Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Hoe is het nuttig om meerdere sites te bereiken?

Overige voordelen

Ondersteunde onderwerpen

Topologie

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het apparaat kunt configureren en controleren in Ethernet VPN/Virtual Extensible LAN (EVPN/VxLAN) Multisite Environment met Cisco Nexus 9000 Series-switches.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layer 3 VPN

- Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP)

- EVPN

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

blad1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

systeem: versie 7.3(0)N1(1)

blad2#

N9K-C92160YC-X

NXOS: versie 9.2(3)

ruggegraat1#

N9K-C9396PX

NXOS: versie 9.2(3)

wervelkolom2#

N9K-C9396PX

NXOS: versie 9.2(3)

MultisiteBG1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: versie 9.2(3)

MultisiteBG2#

N9K-C93108TC-FX

NXOS: versie 9.3(1)

vermenigvuldigingsgetal 2#

N9K-C9372TX-E

NXOS: versie 9.2(3)

Multistreep1#

N9K-C92160YC-X

NXOS: versie 9.2(3)

MultisteLeaf1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: versie 7.0(3)I7(5)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Verwante producten

Minimale software- en hardwarevereisten EVPN-grenstoevoerslang

Item

Vereisten

Cisco Nexus-hardware

● Cisco Nexus 9300 EX platform

● Cisco Nexus 9300 FX platform

● Cisco Nexus 9332C platform

● Cisco Nexus 9364C platform

● Cisco Nexus 9500 platform met X9700-EX lijnkaart

● Cisco Nexus 9500 platform met X9700-FX lijnkaart

Cisco NX-OS-software

Cisco NX-OS softwarerelease 7.0(3)I7(1) of hoger

De hardware- en softwarevereisten voor de Site-Interne knooppunten van een VXLAN BGP EVPN-site blijven dezelfde als die zonder EVPN Multi-Site BGW

Achtergrondinformatie

Het datacenter is een resource pool die bestaat uit computationele kracht, opslag en benodigde toepassingen ter ondersteuning van een willekeurig bedrijfsklimaat. Een goede planning van het ontwerp van de datacenterinfrastructuur is van vitaal belang. Bekijk nu wat de cruciale vereisten zijn en hoe ze overkomen. Moderne IT-infrastructuren en datacenterimplementaties zijn nodig om te kunnen beschikken over HA, in staat om sneller te kunnen schalen, met hoge prestaties, altijd op.

Een paar onderzochte vitale vereisten in DC Design/Architecture space:

- Poortdichtheid wordt verbeterd door FEX.

- De computing-capaciteit wordt verbeterd door middel van hardwarevirtualisatie (UCS).

- De bandbreedte van de toegangslaag wordt verbeterd door FI, Port-Channel.

- Redundantie van Chassis-Level wordt verbeterd door vPC.

- SDN-weefsel wordt verbeterd door ACI - automatische underlay & Overlay in een stof.

- Snelle implementatie en ondersteuning van nieuwe services worden verbeterd door DCNM.

- De bandbreedte-eis voor toepassingen op lange afstand wordt verbeterd door de dienst donkere vezel of golflengte.

- Bovenal zijn geografische redundantie en schalen belangrijke eigenschappen voor het verwijderen/opschalen van een datacenter-omgeving, helpt Multisite VxLAN/EVPN ons om betere DCI-oplossingen te hebben.

Hoe is het nuttig om meerdere sites te bereiken?

Externe connectiviteit omvat de verbinding van het datacentrum met de rest van het netwerk: op het internet, het WAN of de campus. Alle opties die voor externe connectiviteit worden geboden zijn bewust van meerdere huurders en richten zich op Layer 3 transport naar de externe netwerkdomeinen.

- EVPN is een next-generation all-in-one VPN-oplossing.

- Het doet niet alleen het werk van veel andere VPN-technologieën, maar het is ook beter.

- Integratie met verouderde netwerken.

- Selectieve advertentie/uitbreiding:

- Lijn de enige L2 - Specifieke VLAN’s/Subnetten uit die met Type-2 routes kunnen worden uitgebreid.

- Lijn de enige L3 - Specifieke L3 domeinen uit met type-5 routes.

- Auto-ontdekking van redundantie-groep met gebruik van type 4-routes.

- Aliasing, massale intrekking van adressen, SH/AA MH-indicatie via type 1-routes.

- Auto-ontdekking van multicast tunnelendpoints en MCAST-tunneltype met behulp van Type 3-routes.

Overige voordelen

・ Werklastverdeling over datacenters en clouds.

・ Proactieve respons op verstoringen - vermindert het risico van naderende rampen, zoals orkanen, overstromingen, enz.,

・ Onderhoud van datacenters en migratie - geplande gebeurtenissen die over een langere periode zijn gepland, integratie met verouderde netwerken.

・ Back-up en noodherstel

Ondersteunde onderwerpen

- BGW-to-Cloud-model

- BGW’s tussen Spine en Super-Spinemodel

- BGW’s op spinemodel

- BGW’s Terug-naar-Terug model

Topologie

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Zie tohttps://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

- Whitepaper over multi-siteDesign en implementatie van VXLAN

- VXLAN EVPN multi-site configureren