No POS connections.

Ring configuration (nodes in order of outer ring):

Ring             Name   Nodes   IP Address   A-Port   B-Port   Type   Other

---------------------------------------------------------------------------

No rings defined.

Free nodes:

Maxi L1.1 L2.2 OC12

Mini L2.1 L3.2 OC12

span1 L3.1 L1.2 OC12

Current configuration not yet applied.

Een logische ring maken en knooppunten toewijzen

Nadat u de knooppunten definieert (alle overspande onderdelen zijn gedefinieerd als één knooppunt) moet u een logische ring maken en knooppunten aan de ring toewijzen. Gebruik de rconf ring nieuwe opdracht:

Jupiter#rconf ring new ring1

SRP ring ring1 created.

De opdracht rconf-ring biedt een snelle manier om de vrije knooppunten aan de ring toe te voegen. Tegelijkertijd laat deze opdracht je beslissen in de volgorde van de ring.

Jupiter#rconf ring ring1 nodes Maxi Mini span1

Ring ring1 node list set.

Opmerking: wanneer u een nieuw knooppunt aan een bestaande ring toevoegt, wordt het knooppunt aan het einde van de ring ingevoegd. U moet de ring dus misschien opnieuw bestellen. Zie de optie De volgorde knooppunt wijzigen in een bestaand Ring-gedeelte voor meer informatie.

Om te controleren of alle knooppunten zijn gedefinieerd, controleert u opnieuw de huidige configuratie:

Jupiter#rconf show current

Current shadow (editable) connection configuration:

Sniff configuration:

Sniffer             Port   Sniffed node   Port

----------------------------------------------

No sniffer nodes.

POS connections:

Node                IP Address    Ports   Type   Other

------------------------------------------------------

No POS connections.

Ring configuration (nodes in order of outer ring):

Ring Name  Nodes   IP Address    A-Port   B-Port  Type   Other

--------------------------------------------------------------

ring1      Maxi                  L1.1     L2.2    OC12

Mini                  L2.1     L3.2    OC12

span1                 L3.1     L1.2    OC12

Current configuration not yet applied.

Nu de configuratie is ingesteld, moet u de configuratie toepassen:

Jupiter#rconf apply

Configuration applied.

Jupiter#

9d, 22:33:33.202 Port L1.1 - Stop transmitting UNEQ.

9d, 22:33:33.397 Port L1.2 - Stop transmitting UNEQ.

9d, 22:33:33.590 Port L2.1 - Stop transmitting UNEQ.

9d, 22:33:33.820 Port L2.2 - Stop transmitting UNEQ.

9d, 22:33:34.004 Port L3.1 - Stop transmitting UNEQ.

9d, 22:33:34.250 Port L3.2 - Stop transmitting UNEQ.

Om te controleren of de ring creatie succesvol is, kijk naar een van de knooppunten. Gebruik de opdracht Show srp top voor dit:

Thunder#

*Jun 30 04:01:04.295: %SRP-4-WRAP_STATE_CHANGE: SRP0/0 unwrapped on side B

*Jun 30 04:01:04.295: %SRP-4-ALARM: SRP0/0 Side A Keepalive OK

*Jun 30 04:01:04.295: %SRP-4-WRAP_STATE_CHANGE: SRP0/0 wrapped on side B

*Jun 30 04:01:04.299: %SRP-4-WRAP_STATE_CHANGE: SRP0/0 unwrapped on side B

*Jun 30 04:01:04.299: %SRP-4-WRAP_STATE_CHANGE: SRP0/0 wrapped on side B

*Jun 30 04:01:04.299: %SRP-4-WRAP_STATE_CHANGE: SRP0/0 unwrapped on side B

Thunder#show srp top

Topology Map for Interface SRP0/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 4 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:00

Nodes on the ring: 4

Hops(outer ring)   MAC               IP Address       Wrapped      Name

0                  0010.f608.ec00    1.1.1.4          No           Thunder

1                  0010.f60c.8c20    Unknown          No           Cloud

2                  0030.71f1.6c00    Unknown          No           Maxi

3                  0030.71f3.7c00    Unknown          No           Mini

Thunder#

Zodra u het rconf typt bevel van toepassing, ontwikkelt ONS 15190 de individuele geïsoleerde knopen, en maakt de topologie kaart door de pakketten van de SRP topologie.

De volgorde van het knooppunt wijzigen

In bepaalde gevallen kunt u knooppunten op de ring opnieuw ordenen. Bijvoorbeeld, als er zwaar verkeer tussen twee paar knopen is, en deze verkeersstromen overlappen momenteel, en leiden tot slecht bandbreedtegebruik. In dit voorbeeld, neem aan dat Thunder en Maxi een constante hoge bandbreedte uitwisseling van gegevens hebben, zoals Cloud en Mini. U kunt deze knooppunten zodanig herschikken dat de gegevensstroom van Thunder naar Maxi de stroom van Cloud naar Mini niet beïnvloedt:

Jupiter#rconf ring ring1 nodes Maxi span1 Mini

Ring ring1 node list set.

Jupiter#rconf apply

Configuration applied.

Jupiter#rconf show applied

Applied connection configuration:

Sniff configuration:

Sniffer             Port   Sniffed node   Port

----------------------------------------------

No sniffer nodes.

POS connections:

Node                IP Address    Ports   Type   Other

------------------------------------------------------

No POS connections.

Ring configuration (nodes in order of outer ring):

Ring Name  Nodes   IP Address    A-Port   B-Port  Type   Other

--------------------------------------------------------------

ring1      Maxi                  L1.1     L2.2    OC12

Mini                  L3.1     L1.2    OC12

span1                 L2.1     L3.2    OC12

Jupiter#

Ga nu terug naar Thunder om de nieuwe volgorde te controleren en controleer de tabel Adres Resolutie Protocol (ARP) om te zien of alles volgens verwachting is verlopen:

Thunder#show srp top

Topology Map for Interface SRP0/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Nodes on the ring: 4

Hops(outer ring)  MAC             IP Address            Wrapped      Name

0                 0010.f608.ec00  1.1.1.4               No           Thunder

1                 0010.f60c.8c20  1.1.1.5               No           Cloud

2                 0030.71f3.7c00  1.1.1.2               No           Mini

3                 0030.71f1.6c00  1.1.1.1               No           Maxi

Thunder#show arp | i SRP

Internet 1.1.1.1 5 0030.71f1.6c00 SRP-A SRP0/0

Internet 1.1.1.2 5 0030.71f3.7c00 SRP-B SRP0/0

Internet 1.1.1.5 0 0010.f60c.8c20 SRP-B SRP0/0

Internet 1.1.1.4 - 0010.f608.ec00 SRP SRP0/0

Het verkeer van Thunder naar Maxi gaat nu naar Cloud, en controleer hetzelfde:

Cloud#show srp top

Topology Map for Interface SRP1/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Nodes on the ring: 4

Hops (outer ring) MAC IP Address Wrapped Name

0 0010.f60c.8c20 1.1.1.5 No Cloud

1 0030.71f3.7c00 1.1.1.2 No Mini

2 0030.71f1.6c00 1.1.1.1 No Maxi

3 0010.f608.ec00 1.1.1.4 No Thunder

Cloud#show arp | i SRP

Internet 1.1.1.1 0 0030.71f1.6c00 SRP-A SRP1/0

Internet 1.1.1.2 0 0030.71f3.7c00 SRP-B SRP1/0

Internet 1.1.1.5 - 0010.f60c.8c20 SRP SRP1/0

Internet 1.1.1.4 2 0010.f608.ec00 SRP-A SRP1/0

Cloud#

Het verkeer van Cloud naar Mini komt naast B, wat betekent dat de verandering succesvol was aangezien deze twee stromen elkaar niet verstoren.

Opmerking: Cisco raadt u aan om ONS 15190 automatisch de volgorde van de ring voor u in te stellen om maximale redundantie te krijgen. Gebruik de opdracht voor deze opdracht:

Jupiter#rconf ring ring1 autoorder

Ring ring1 reordered.

Jupiter#rconf apply

Configuration applied.

Jupiter#rconf show applied

Applied connection configuration:

Sniff configuration:

Sniffer             Port   Sniffed node   Port

----------------------------------------------

No sniffer nodes.

POS connections:

Node                IP Address    Ports   Type   Other

------------------------------------------------------

No POS connections.

Ring configuration (nodes in order of outer ring):

Ring Name  Nodes   IP Address    A-Port   B-Port  Type   Other

--------------------------------------------------------------

ring1      Maxi                  L1.1     L2.2    OC12

Mini                  L2.1     L3.2    OC12

span1                 L3.1     L1.2    OC12

Jupiter#

Nu ben je terug bij de eerste configuratie. U kunt nu knooppunten toevoegen of verwijderen, of de ring opnieuw rangschikken en nog steeds geen pakketten op de ring verliezen.

Opmerking: U kunt soms pakketten verliezen die vastzitten in doorvoerbuffers van afzonderlijke knooppunten wanneer u de knooppunten verwijdert of opnieuw bestelt. Dit kan voorkomen als, door de nieuwe volgorde, de bron-uitlijning de pakketten uit de ring verwijdert voordat de bestemming ze ziet.

Opmerking: het systeem voert geen onmiddellijke verpakking uit wanneer u knooppunten opnieuw in orde brengt, zelfs wanneer u een geïsoleerd knooppunt toevoegt. Dit komt doordat ONS 15190 een ring van één knooppunt met het geïsoleerde knooppunt maakt (zodat dit op een ring van het eigen knooppunt gebeurt). Dit voorkomt het ontwikkelen van tijdverlies wanneer u knooppunten aan een ring toevoegt.

Aanbevelingen en opmerkingen

Wanneer u de fysieke connectiviteit van de knopen van SRP aan ONS 15190 installeert, adviseert Cisco u:

- Plaats nooit twee A-zijkanten of twee B-zijden op dezelfde kaart op ONS 15190. Als je twee A-zijkanten of B-kanten op dezelfde kaart aansluit en die kaart faalt, dan kom je terecht bij verloren twee logische kruisverbindingen (aangezien zij A altijd aan zij B moet worden gekoppeld) en de ring splits in twee.

- Sluit altijd één SRP-knooppunt aan op twee verschillende kaarten op ONS 15190. Als u één SRP-knooppunt hebt aangesloten op slechts één kaart, en de kaart faalt, wordt het knooppunt geïsoleerd van de ring.

Opmerking: Cisco raadt u aan dit te doen om redundantie te voorkomen, maar alles werkt nog steeds als u dit niet doet.

Jupiter#system show box

CTRL 1

LIJN 1

LIJN 2

LIJN 3

LIJN 4

1 SW

2 SW

3 SW

4 SW

5 SW

LIJN 5

LIJN 6

LIJN 7

LIJN 8

CTRL 2

OPER i960

OPER OC12

OPER OC12

OPER OC12

OPER

OPER

OPER

OPER

OPER

OPER OC12

OPER i960

L1.1 OPER LINK L1.2 OPER LINK

L2.1 OPER LINK L2.2 OPER LINK

L3.1 OPER LINK L3.2 OPER LINK

L8.1 OPER LINK L8.2 OPER LINK

HANDELEN VAN DIT CTRL

Ga ervan uit dat L1.1 en L1.2 op de A-zijkanten van twee SRP-knooppunten zijn aangesloten en L2.1 en L2.2 op de B-zijkanten van die knooppunten zijn aangesloten. De logische verbindingen moeten van L1 naar L2 gaan met:

- L1.1 aangesloten op L2.1.

- L1.2 aangesloten op L2.2.

Dit betekent dat, als je L1 kwijtraakt, de gehele ring verdwijnt omdat je beide logische verbindingen hebt verloren.

Wanneer u een SRP-ring vormt, probeer dan deze richtlijnen te volgen:

- Voor fysieke connectiviteit, sluit een knooppunt aan op twee verschillende kaarten om overtolligheid te bereiken in het geval dat één kaart faalt.

- Let erop dat het niet eindigt met twee A-kanten of twee B-kanten op dezelfde kaart.

- Probeer altijd het aantal verticale logische verbindingen te maximaliseren.

Gerelateerde informatie

- SRP/DPT technische ondersteuning

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems