Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Point-to-Point (1+1) converteren naar BLSR

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de procedure beschreven om een point-to-point (1+1) configuratie (met twee knooppunten) te upgraden naar een twee-glasvezel bidirectie-switched ring (BLSR) in een ONS 15454-netwerk.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CISCO ONS 15454 SWITCH

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CISCO ONS 15454 versie 4: Alle

- CISCO ONS 15454 versie 3: 3.3.0 en later

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Dit document maakt gebruik van een labo met twee knooppunten (knooppunt1 en knooppunt2) (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1 - Topologie

De huidige instellingen zijn een point-to-point (1+1) configuratie. De lijncapaciteit is OC-48. De werkende/actieve en beschermde/standby poorten bevinden zich op sleuf 5 respectievelijk sleuf 6 (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2 - Point-to-Point (1+1)-configuratie

Er zijn momenteel twee circuits (zie figuur 3).

Afbeelding 3 - Twee circuits

Point-to-Point (1+1) converteren naar BLSR

Voltooi deze stappen om een point-to-point (1+1) configuratie om te zetten in een dubbele glasvezel BLSR-ring:

1. Log in op een van de twee knooppunten.

2. Controleer de tabbladen Alarmwaarden en Voorwaarden om te voorkomen dat het netwerk actief alarmeren of bedienen. Los alle netwerkgerelateerde alarmen op voordat u verdergaat.

3. Klik op het tabblad Circuits (zie pijl A in afbeelding 4).

Afbeelding 4 - CTC-gegevens exporteren: Circuit

4. Exporteer de CTC (circuits) gegevens voor referentie, omdat u bepaalde circuits moet verwijderen en die circuits later opnieuw moet maken. Voer de volgende stappen uit:

1. Selecteer Bestand > Exporteren (zie pijl B in afbeelding 4).

2. Selecteer een gegevensformaat in het dialoogvenster EXPORT (zie afbeelding 5). U hebt drie opties:

- Als HTML-Deze optie slaat de gegevens op als een eenvoudig HTML-tabelbestand zonder illustraties. U kunt het bestand bekijken of bewerken met toepassingen zoals Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer of andere toepassingen die HTML-bestanden kunnen openen.

- Als CSV-Deze optie slaat de CTC-tabel op als komma-gescheiden waarden (CSV).

- Als TSV—met deze optie wordt de CTC-tabel opgeslagen als waarden die op het tabblad zijn gescheiden (TSV).

Afbeelding 5 - Dialoogvenster EXPORT

3. Blader naar een map waarin u het bestand wilt opslaan.

4. Klik op OK.

5. Klik met de rechtermuisknop op een breedte naast het inlogknooppunt en klik op Circuits in het snelmenu (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6 - Selecteer Circuits uit het snelmenu

De Circuits op het venster van de Steek verschijnen (zie afbeelding 7).

Afbeelding 7 - Circuits op span

6. Zorg ervoor dat het totale aantal actieve schakelingen van het synchrone transportsignaal (STS) niet hoger is dan 50% van de spanwijdte. Gebruik de circuitlijst die u in Stap 4 exporteerde om alle circuits te noteren die in de bovenste 50 procent van de bandbreedte op de spanwijdte vallen. U moet deze circuits verwijderen en ze later in de procedure opnieuw maken.

In de kolom Circuit verschijnt een blok met de naam Ongebruikt (zie afbeelding 7). Dit getal moet 50% van de bandbreedte overschrijden. Voor een OC-48 mag u niet meer dan 24 STS's op de tijdspanne leveren. Voor een OC-12 mag u niet meer dan 6 STS's op de tijdspanne leveren.

7. Herhaal stap 3 en 4 voor elk knooppunt dat betrokken is bij de point-to-point to-BLSR-conversie.

8. Zorg ervoor dat de 1+1 werksleuf actief is aan beide uiteinden van de tijdspanne die u naar BLSR wilt converteren. Merk op welke slots werken en de beschermde poort ter referentie in Stap 12. Voltooi deze stappen:

1. Klik op Onderhoud > Bescherming in de weergave van het knooppunt.

2. Controleer of de werksleuf/poort in het geselecteerde groepsvenster als Working/Active verschijnt onder het vak Geselecteerde Groep (zie afbeelding 2).

9. Verwijdert een beveiligingsgroep op elk knooppunt dat de punt-to-point span ondersteunt. Voer de volgende stappen uit:

1. Klik de tabbladen Provisioning > Protection in de weergave Knooppunt aan.

2. Selecteer de beveiligingsgroep die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen (zie afbeelding 8).

Afbeelding 8 - Verwijdert een beschermingsgroep.

3. Klik op Ja in het bericht ter bevestiging van de beschermingsgroep verwijderen.

Afbeelding 9 - Protection Group verwijderen

4. Herhaal stappen (a) tot en met (d) om de beschermingsgroep aan elk eind van de tijdspanne te verwijderen.

10. Controleer de vezel vanuit de beveiligingspoort op één eindknooppunt om de poort op het andere eindknooppunt te beveiligen.

11. Maak SONET Data Communication Channel (SDCC)-terminaties op de vorige Protect-sleuven die u in Stap 8 hebt opgemerkt. Op zowel knooppunt 1 als knooppunt 2 voert u deze procedure uit:

1. Klik op Circuits > CC/GCC in de weergave van het knooppunt (zie afbeelding 10).

Afbeelding 10 - SDC-afsluitingen maken

2. Klik op Maken. Het dialoogvenster SDCC-afsluitingen maken verschijnt (zie afbeelding 11).

Afbeelding 11 - Dialoogvenster SDC-afsluitingen maken

3. Klik de havens voor de beëindiging van SDCC aan. Druk op de SHIFT-toets of de CTRL-toets om meer dan één poort te selecteren.

4. Klik op de radioknop Instellen op IS in het gebied van de havenstaat (zie pijl A in afbeelding 11).

5. Zorg ervoor dat de optie OSPF-On DCC Link niet is ingeschakeld (zie pijl B in afbeelding 11).

6. Klik op OK (zie pijl C in afbeelding 11).

12. Voor circuits die u vooraf ingesteld hebt op een STS die nu deel uitmaakt van de beveiligingspbandbreedte (STS's 7 tot 12 voor een OC12 BLSR, STS's 25 tot 48 voor een OC-48 BLSR en STS's 97 tot 192 voor een OC-192 BLSR), moet u elk circuit verwijderen. Raadpleeg de opmerkingen in de circuitlijst in Stap 6.

Opmerking: Schrapping van de circuits kan invloed hebben op de service.

13. Selecteer Provisioning > BLSR in de netwerkweergave en klik op BLSR maken (zie afbeelding 12).

Afbeelding 12 - BLR-creatie

14. Stel de BLSR-eigenschappen in het dialoogvenster BLSR maken in (zie afbeelding 13).

- Ringstype: Kies het BLSR ringtype, of twee of vier vezel.

- Speed: Kies de BLSR-ringsnelheid

- Ring-id: Geef een ring-ID toe. De waarde moet tussen 0 en 9999 liggen.

- Omkeertijd (Ring Reversie of Span Reversie): Stel de hoeveelheid tijd in om door te gaan voordat het verkeer terugkeert naar het oorspronkelijke werkpad na een switch. De standaardwaarde is 5 minuten.

Afbeelding 13 - BLSR-kenmerken

15. Klik op Volgende. De netwerkgrafiek verschijnt (zie Afbeelding 14).

Afbeelding 14 - BLSR-topologie

16. Dubbelklik op een BLSR-span lijn in de netwerkgrafiek. Als de span line is aangesloten op andere BLSR-kaarten die een volledige ring vormen, worden de lijnen blauw gedraaid en verschijnt de Finish knop. Als de lijnen geen volledige ring vormen, dubbelklikt u op span lijnen tot een volledige ring.

17. Klik op Voltooien om de twee glasvezel-BLSR-conversie te voltooien. De BLSR verschijnt (zie afbeelding 15).

Afbeelding 15 - Verificatie van de twee BLSR-creaties voor glasvezel

18. Herhaal de circuits die u in stap 12 hebt verwijderd.

19. Klik in de netwerkweergave op Circuits. Onder de kolom Protection tonen beide circuits 2F-BLSR (zie afbeelding 16). Voor de conversie tonen beide circuits 1+1 (zie afbeelding 3).

Afbeelding 16 - Circuits

Gerelateerde informatie

- Cisco ONS 15454 handleiding voor procedures

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems