Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Informatie over BITS-bedrading

Geëigende ITS timing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de informatie over de bedrading van de Bouwnijverheid (BITS) beschreven en wordt een case voor de gevlochten configuratie van de BITS op Cisco ONS 15454 gepresenteerd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ONS 15454 kaart

- GR Core Telecordia Standards

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ONS 15454 kaart

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Informatie over BITS-bedrading

Elk ANSI-chassis heeft twee inkomende BITS (1 en 2) poorten en twee uitgaande BITS (1 en 2) poorten. Er worden twee pennen toegewezen voor elk kloksignaal zoals in Tabel 1 wordt getoond.

Tabel 1 - Grafiek voor ITS - bedrading

Extern apparaat

Functie

Contact

Tip of ring

BITS 1

eruit

A3

Ring

eruit

B3

Tip

In

A4

Ring

In

B4

Tip

BITS 2

eruit

A1

Ring

eruit

B1

Tip

In

A2

Ring

In

B2

Tip

Een standaard T1/E1-connector bevat 8 pennen met 4 draden (1, 2, 4 en 5) actief. Het apparaattype (DCE of DTE) definieert T1-spelden zoals in tabel 2 wordt aangegeven.

Tabel 2 - T1 Uitlijnen

Pincode #

Name

DCE (netwerk)

DTE (klant)

1

R

Tx Ring

RX Ring

2

O

Tx Tip

RX Tip

4

R1

RX Ring

Tx Ring

5

T1

RX Tip

Tx Tip

Opmerking: Hier is de sleutel tot de termen in Tabel 2:

- Tx: Zendt vanuit een bemand apparaat.

- RX: Ontvang een afsluitende machine.

- Tip: Positief (+).

- Ring: Negatief (-).

Wanneer u een DCE op een DTE (een typische configuratie) aansluit, moet u een rechte door kabel gebruiken. Anders heb je een oversteekkabel nodig. Je hebt bijvoorbeeld een cross-over kabel nodig om een DTE te verbinden met een andere DTE, zodat een Tx Tip communiceert met een Rx Tip en een Tx Ring communiceert met een Rx Ring. In zo een kabel eindigen pin 1 van één connector altijd op pin 4 van de andere connector, en pin 2 van één connector eindigt altijd op pin 5 van de andere connector.

Cisco raadt 100 ohm type #22 of #24 AWG afgeschermde getwiste paarkabel aan. Met categorie 5 beschermde getwiste paarkabels voldoen aan dit criterium. Gebruik vaste geleiders voor een nauwgezette verpakking. Ook bouwt de aanbod correct op om kabelgerelateerde kwesties te minimaliseren.

RJ48C en RC-45 zijn twee gemeenschappelijke connectors die u kunt gebruiken voor T1-beëindiging. Beide hebben acht spelden.

De timing T1/E1 verbindingen omvatten simplex gegevens, die op eenrichtingscommunicatie van tijdbron naar ontvanger verwijzen. Daarom hebt u voor elk timing-signaal slechts twee draden nodig. Om ervoor te zorgen dat de haven niet naar beneden gaat, kan de leverancier voor de haven een inwendige achteruitgang aanbieden. Sluit de ring aan op een ring en een tip om de klok in op BITS in de pennen te verbinden. Bijvoorbeeld, voor BITS1 In, moet u pin 1 tot A4 en pin 2 tot B4 bedraden.

Voor het ETSI chassis leveren vier coaxiale miniatuurconnectors twee ingangen en twee uitgangen. U kunt ze vinden in sleuf 24 MIC-C/T/P kaart op FMEC. De bovenste twee connectors zijn voor BITS 1 (In aan de linkerkant en uit aan de rechterkant) en de onderste twee connectors zijn voor BITS 2 (In aan de linkerkant en uit aan de rechterkant). De kabel is een coaxiale kabel van 75 ohm met een coaxiale mini-coaxiale connector van 1.0/2.3.

Geëigende ITS timing

Een gemengde tijdmodus gebruikt zowel externe als lijningangen als referenties. Het gevaar met een gemengde timing is het potentieel voor tijdlijnen. Als alternatief voor gemengde timing kunt u de BITS-uitgang gebruiken die u van een optische lijn afgeleid hebt als ingang naar een secundaire BITS. Er zijn verschillende manieren om de looped BITS timing te verbinden en aan te bieden (zie figuur 1 voor een voorbeeld).

Afbeelding 1 - ONS 15454 timing-Circuit

Opmerking: Het gebruik van een looped BITS-configuratie voorkomt geen tijdlijnen. Gebruik dezelfde voorzichtigheid als bij de levering in de gemengde modus.

Draai een van de twee BITS uit (BITS 1 Uitgebreid) rechtstreeks naar de tweede BITS in spelden (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2 - Een voorbeeld van een geladen ITS-configuratie

De draden pin A3 is aan pin A2 en pin B3 is aan pin B2. BITS 1 In zoals eerder besproken.

Voorziening BITS 2 In de vorm van een tweede externe referentie, naast de BITS van het aangesloten BITS - apparaat (de primaire referentie). Evenzo bedrading en levering zowel NE1 als NE2.

NE4 leidt de primaire timing af van NE1 en de secundaire timing van NE3. NE3 leidt de primaire timing af van NE2, en secundaire timing van NE4. Schakel Source Specific Multicast (SSM) in op alle knooppunten.

Om de BITS - out te activeren, dienen twee lijnen als tijdbronnen voor BITS 1 Out te worden gebruikt. Op NE1 is een haven op sleuf 12 de primaire bron en een haven op sleuf 6 de secundaire bron. Op NE2 is sleuf 6 de primaire bron en sleuf 12 is de secundaire bron.

Tabel 3 toont de informatie over de timing van alle vier knooppunten.

Tabel 3 - Informatie over timing

Apparaat

Timer

Primair

secundair

Derde

BITS 1 Uitvoer

BITS 1 Secundair

NE1

Extern

BITS 1 INCH

BITS 2 INBITS

Intern

12

6

NE2

Extern

BITS 1 INCH

BITS 2 INBITS

Intern

6

12

NE3

Lijn

6

12

Intern

-

-

NE4

Lijn

12

6

Intern

-

-

U kunt ten minste drie mislukkingsscenario's voor deze timing analyseren, zoals hier wordt uitgelegd:

- Scenario 1: BITS Bron 1 ontbreekt

Wanneer BITS Bron 1 faalt, zijn de NE1-switches op BITS 2, die zijn afgeleid van sleuf 12 en dus van BITS Bron 2. Er is geen timing-switch op andere knooppunten.

- Scenario 2: Zowel BITS Bron 1 als BITS Bron 2 falen

Wanneer BITS Bron 2 ook mislukt na een mislukking van BITS Bron 1, voert NE2 de Holdover-modus in, omdat NE2 DUS ontvangt van slots 6 en 12. Alle vier knooppunten zijn getimed vanaf de interne oscillator van NE2.

- Scenario 3: BITS Bron 1 en het verband tussen NE1 en NE2 falen

Wanneer BITS-bron 1 faalt en de koppeling tussen NE1 en NE2 daarna faalt, voert NE1 de Holdover-modus in omdat NE1 DUS van sleuf 6 ontvangt. NE4-switches naar de secundaire bron van NE3 en verwijdert de DUS die NE1 ontvangt. Daarom kan NE1 op BITS 2 switches.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems