Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Richtsnoeren voor beste praktijken voor REP STCN

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het Resilient Ethernet Protocol (REP) moet configureren wanneer u het in een groot switchdomein wilt implementeren. Vaak is een belangrijke overweging hoe u kunt samenwerken met Spanning Tree Protocol (STP). REP is een protocol van Cisco maar er is een manier ontwikkeld voor REP Edge-poorten om aan STP deel te nemen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco-switches die REP ondersteunen (CGS2520, IE3K, IE4K, enz.) (2)

- Switch die Spanning Tree ondersteunt (1)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- SwitchA - CGS-2520-16S-8PC with cgs2520-ipservicesk9-mz.152-4.EA.bi

- SwitchB - CGS-2520-16S-8PC-C with cgs2520-lanbasek9-mz.152-4.EA.bin

- SwitchC - WS-C3850-48T met 30.06.50E universele afbeelding

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Het is goed als u kennis van REP hebt en hoe u het op Cisco apparaten kunt configureren. Als u nieuw bent aan REP of een herhaling wilt, raadpleegt u deze artikelen:

- REP-witboek

- Cisco TAC LAN-switchinggids

- IOS XE 3s LAN-switchinghandleiding voor REP-configuratie

- Configuratie van industriële Ethernet-switches REP

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

SchakelaarA:

interface FastEthernet0/17

switchport trunk allowed vlan 3000-3003

switchport mode trunk

rep segment 99 edge

SwitchB:

interface FastEthernet0/17

switchport trunk allowed vlan 3000-3003

switchport mode trunk

rep segment 99

interface FastEthernet0/18

switchport trunk allowed vlan 3000-3003

switchport mode trunk

rep segment 99 edge no-neighbor primary

rep stcn stp

SwitchC:

interface GigabitEthernet1/0/18

switchport trunk allowed vlan 3000-3003

switchport mode trunk

spanning-tree vlan 3000-3003 priority 24576

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

SwitchA#show rep topology

REP Segment 99

BridgeName PortName Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

SwitchB Fa0/18 Pri* Open

SwitchB Fa0/17 Open

SwitchA Fa0/17 Sec Alt

SwitchB#show rep topology detail

REP Segment 99

SwitchB, Fa0/18 (Primary Edge No-Neighbor)

Open Port, all vlans forwarding

Bridge MAC: 0008.303f.5c00

Port Number: 014

Port Priority: 000

Neighbor Number: 1 / [-3]

SwitchB, Fa0/17 (Intermediate)

Open Port, all vlans forwarding

Bridge MAC: 0008.303f.5c00

Port Number: 013

Port Priority: 000

Neighbor Number: 2 / [-2]

SwitchA, Fa0/17 (Secondary Edge)

Alternate Port, some vlans blocked

Bridge MAC: a40c.c3a4.8180

Port Number: 013

Port Priority: 000

Neighbor Number: 3 / [-1]

SwitchB#show span vlan 3000-3003 root

Root Hello Max Fwd

Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- --- ------------

VLAN3000 27576 2401.c722.7a80 19 2 20 15 Fa0/18

VLAN3001 27577 2401.c722.7a80 19 2 20 15 Fa0/18

VLAN3002 27578 2401.c722.7a80 19 2 20 15 Fa0/18

VLAN3003 27579 2401.c722.7a80 19 2 20 15 Fa0/18

SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Root Hello Max Fwd

Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- --- ------------

VLAN3000 27576 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3001 27577 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3002 27578 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3003 27579 2401.c722.7a80 0 2 20 15

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

De belangrijkste configuratie om te omvatten wanneer een REP rand geen buur haven met een overspannend-boomhaven wordt verbonden is rep stcn stp. Wanneer deze opdracht is ingeschakeld op een REP Edge No-tijdig (ENN) poort, voert de poort REP zowel als STP uit. Dit is van cruciaal belang zodat de ENN-poorten weten wie de root bridge in het STP-domein is. Zonder deze opdracht is STP uitgeschakeld aan REP ENN-poorten. Dit betekent dat als er een REP-link is mislukt, het STP-domein geen kennis heeft van deze gebeurtenissen en dat problemen met uitval/bereikbaarheid kunnen voorkomen.

Met deze uitvoer kunt u verifiëren dat de interface van SwitchB Fa0/18 niet alleen de primaire ENN poort voor REP segment 99 is, maar ook de overspannende boomwortelpoort voor VLANs 3000-3003. Als de rep stcn opdracht uit de interface wordt verwijderd, wordt SwitchB de wortelbrug en is SwitchC, direct verbonden, ook wortelbrug:

SwitchB(config)#int f0/18

SwitchB(config-if)#no rep stcn stp

SwitchB(config-if)#end

SwitchB#show span

SwitchB#show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Root    Hello Max Fwd

Vlan                   Root ID          Cost    Time  Age Dly  Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- ---  ------------

VLAN3000         35768 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3001         35769 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3002         35770 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3003         35771 0008.303f.5c00         0    2   20  15

SwitchB#show spanning-tree vlan 3000-3003 | in root

This bridge is the root

This bridge is the root

This bridge is the root

This bridge is the root

SwitchB#show rep topology

REP Segment 99

BridgeName PortName Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

AST03-CGS2520-B Fa0/18 Pri* Open

AST03-CGS2520-B Fa0/17 Open

Ast03-cgs2520-a Fa0/17 Sec Alt

SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Root Hello Max Fwd

Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- --- ------------

VLAN3000 27576 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3001 27577 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3002 27578 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3003 27579 2401.c722.7a80 0 2 20 15

SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 | in root

This bridge is the root

This bridge is the root

This bridge is the root

This bridge is the root

Dus hoe worden topologie veranderingen behandeld wanneer het rep stcn stp bevel aanwezig is? Bedenk dit scenario, wanneer de opdracht terug wordt toegevoegd aan de primaire ENN poort en F0/17 op SwitchB shutdown is om link falen te simuleren:

SwitchB(config)#int f0/18

SwitchB(config-if)#rep stcn stp

SwitchB(config-if)#int f0/17

SwitchB(config-if)#shut

SwitchB(config-if)#^Z

SwitchB#show rep topology

REP Segment 99

Warning: REP detects a segment failure, topology may be incomplete

BridgeName                       PortName   Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

AST03-CGS2520-B                  Fa0/18     Pri* Open

AST03-CGS2520-B                  Fa0/17          Fail

Op het moment van deze netwerkgebeurtenis, wordt het zuiveren van boomgebeurtenis in het omspannen van een boom op SwitchC toegelaten en de regelmatige het omspannen van een boom de berichten van de verandering van topologie worden ontvangen op interface G1/0/18:

SwitchC#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

SwitchC#

*Jan 31 17:07:20.247: STP: VLAN3000 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

*Jan 31 17:07:20.247: STP: VLAN3001 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

*Jan 31 17:07:20.248: STP: VLAN3002 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

*Jan 31 17:07:20.248: STP: VLAN3003 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

Bedenk nu de effecten van deze segment link defect als REP-segment 99's ENN-poort niet deelneemt aan overspannende-boom:

SwitchB(config-if)#int f0/18

SwitchB(config-if)#no rep stcn stp

SwitchB(config-if)#do show rep topology

REP Segment 99

BridgeName                       PortName   Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

AST03-CGS2520-B                  Fa0/18     Pri* Open

AST03-CGS2520-B                  Fa0/17          Open

Ast03-cgs2520-a                  Fa0/17     Sec  Alt

SwitchB(config-if)#do show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Root    Hello Max Fwd

Vlan                   Root ID          Cost    Time  Age Dly  Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- ---  ------------

VLAN3000         35768 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3001         35769 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3002         35770 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3003         35771 0008.303f.5c00         0    2   20  15

SwitchB(config-if)#interface f0/17

SwitchB(config-if)#shut

SwitchB(config-if)#do show rep topology

REP Segment 99

Warning: REP detects a segment failure, topology may be incomplete

BridgeName                       PortName   Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

AST03-CGS2520-B                  Fa0/18     Sec* Open

AST03-CGS2520-B                  Fa0/17          Fail

SwitchC#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

Het is moeilijk om een punt te maken dat geen pakketten werden ontvangen, maar met debugs die op SwitchC werden geactiveerd, wordt het overspuiten-boom niet helemaal bijgewerkt wanneer er een topologieverandering op REP segment 99 is. Dit betekent dat voor REP rand geen-buurhavens die aan het overspannen van-boompoorten zijn verbonden, de rep stcn opdracht aanwezig moet zijn.

Richtsnoeren voor beste praktijken voor REP STCN

1. Standaard gebruikt REP VLAN 1 als beheerder-VLAN. Als uw STP-domein een andere inheemse VLAN-id over zijn trunks gebruikt, moet u het REP-beheerder VLAN configureren om aan te passen. Bijvoorbeeld, als uw inheems VLAN in STP VLAN 99 is, voer deze configuratie op uw REP-switches in: rep admin vlan 99

2. Voor REP-switches met randpoorten voor meer dan één segment, zorg er dan voor dat u REP STCN-berichten over alle andere segmenten stuurt. Denk bijvoorbeeld aan deze configuratie voor een randpoort op een switch die 5 segmenten heeft. Merk op dat het segment dat specifiek is voor de interface is weggelaten in de opdracht:

Switch(config)#int f0/24

Switch(config-if)#rep segment 1 edge no-neighbor

Switch(config-if)#rep stcn stp

Switch(config-if)#rep stcn segment 2-5

3. Alle REP ENN-poorten die op STP-poorten zijn aangesloten, moeten de rep stcn stp-opdracht in hun configuratie hebben.