Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

MST configureren

Basisconfiguratie

Tuning MST

MST-werking controleren

Probleemoplossing MST

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe u meerdere Spanning-Tree (MST) (802.1s) kunt configureren op Catalyst 4000, 6000 en 6500 Series switches die CatOS uitvoeren. CatOS softwarerelease 7.1 introduceerde deze optie waardoor een systeembeheerder meerdere Spanning-Tree Inkomens (MSTI’s) kan gebruiken om VLAN’s op een switch te groeperen.

Als u Geïntegreerde IOS gebruikt, raadpleeg het volgende document voor configuratiehulp:

- STP- en IEEE 802.1s MST configureren

Wanneer u deze MST-configuratie gebruikt, draait elke instantie onafhankelijk van de anderen in het MST-gebied. Instance 0, de Interne Spanning-Tree (IST), is voorbehouden voor interactie met andere Spanning-Tree Protocols (STP’s) en andere MST-regio’s. Om een lijn-vrije topologie te handhaven, passen de overspannende-boomstaten, zoals het verzenden en blokkeren voor alle grenshavens (de havens aan de rand van het gebied van MST), de over-boomstaat van IST aan.

De switches Catalyst 4000, 6000 en 6500 Series ondersteunen Rapid Per-VLAN Spanning-Tree + (RPVST+) sinds CatOS softwarerelease 7.5.MST (802.1s) gebruikt een aangepaste versie van RSTP (802.1w). Deze aangepaste versie is opgenomen in de MST en biedt een snelle convergentietijd in geval van een storing in het netwerk.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco Catalyst 4000, 6000 en 6500 Series Switches

- CatOS-softwarerelease 7.1

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

MST configureren

Deze sectie verschaft de opdrachten die u nodig hebt om de basisconfiguratie van MST op uw Catalyst 4000, 6000 of 6500 Series switch in te stellen. Voor opdrachten en toelichtingen bij het afstemmen van MST volgt u het gedeelte voor de configuratie.

Basisconfiguratie

Ga als volgt te werk:

1. MST op de switch inschakelen.

Gebruik de opdracht spantree mode om het overspuiten van de boommodus op de switch in te stellen op MST.

NB: Om MST uit te schakelen moet een andere STP, zoals Spanning-Tree Per-VLAN + (PVST+) worden geconfigureerd.

2. Defineert de VLAN-to-instantie-afbeeldingen.

Gebruik de opdracht set spantree MST instantie vlan VLAN om VLAN’s in een instantie in kaart te brengen. Bijvoorbeeld, zou u de opdracht set spantree MST 10 vlan 1-10,20 invoeren om VLANs 1 tot 10 en 20 in instantie 10 te plaatsen. Standaard worden alle VLAN’s in kaart gebracht aan voorbeeld 0.

Opmerking: het in kaart brengen van een VLAN aan een instantie heeft geen invloed tot de configuratie is geëngageerd.

3. Defineert de MST configuratienaam en revisie.

Gebruik de naam van de spanboom voor de configuratie van de MST-configuratie en de ingestelde instelling voor de herziening.

Opmerking: De omstandigheden 1 tot en met 15 werken alleen binnen de MST-regio. Op de grens van de MST regio kopieert MST de havenstaat van IST, die met de andere STPs zoals PVST+, Gemeenschappelijke Spanning-Tree (CST) en andere gebieden van MST communiceert om een lus-vrije topologie te vormen. MST-enabled switches vormen alleen een MST-regio als ze een matching van VLAN-naar-IST-afbeelding, MST-configuratienaam en MST-herziening hebben. Als een van deze drie problemen heeft, wordt de haven als grenspoort gemarkeerd.

4. Zet de MST-configuratie vast om deze op de switch toe te passen.

Gebruik de ingestelde spantree MST Config commando om de MST-configuratie aan te geven.

Opmerking: Als u vindt dat u alle bewerkingen moet weggooien die sinds de laatste vastlegging zijn gemaakt, kunt u de ingestelde opdracht spanboom MST gebruiken om alle bewerkingen ongedaan te maken. Als u wijzigingen in de MST-configuratie wilt verwijderen die door iemand anders zijn aangebracht wanneer u een andere sessie gebruikt, gebruikt u de ingestelde opdracht spanboom MST-terugdraaikracht.

Tuning MST

Gebruik de volgende opdrachten om MST op uw Catalyst switch te configureren.

Prioriteit per MST-instantie instellen

Omdat elk exemplaar in MST onafhankelijk van de andere instanties op de switch loopt, kan elk geval een andere prioriteit op de switch hebben en mogelijk een andere wortel in de MST regio.

Om de prioriteit van een spanboom in een instantie in te stellen, gebruikt u de opdracht voor prioriteit van de ingestelde spandoek.

Padkosten instellen op een specifieke poort

Voor elke poort kan MST of de standaardkosten voor de poort gebruiken of het kan een andere kosten toewijzen met de ingestelde opdracht kosten kosten/kosten kosten van de MST-instantie. U kunt deze opdracht gebruiken om de alternatieve padkosten voor de link te specificeren die gebruikt wordt en om aan te geven welke instanties deze alternatieve padkosten zullen gebruiken.

Poortprioriteit instellen op een specifieke poort

Voor elke poort kan MST de standaardprioriteit voor de poort gebruiken of een andere prioriteit toewijzen met de ingestelde opdracht van de prioriteit van de spantree poort. U kunt deze opdracht gebruiken om een alternatieve prioriteit voor een haven te specificeren en om te specificeren welke instantie de alternatieve prioriteit zal gebruiken.

Het type link op een poort instellen

Met de opdracht Scannen/sneltoetsen van het type MST-verbinding kunt u het type link op de volgende drie manieren configureren.

- Auto - De switch detecteert het link-type voor MST.

- Point-to-point - De link is een point-to-point link naar een ander apparaat. U kunt bijvoorbeeld een 10 Gigabit-link naar een andere Catalyst-switch hebben.

- Gedeeld - De link is een gedeeld segment dat meer dan één apparaat kan bevatten. Een voorbeeld van zo'n link zou een 10 MB hub zijn.

MST-werking controleren

Deze sectie verschaft opdrachten die u kunt gebruiken om te bevestigen dat de configuratie correct werkt. Voorbeelden van uitvoer van deze opdrachten worden uitgelegd in het gedeelte Problemen oplossen.

Bepaalde opdrachten worden ondersteund door de uitvoertolk. Hiermee kunt u een analyse van de opdrachtoutput weergeven.

- toon spantree MST instantie actief - Gebruik deze opdracht om de MST informatie op een instantie te zien. De toevoeging van het sleutelwoord "actief" toont slechts de actieve havens in de gekozen instantie.

- Toon spantree MST mod/poort - Deze opdracht toont u informatie over het overspannen van een boomstaat voor een gespecificeerde poort wanneer de MST wordt uitgevoerd.

- Toon de configuratie van spantree MST - gebruik deze opdracht om informatie over de configuratie van de MST op de switch te zien.

- oversamenvatting van spanboom MST tonen - Deze opdracht geeft een snel overzicht van de MST-bewerking.

- Toon spanboomstatistieken MST mod/poortinstantie - Gebruik deze opdracht om statistieken en andere informatie betreffende de verrichting van MST op de gekozen haven te zien.

Probleemoplossing MST

De opdrachten in het gedeelte Bediening Verifiëren van MST onthullen waardevolle informatie over de status van MST op de switch. In dit gedeelte over probleemoplossing markeren we een aantal belangrijke informatie in de uitvoer die van die opdrachten is teruggekomen, en verkennen we de mogelijke betekenis ervan.

- Actief spanboom met MST-instantie tonen

Tank> (enable) show spantree MST 0 active

Spanning tree mode          MST

Instance                            0

VLANs Mapped:              2-4094

!--- These are the VLANs mapped to this instance.

Designated Root          00-03-6c-aa-14-01

!--- This is the root for the instance.

Designated Root Priority    32768  (root priority: 32768, sys ID ext: 0)

Designated Root Cost        2000000

Designated Root Port        4/1

!--- Indicates the root port.

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

IST Master ID MAC ADDR      00-05-00-a9-f4-00

!--- IST only. This indicates the master switch.

IST Master ID Priority      32768

IST Master Path Cost        0          Remaining Hops 20

Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-00

Bridge ID Priority          32768  (bridge priority: 32768, sys ID ext: 0)

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec  Max Hops 20

Port   State        Role   Cost      Prio  Type

------ ----------   ----   --------  ----  --------------------

4/1    forwarding   DESG   2000000   32    P2P, Boundary(STP)

4/2    forwarding   ROOT   2000000   32    Shared, Boundary(STP)

4/4    forwarding   DESG   2000000   32    Shared

4/11   forwarding   DESG   2000000   32    P2P

15/1   forwarding   DESG   20000     32    P2P, Edge

16/1   forwarding   DESG   20000     32    P2P, Edge

!--- State identifies the spanning-tree state of this port. !--- Role indicates the role of this port. !--- Cost displays the path cost for this port. !--- Prio indicates this port's priority. !--- Type displays what kind of segment is connected to this port.

- Spijboom MST-mod/poort tonen

De opdracht Show spantree MST mod/port geeft een overzicht van de poort en de configuratie ervan evenals alle MST instanties die actief zijn op de poort.

Console> (enable) show spantree MST 4/2

Edge Port:        No, (Configured) Default

!--- The edge port in MST is enabled or disabled with the !--- set spantree portfast mod/port enable/disable command.

Link Type:     Shared, (Configured) Auto

Port Guard:    Default

Boundary:      Yes (STP)

Inst  State         Role   Cost      Prio  VLANs

----  ------------- ----   --------  ----  ----------

0   forwarding    ROOT   2000000   32    None

1   forwarding    BDRY   2000000   32    1

Als een poort niet correct wordt weergegeven als een grenspoort, door zeer recente veranderingen in het netwerk bijvoorbeeld, kan de opdracht ingesteld spantree MST mod/port redetectie-protocol worden gebruikt om de switch te dwingen het overspant-boomprotocol dat op deze link wordt gebruikt opnieuw te detecteren.

- Toon de configuratie van spanboom MST

Console> (enable) show spantree MST config

Current (NVRAM) MST Region Configuration:

!--- MST configuration is currently applied on the switch.

Configuration Name: Test                               Revision: 123

!--- Configuration name and revision must match on all switches to form !--- an MST region.

Instance  VLANs

--------  --------------------------------------------------------------

IST       2-4094

!--- IST is instance 0. It contains all the VLANs except VLAN 1.

1       1

!--- VLAN 1 is mapped into instance 1.

2       -

3       -

!--- No other VLANs are mapped to any other instance.

4       -

5       -

6       -

7       -

8       -

9       -

10       -

11       -

12       -

13       -

14       -

15       -

=======================================================================

NEW MST Region Configuration (Not committed yet)

!--- The MST configuration has not been applied yet.

Configuration Name: Test                               Revision: 123

!--- The revision does not increase automatically if changes are made.

Instance VLANs

-------- --------------------------------------------------------------

IST      3-4094

1      1

2      -

3      -

4      -

5      -

6      -

7      -

8      -

9      -

10      -

11      -

12      -

13      -

14      -

15      2

!--- VLAN 2 moved to instance 15.

=======================================================================

Edit buffer is locked by: Console (pid 142)

!--- The console identified modifies the MST configuration.

- Toon samenvatting van spanboom MST

Deze opdracht geeft een snel overzicht van wat MST op de switch doet.

Console> (enable) show spantree summary MST

MAC address reduction: disabled

Root switch for MST instances: 1.

Global loopguard is disabled on the switch.

Global portfast is disabled on the switch.

BPDU skewing detection disabled for the bridge.

BPDU skewed for MST instances:  none.

Portfast bpdu-guard disabled for bridge.

Portfast bpdu-filter disabled for bridge.

Summary of connected spanning tree ports by MST instances

Inst  Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

----- -------- --------- -------- ---------- ----------

0         0         0        0          5          5

1         0         0        0          5          5

2         0         0        0          0          0

3         0         0        0          0          0

4         0         0        0          0          0

5         0         0        0          0          0

6         0         0        0          0          0

7         0         0        0          0          0

8         0         0        0          0          0

9         0         0        0          0          0

10         0         0        0          0          0

11         0         0        0          0          0

12         0         0        0          0          0

13         0         0        0          0          0

14         0         0        0          0          0

15         0         0        0          0          0

Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

----- -------- --------- -------- ---------- ----------

Total        0         0        0         10         10

- Statistieken spanboom met modems/poorten MST weergeven

Deze opdracht kan worden gebruikt om het overspannen van een boomactiviteit op een specifieke haven te verifiëren. Enkele van deze informatie wordt hieronder gemarkeerd

Console> (enable) show spantree statistics 4/2 MST 0

Port  4/2   Instance 0

SpanningTree enabled for instance = 0

BPDU-related parameters

port spanning tree                   enabled

state                                forwarding

port_id                              0x80c2

port number                          0xc2

path cost                            2000000

message age (port/VLAN)              4(20)

designated_root                      00-50-0f-43-cc-00

designated_cost                      150

designated_bridge                    00-30-71-4e-20-07

designated_port                      0x8046

top_change_ack                       FALSE

config_pending                       FALSE

port_inconsistency                   none

PORT based information & statistics

config bpdu's xmitted (port/inst)    2(26851)

!--- Bridge Protocol Data Units (BPDUs) sent for this port and the total !--- for all ports in the instance.

config bpdu's received (port/inst)   1429(5190)

!--- BPDUs received for this port and the total for all !--- ports in the instance.

tcn bpdu's xmitted (port/inst)       1(193)

!--- Topology Change Notification: BPDUs sent on this port !--- and for all ports in the instance.

tcn bpdu's received (port/inst)      0(61)

!--- Topology Change Notification: BPDUs received on this !--- port and for all ports in the instance.

forward trans count                  0

scp failure count                    0

root inc trans count (port/inst)     0(0)

inhibit loopguard                    FALSE

loop inc trans count (port/inst)     0(0)

Status of Port Timers

forward delay timer                  INACTIVE

forward delay timer value            0

message age timer                    ACTIVE

message age timer value              4

topology change timer                INACTIVE

topology change timer value          0

hold timer                          INACTIVE

hold timer value                     0

delay root port timer                INACTIVE

delay root port timer value          0

delay root port timer restarted is   FALSE

VLAN based information & statistics

spanningtree type                    ieee

spanningtree multicast address       01-80-c2-00-00-00

bridge priority                      32768

bridge mac address                   00-05-00-a9-f4-00

bridge hello time                    2 sec

bridge forward delay                 15(15) sec

topology change initiator:           1/0

!--- This indicates the instigator of the last topology change. !--- 1/0 means this switch.

last topology change occurred:        Fri Nov 16 2001, 04:14:01

!--- This indicates the last change in topology.

topology change                      FALSE

topology change time                 35

topology change detected             FALSE

topology change count                107

!--- Indicates number of topology changes.

topology change last recvd. from     00-30-71-4e-20-07

Other port-specific info

dynamic max age transitions          0

port bpdu ok count                   0

msg age expiry count                 0

link loading                         0

bpdu in processing                   FALSE

num of similar bpdus to process      0

received_inferior_bpdu               FALSE

next state                           3

src Mac count:                       0

total src Mac count                  0

curr_src_mac                         00-00-00-00-00-00

next_src_mac                         00-00-00-00-00-00

channel_src_mac                      00-00-00-00-00-00

channel src count                    0

channel OK count                     0

Gerelateerde informatie

- Spanning Tree configureren op Catalyst 4000 Series Switches

- Spanning Tree configureren op Catalyst 6000 Series Switches

- STP- en IEEE 802.1s MST configureren op Catalyst 6000 geïntegreerde IOS-controller

- LAN-productondersteuning

- Ondersteuning voor LAN-switching technologie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen