Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

TCP PMTUD en TCP MSS

Scenario's - TCP PMTUD uitgeschakeld

Standaard MTU-waarden gebruiken

Gebruik MTU-waarde (niet-standaard) - actieve TCP-peer

Gebruik MTU-waarde (niet-standaard) - passieve TCP-peer

TCP-opties - XR actief gebruiken

Gebruik TCP-opties - XR passieve componenten

TCP-peers niet direct verbonden

TCP-peers niet direct verbonden - Gebruik TCP-opties (MD5)

TCP-peers niet direct verbonden - Path Segment heeft lagere IP MTU

Scenario's - TCP PMTUD-enabled

PMTUD inschakelen

PMTUD - Path Segment heeft lagere IP-MTU

PMTUD - TCP-opties (MD5)

PMTUD - detectie van boutgaten

Inleiding

Dit document beschrijft de TCP (Transmission Control Protocol) Path Max Transmission Unit (MTU) Discovery (PMTUD) op Cisco IOS® XR-apparaten.

Achtergrondinformatie

Met het PMTUD-mechanisme wordt getracht de grootste IP-pakketgrootte (Internet Protocol) te bepalen die nergens langs het pad tussen twee hosts fragmentatie vereist. De vastgestelde waarde is een MTU voor het aangewezen pad en is gelijk aan een minimum van de MTU-waarden voor elke hop. Als u nadenkt over een MTU van het pad wanneer u informatie doorgeeft, staat het u toe om het meeste uit netwerkcapaciteit te maken en fragmentatie en transmissie efficiëntie te vermijden. PMTUD-mechanismen en -implementatie worden ingevoerd in een reeks uiteenlopende scenario's waarbij gebruik wordt gemaakt van Border Gateway Protocol (BGP) als clientprotocol dat geleidelijk het gedrag van PMTUD aan het licht brengt.

TCP PMTUD en TCP MSS

TCP maakt gebruik van PMTUD-resultaat om lokale maximale segmentgrootte (MSS) te beïnvloeden, wat betekent dat het zich dynamisch aanpast aan ontdekte Path MTU. Daarom kunt u, voordat u naar PMTUD gaat, snel de grootte van TCP Maximale segment (MSS) bekijken en begrijpen wat het betekent en het doel ervan.

Volgens de oorspronkelijke MSS-definitie van RFC879: De definitie van de MSS-optie kan worden vermeld: Het maximum aantal gegevensoctetten dat door de verzender van deze TCP optie in TCP-segmenten zonder TCP-headeropties zonder IP-headeropties zonder IP-headeropties kan worden ontvangen.

het verduidelijken van bepaalde aspecten en het verstrekken van advies aan uitvoerders; RFC6691 benadrukt hoe MSS-waarde moet worden berekend:

Wanneer u de waarde berekent om de TCP MSS-optie in te stellen, zou de MTU-waarde moeten worden verlaagd door alleen de grootte van de vaste IP- en TCP-headers en niet moeten worden verlaagd om rekening te houden met eventuele IP- of TCP-opties; Omgekeerd moet de zender de TCP-gegevenslengte beperken om rekening te houden met alle IP- of TCP-opties die het bevat in de pakketten die het verstopt.

Een gedetailleerdere definitie van MSS kan worden afgeleid uit de routingconfiguratiegids voor Cisco ASR 9000 Series routers, IOS XR release 6.7.x:

MSS is de grootste hoeveelheid gegevens die een computer of een communicatieapparaat in één, niet-gefragmenteerd TCP-segment kan ontvangen. Alle TCP-sessies worden begrensd door een limiet op het aantal bytes die in één pakket kunnen worden getransporteerd; deze limiet is MSS. TCP breekt pakketten in stukken in een verzendrij op alvorens pakketten over te brengen naar de IP-laag.

De TCP MSS-waarde is afhankelijk van de MTU van een interface, die de maximale lengte is van gegevens die door een protocol in één instantie kunnen worden doorgegeven. De maximum TCP pakketlengte wordt bepaald door zowel MTU van de uitgaande interface op het bronapparaat als de MSS die door het doelapparaat tijdens het TCP-installatieproces wordt aangekondigd. Hoe dichter de MSS bij de MTU ligt, des te efficiënter is de overdracht van BGP-berichten. Elke richting van gegevensstroom kan een andere MSS-waarde gebruiken.

Wat zou dan de waarde zijn die TCP voor MSS op een bepaalde TCP sessie zou moeten overwegen? Hoe wordt het berekend?

Voor de standaardwaarden volgens RFC879 hebt u: De hosts moeten geen datagrammen verzenden die groter zijn dan 576 octetten, tenzij zij specifieke kennis hebben dat de doelhost bereid is grotere datagrammen te accepteren. De TCP MAXIMALE SEGMENTEERGROOTTE IS DE IP MAXIMALE DATAGRAMGROOTTE MINUS FORTY.

De standaard IP Max Datagram Size is 576.

De standaard TCP maximale segmentgrootte is 536.

Hierbij is rekening gehouden met een waarde van 576 bytes per IP-MTU. Maar als u de eigenlijke IP MTU-waarde negeert, kan de TCP MSS-berekening als volgt worden samengevat:

- Actieve Peer - berekent en verstuurt eerste MSS met SYN-pakket.

MSS = IPMTU - sizeof(minimum TCPHDR) - sizeof(minimum IPHDR)

Where,

sizeof(minimum TCPHDR) = 20 bytes.

sizeof(minimum IPHDR) = 20 bytes.

- Passive peer - berekent aanvankelijke MSS, vergelijkt met ontvangen MSS van Actieve Peer en stuurt SYN, ACK met de onderste van deze MSS waarden.

MIN[IPMTU - sizeof(minimum TCPHDR) - sizeof(minimum IPHDR) , Received MSS value]

Where,

sizeof(minimum TCPHDR) = 20 bytes.

sizeof(minimum IPHDR) = 20 bytes.

Received MSS value = MSS value received with Active Peer TCP SYN.

Er wordt niet onderhandeld over de MSS-waarde. Elk knooppunt bepaalt zijn eigen waarde en kondigt hetzelfde aan bij de TCP-sessie-instelling. Het wordt duidelijk dat als de voor de MSS-berekening in aanmerking genomen waarde van de IP-MTU van PMTUD kan worden afgeleid, de MSS-waarde kan worden aangepast aan de meest effectieve waarde voor een bepaalde Pad MTU. Cisco IOS XR-gedrag heeft een aantal specificaties voor de hier samengevatte MSS-berekening en PMTUD-rol.

PMTUD is standaard uitgeschakeld aan Cisco IOS XR:

- Bij de berekening van lokale initiële MSS wordt de IP-MTU als volgt beschouwd:

- Indien direct aangesloten peers - overweeg IP MTU van de persinterface.

- Als er niet-direct aangesloten peers zijn - neem dan contact op met IP MTU van 1280 bytes.

- MSS-waarde wordt beïnvloed door geconfigureerde TCP-opties.

Wanneer PMTUD is ingeschakeld op Cisco IOS XR:

- Bij de berekening van lokale initiële MSS wordt de IP-MTU als volgt beschouwd:

- Ongeacht direct/niet-direct aangesloten peers - denk aan IP MTU van de spanning interface.

- MSS-waarde wordt beïnvloed door geconfigureerde TCP-opties.

Er zijn aanvullende details over de PMTUD-mechanismen en -implementatie die in aanmerking moeten worden genomen en die in dit document worden opgenomen aan de hand van praktische voorbeelden die in de volgende tabel zijn samengevat. In deze tabel worden ook actieve en passieve TCP-peers IP-MTU en geselecteerde MSS-waarden voor elk overwogen scenario weergegeven.

Scenario's - TCP PMTUD uitgeschakeld

Standaard MTU-waarden gebruiken

Afbeelding 2.1. Met standaard MTU-waarden

In het geval van de eBGP peers in Afbeelding 2.1 R6 beheert de TCP verbinding, dit betekent dat het de actieve rol speelt en de TCP sessie met R5 start op bestemmingspport 179. De peers zijn direct verbonden, en beiden gebruiken de standaard IP MTU waarden op respectieve interfaces. Op basis van de bij het begin van dit document uitgewisselde informatie kan de MSS-berekening in dit scenario als volgt worden samengevat:

- Beide knooppunten gebruiken een standaard IP MTU van 1500 bytes

- De ontdekking van TCP-pad MTU is standaard uitgeschakeld

- TCP-peers zijn direct verbonden

- R6 beheert de BGP-verbinding

- R6 stuurt SYN met MSS van 1460 bytes

- 1500 (Interface IP MTU) - 20 (min.TCP_H) - 20 (min.IP_H)

- R5 stuurt SYN, ACK met MSS van 1460 bytes

- Zendt de laagste van [Ontvangen MSS; Lokale initiële MSS]

- Ontvangen MSS 1460 bytes; Lokale initiële MSS 1460 bytes

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt

TCP sessie details zoals gezien op R6 - ACTIEF:

! – As seen on R6 – ACTIVE

RP/0/0/CPU0:R6#show interfaces gigabitEthernet 0/0/0/0

Fri Jan  8 09:35:48.553 UTC

GigabitEthernet0/0/0/0 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is GigabitEthernet, address is fa16.3e85.3dc2 (bia fa16.3e85.3dc2)

Internet address is 10.5.6.6/30

MTU 1514 bytes, BW 1000000 Kbit (Max: 1000000 Kbit)

<snip>

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp brief

Fri Jan  8 09:36:22.491 UTC

PCB     VRF-ID     Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address        State

<snip>

0x121649fc 0x60000000      0      0  10.5.6.6:24454         10.5.6.5:179           ESTAB

<snip>

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x121649fc

Fri Jan  8 09:37:00.888 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 09:28:28 2021

PCB 0x121649fc, SO 0x121561b8, TCPCB 0x12156f64, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 78

Local host: 10.5.6.6, Local port: 24454 (Local App PID: 1011918)

Foreign host: 10.5.6.5, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            13          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            10          2                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 3757770712  snduna: 3757770960  sndnxt: 3757770960

sndmax: 3757770960  sndwnd: 32574       sndcwnd: 4380

irs: 1072103647  rcvnxt: 1072103895  rcvwnd: 32593   rcvadv: 1072136488

SRTT: 155 ms,  RTTO: 540 ms,  RTV: 385 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 50 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R6

TCP sessiedetails zoals gezien op R5 - PASSIEF:

! – As seen on R5 – PASSIVE

RP/0/0/CPU0:R5#show interfaces gigabitEthernet 0/0/0/0

Fri Jan  8 09:33:04.564 UTC

GigabitEthernet0/0/0/0 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is GigabitEthernet, address is fa16.3ead.518f (bia fa16.3ead.518f)

Internet address is 10.5.6.5/30

MTU 1514 bytes, BW 1000000 Kbit (Max: 1000000 Kbit)

<snip>

RP/0/0/CPU0:R5#show tcp brief

Fri Jan  8 09:33:53.221 UTC

PCB     VRF-ID     Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address        State

<snip>

0x12155884 0x60000000      0      0  10.5.6.5:179           10.5.6.6:24454         ESTAB

<snip>

RP/0/0/CPU0:R5#show tcp detail pcb 0x12155884

Fri Jan  8 09:34:47.317 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 09:28:29 2021

PCB 0x12155884, SO 0x1215568c, TCPCB 0x12155a54, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 78

Local host: 10.5.6.5, Local port: 179 (Local App PID: 1044686)

Foreign host: 10.5.6.6, Foreign port: 24454

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             9          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             9          7                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 1072103647  snduna: 1072103857  sndnxt: 1072103857

sndmax: 1072103857  sndwnd: 32631       sndcwnd: 4380

irs: 3757770712  rcvnxt: 3757770922  rcvwnd: 32612   rcvadv: 3757803534

SRTT: 47 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 170 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 219 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R5#

Gebruik MTU-waarde (niet-standaard) - actieve TCP-peer

Afbeelding 2.2 - ACTIEF peer gebruik MTU waarde niet standaard

Dit scenario is in wezen hetzelfde als het vorige, met het enige verschil dat actieve TCP peer R6 nu een niet standaard IP MTU-waarde gebruikt. Merk op hoe de aanvankelijke berekening en de beslissing over MSS-waarde door passieve TCP peer R5 wordt gemaakt. De berekening van TCP MSS in dit scenario kan als volgt worden samengevat:

- R6 gebruikt niet-standaard IP MTU 4460 bytes

- De ontdekking van TCP-pad MTU is standaard uitgeschakeld

- TCP-peers zijn direct verbonden

- R6 beheert de BGP-verbinding

- R6 stuurt SYN met MSS van 420 bytes

- 4460 (Interface IP MTU) - 20 (min.TCP_H) - 20 (min.IP_H)

- R5 verzenden SYN, ACK met MSS van 1460 bytes

- de laagste van [Ontvangen MSS] versturen; Lokale initiële MSS]

- Ontvangen MSS 4420 bytes; Lokale initiële MSS 1460 bytes

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt

TCP SYN afkomstig van R6:

! – TCP SYN sourced from R6

140    1598.150521    10.5.6.6       10.5.6.5       TCP    62     35502 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=4420 WS=1

Frame 140: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:85:3d:c2 (fa:16:3e:85:3d:c2), Dst: fa:16:3e:ad:51:8f (fa:16:3e:ad:51:8f)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.6.6, Dst: 10.5.6.5

Transmission Control Protocol, Src Port: 35502, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 35502

Destination Port: 179

[Stream index: 6]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0x219d [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 4420 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 4420

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

TCP SYN, ACK-bron van R5:

! – TCP SYN, ACK sourced from R5

141    1598.154866    10.5.6.5       10.5.6.6       TCP    62     179 → 35502 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1

Frame 141: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:ad:51:8f (fa:16:3e:ad:51:8f), Dst: fa:16:3e:85:3d:c2 (fa:16:3e:85:3d:c2)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.6.5, Dst: 10.5.6.6

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 35502, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 35502

[Stream index: 6]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xe2b4 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

TCP sessie details zoals gezien op R6 - ACTIEF:

! - as seen on R6 – Active

RP/0/0/CPU0:R6#show interfaces gigabitEthernet 0/0/0/0

Fri Jan  8 09:46:54.138 UTC

GigabitEthernet0/0/0/0 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is GigabitEthernet, address is fa16.3e85.3dc2 (bia fa16.3e85.3dc2)

Internet address is 10.5.6.6/30

MTU 4474 bytes, BW 1000000 Kbit (Max: 1000000 Kbit)

<snip>

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x1215761c

Fri Jan  8 09:56:25.819 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 09:51:46 2021

PCB 0x1215761c, SO 0x12156f64, TCPCB 0x1216419c, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 886

Local host: 10.5.6.6, Local port: 35502 (Local App PID: 1011918)

Foreign host: 10.5.6.5, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             9          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             6          5                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 764231407   snduna: 764231579   sndnxt: 764231579

sndmax: 764231579   sndwnd: 32650       sndcwnd: 4380

irs: 2712512697  rcvnxt: 2712512869  rcvwnd: 32669   rcvadv: 2712545538

SRTT: 31 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 130 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 50 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 4420, max MSS 4420

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R6#

TCP sessiedetails zoals gezien op R5 - PASSIEF:

! - as seen on R5 – Passive

RP/0/0/CPU0:R5#show tcp detail pcb 0x12155a98

Fri Jan  8 09:55:18.193 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 09:51:47 2021

PCB 0x12155a98, SO 0x12153ea0, TCPCB 0x12154e18, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 886

Local host: 10.5.6.5, Local port: 179 (Local App PID: 1044686)

Foreign host: 10.5.6.6, Foreign port: 35502

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             6          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             6          1                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 2712512697  snduna: 2712512850  sndnxt: 2712512850

sndmax: 2712512850  sndwnd: 32688       sndcwnd: 4380

irs: 764231407   rcvnxt: 764231560   rcvwnd: 32669   rcvadv: 764264229

SRTT: 107 ms,  RTTO: 538 ms,  RTV: 431 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 29 ms,  maxRTT: 219 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 4420, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R5#

Gebruik MTU-waarde (niet-standaard) - passieve TCP-peer

Afbeelding 2.3 - PASSIEF peer gebruikt MTU waarde niet standaard.

Met nog steeds hetzelfde eBGP-scenario, maar nu met passieve TCP peer R5 ingesteld met een niet-standaard IP MTU en actieve TCP peer R6 met standaard IP MTU-waarde. Zoals bij het vorige scenario, let op hoe de MSS-waarde wordt geselecteerd door passieve peer R5. De TCP MSS-berekening in dit scenario kan als volgt worden samengevat:

- R5 gebruikt niet-standaard IP MTU 4460 bytes

- De ontdekking van TCP-pad MTU is standaard uitgeschakeld

- TCP-peers zijn direct verbonden

- R6 beheert de BGP-verbinding

- R6 stuurt SYN met MSS van 1460 bytes

- 1500 (Interface IP MTU) - 20 (min.TCP_H) - 20 (min.IP_H)

- R5 verzenden SYN, ACK met MSS van 1460 bytes

- de laagste van [Ontvangen MSS] versturen; Lokale initiële MSS]

- Ontvangen MSS 1460 bytes; Lokale initiële MSS 4420 bytes

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt

TCP SYN afkomstig van R6:

! – TCP SYN sourced from R6

237    2696.666481    10.5.6.6       10.5.6.5       TCP    62     47007 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1

Frame 237: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:85:3d:c2 (fa:16:3e:85:3d:c2), Dst: fa:16:3e:ad:51:8f (fa:16:3e:ad:51:8f)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.6.6, Dst: 10.5.6.5

Transmission Control Protocol, Src Port: 47007, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 47007

Destination Port: 179

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0x2025 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

TCP SYN, ACK-bron van R5:

! – TCP SYN, ACK sourced from R5

238    2696.702792    10.5.6.5       10.5.6.6       TCP    62     179 → 47007 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1

Frame 238: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:ad:51:8f (fa:16:3e:ad:51:8f), Dst: fa:16:3e:85:3d:c2 (fa:16:3e:85:3d:c2)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.6.5, Dst: 10.5.6.6

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 47007, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 47007

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0x7078 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

TCP sessie details zoals gezien op R6 - ACTIEF:

! - as seen on R6 - Active

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x1215761c

Fri Jan  8 10:15:20.351 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 10:10:04 2021

PCB 0x1215761c, SO 0x12162aac, TCPCB 0x12156f64, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 103

Local host: 10.5.6.6, Local port: 47007 (Local App PID: 1011918)

Foreign host: 10.5.6.5, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            10          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             7          5                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 3949093168  snduna: 3949093359  sndnxt: 3949093359

sndmax: 3949093359  sndwnd: 32631       sndcwnd: 4380

irs: 54439005    rcvnxt: 54439196    rcvwnd: 32650   rcvadv: 54471846

SRTT: 75 ms,  RTTO: 459 ms,  RTV: 384 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 50 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R6#

TCP sessiedetails zoals gezien op R5 - PASSIEF:

! - as seen on R5 – Passive

RP/0/0/CPU0:R5#show interfaces gigabitEthernet 0/0/0/0

Fri Jan  8 10:10:39.110 UTC

GigabitEthernet0/0/0/0 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is GigabitEthernet, address is fa16.3ead.518f (bia fa16.3ead.518f)

Internet address is 10.5.6.5/30

MTU 4474 bytes, BW 1000000 Kbit (Max: 1000000 Kbit)

<snip>

RP/0/0/CPU0:R5#show tcp detail pcb 0x121550fc

Fri Jan  8 10:14:20.105 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 10:10:05 2021

PCB 0x121550fc, SO 0x12154e18, TCPCB 0x12154304, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 103

Local host: 10.5.6.5, Local port: 179 (Local App PID: 1044686)

Foreign host: 10.5.6.6, Foreign port: 47007

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             7          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             7          2                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 54439005    snduna: 54439177    sndnxt: 54439177

sndmax: 54439177    sndwnd: 32669       sndcwnd: 4380

irs: 3949093168  rcvnxt: 3949093340  rcvwnd: 32650   rcvadv: 3949125990

SRTT: 117 ms,  RTTO: 570 ms,  RTV: 453 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 4420, max MSS 4420

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R5#

TCP-opties - XR actief gebruiken

Zoals eerder in dit document vermeld, beïnvloedt het gebruik van TCP-opties (zoals TCP MD5, TCP-selectieve-ack of TCP-tijdstampen) de MSS-berekening omdat deze opties leiden tot extra bytes die worden verwerkt in de MSS-berekening.

Dit gedeelte en het volgende wordt gebruikt om de MSS-berekening te illustreren die door peers is gemaakt in aanwezigheid van TCP-opties. De optie TCP MD5-verificatie wordt als voorbeeld gebruikt. Raadpleeg het referentiescenario in Afbeelding 2.4 zoals in de afbeelding weergegeven.

Afbeelding 2.4 - Gebruik TCP-opties (MD5) - XR actief.

In dit scenario gebruiken beide peers standaard IP MTU waarden, worden direct verbonden, en peer R6 speelt TCP actieve rol. Zoals reeds de configuratie en het gebruik van de TCP MD5-verificatie-account voor extra overhead heeft gedeeld. De berekening van TCP MSS in dit specifieke scenario kan als volgt worden samengevat:

- Beide knooppunten gebruiken een standaard IP MTU van 1500 bytes

- De ontdekking van TCP-pad MTU is standaard uitgeschakeld

- TCP-peers zijn direct verbonden

- TCP MD5-verificatie ingeschakeld op beide knooppunten

- R6 beheert de BGP-verbinding

- R6 stuurt SYN met MSS van 1436 bytes

- 1500 (Interface IP MTU) - 20 (minTCP_H) - 20 (minIP_H) - 24 bytes (IOS XR TCP-opties Overhead)

- R5 verzenden SYN, ACK met MSS van 1436 bytes

- de laagste van [Ontvangen MSS] versturen; Lokale initiële MSS]

- Ontvangen MSS 1436 bytes; Lokale initiële MSS 1460 bytes

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt

Zoals vanaf de samenvatting is de manier waarop Cisco IOS XR zich gedraagt niet strikt volgens RFC 879, en RFC 6691, die aangeven dat de TCP-opties niet op de MSS-berekening verwerkt moeten worden.

Het Cisco IOS XR-account van een extra factor op de tcp-headerlengte is verder gedocumenteerd in Cisco bug ID CSCvf20166:

"(...)Wanneer XR de BGP-verbinding start, creëert BGP eerst de socket, en stelt vervolgens de socket opties in, inclusief MD5. Dit maakt tcp optie headerlengte = 24. En daarom wordt de initiële MSS 1500 - 40 - 24 = 1436. Dit wordt verzonden naar peer en peer use min(1436, 1460) = 1436.(...)

TCP SYN afkomstig van R6:

! – TCP SYN sourced from R6

430    5775.839420    10.5.6.6       10.5.6.5       TCP    82     24785 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1436 WS=1

Frame 430: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:85:3d:c2 (fa:16:3e:85:3d:c2), Dst: fa:16:3e:ad:51:8f (fa:16:3e:ad:51:8f)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.6.6, Dst: 10.5.6.5

Transmission Control Protocol, Src Port: 24785, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 24785

Destination Port: 179

[Stream index: 14]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 48 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xd62b [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (28 bytes), Maximum segment size, Window scale, No-Operation (NOP), TCP MD5 signature, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1436 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1436

Window scale: 0 (multiply by 1)

No-Operation (NOP)

TCP MD5 signature

End of Option List (EOL)

TCP SYN, ACK-bron van R5:

! – TCP SYN, ACK sourced from R5

431    5775.845744    10.5.6.5       10.5.6.6       TCP    82     179 → 24785 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1436 WS=1

Frame 431: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:ad:51:8f (fa:16:3e:ad:51:8f), Dst: fa:16:3e:85:3d:c2 (fa:16:3e:85:3d:c2)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.6.5, Dst: 10.5.6.6

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 24785, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 24785

[Stream index: 14]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 48 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xe83d [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (28 bytes), Maximum segment size, Window scale, No-Operation (NOP), TCP MD5 signature, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1436 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1436

Window scale: 0 (multiply by 1)

No-Operation (NOP)

TCP MD5 signature

End of Option List (EOL)

TCP sessie details zoals gezien op R6 - ACTIEF:

! - as seen on R6 – Active

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x1215761c

Fri Jan  8 11:14:13.599 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 11:01:21 2021

PCB 0x1215761c, SO 0x1216419c, TCPCB 0x121649fc, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 409

Local host: 10.5.6.6, Local port: 24785 (Local App PID: 1011918)

Foreign host: 10.5.6.5, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            17          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            14         13                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 1379482495  snduna: 1379482819  sndnxt: 1379482819

sndmax: 1379482819  sndwnd: 32498       sndcwnd: 4308

irs: 3750694052  rcvnxt: 3750694376  rcvwnd: 32517   rcvadv: 3750726893

SRTT: 55 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 176 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 259 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 50 secs

State flags: none

Feature flags: MD5, Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1436, peer MSS 1436, min MSS 1436, max MSS 1436

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R6#

TCP sessiedetails zoals gezien op R5 - PASSIEF:

! - as seen on R5 – Passive

RP/0/0/CPU0:R5#show tcp detail pcb 0x12155d04

Fri Jan  8 11:12:51.984 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 11:01:22 2021

PCB 0x12155d04, SO 0x12154e18, TCPCB 0x12154304, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 409

Local host: 10.5.6.5, Local port: 179 (Local App PID: 1044686)

Foreign host: 10.5.6.6, Foreign port: 24785

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            14          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            14          3                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 3750694052  snduna: 3750694357  sndnxt: 3750694357

sndmax: 3750694357  sndwnd: 32536       sndcwnd: 4308

irs: 1379482495  rcvnxt: 1379482800  rcvwnd: 32517   rcvadv: 1379515317

SRTT: 181 ms,  RTTO: 443 ms,  RTV: 262 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 29 ms,  maxRTT: 219 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: MD5, Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1436, peer MSS 1436, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R5#

Gelijkaardig gedrag kan met andere TCP opties worden waargenomen die wanneer geconfigureerd account voor extra overhead en MSS-berekening in Cisco IOS XR beïnvloeden. Overweeg het zelfde scenario en deze voorbeelden die de berekening van MSS documenteren wanneer TCP timestamps en TCP selectieve-ack opties zijn geconfigureerd.

TCP-sessiedetails zoals gezien op R6 - ACTIEF - met tijdstempel en opties voor selectieve back-up ingesteld op TCP-opties:

! - as seen on R6 – Active

! -- tcp timestamp configured

! -- 12 bytes of additional overhead

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x1539c844

<snip>

Feature flags: Timestamp, Win Scale, Nagle

Request flags: Timestamp, Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1448, peer MSS 1448, min MSS 1448, max MSS 1448

<snip>

! - as seen on R6 – Active

! -- tcp selective-ack configured

! -- 36 bytes of additional overhead

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x1539df38

<snip>

Feature flags: Sack, Win Scale, Nagle

Request flags: Sack, Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1424, peer MSS 1424, min MSS 1424, max MSS 1424

<snip>

! - as seen on R6 – Active

! -- tcp selective-ack and tcp timestamp configured

! -- 40 bytes of additional overhead

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x1539e130

<snip>

State flags: none

Feature flags: Sack, Timestamp, Win Scale, Nagle

Request flags: Sack, Timestamp, Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1420, peer MSS 1420, min MSS 1420, max MSS 1420

<snip>

! - as seen on R6 – Active

! -- MD5 and tcp selective-ack configured

! -- 36 bytes of additional overhead

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x1539b3cc

<snip>

Feature flags: Sack, MD5, Win Scale, Nagle

Request flags: Sack, Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1424, peer MSS 1424, min MSS 1424, max MSS 1424

<snip>

! - as seen on R6 – Active

! -- MD5 and tcp timestamp configured

! -- 36 bytes of additional overhead

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x15397b4c

<snip>

Feature flags: MD5, Timestamp, Win Scale, Nagle

Request flags: Timestamp, Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1424, peer MSS 1424, min MSS 1424, max MSS 1424

<snip>

! - as seen on R6 – Active

! -- MD5, tcp timestamp, and tcp selective-ack configured

! -- 40 bytes of additional overhead

RP/0/0/CPU0:R6#show tcp detail pcb 0x1539a4cc

<snip>

State flags: none

Feature flags: MD5, Timestamp, Win Scale, Nagle

Request flags: Timestamp, Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1420, peer MSS 1420, min MSS 1420, max MSS 1420

<snip>

Gebruik TCP-opties - XR passieve componenten

Bij vorig scenario hebt u waarschijnlijk het afzonderlijke gedrag van Cisco IOS XR knooppunt opgemerkt wanneer u in passieve rol met betrekking tot de initiële MSS-berekening. Knooppunt neemt geen rekening met de lengte van de TCP optie-header. Dit scenario is erop gericht dit duidelijke gedrag te markeren dat ook wordt beschreven door Cisco bug-ID:

"(...) - Wanneer peer de verbinding initieert, verstuurt het eerste MSS als 1460. XR TCP creëert socket, pcb etc. het neemt vervolgens onder twee handelingen in gegeven volgorde:

- Eerst berekent het eerste MSS nadat de tcp optie-headerlengte is afgetrokken. Dit is '0' omdat MD5 optie nog niet van luisteren socket is geërfd aan dit socket.

- Vervolgens erft het de 'MD5' en andere opties en maakt het 'optie header bytes length' tot 24.

In dit geval verstuurt XR TCP de eerste MSS als 1460 en dus wordt dat door beide gebruikt. (...)"

In dit scenario, alhoewel de actieve TCP peer R8 een Cisco IOS knooppunt is, introduceert dit feit geen verschil of specificaties op wat het scenario doelt om te markeren. Desondanks en interessant, merk op dat anders dan Cisco IOS XR zoals getoond met vorig sectiescenario, hier de actieve TCP peer R8 geen opties van TCP op de eerste MSS berekening overweegt.

Afbeelding 2.5 - Gebruik TCP-opties (MD5) - XR passief.

Beide peers gebruiken standaard IP MTU-waarden en zijn direct verbonden. Cisco IOS peer R8 speelt actieve rol. De berekening van TCP MSS in dit scenario kan als volgt worden samengevat:

- Beide knooppunten gebruiken een standaard IP MTU van 1500 bytes

- De ontdekking van TCP-pad MTU is standaard uitgeschakeld aan Cisco IOS XR7

- De ontdekking van het TCP-pad MTU is standaard ingeschakeld op Cisco IOS R8

- TCP-peers zijn direct verbonden

- TCP MD5-verificatie ingeschakeld op beide knooppunten

- IOS R8 beheert de BGP-verbinding

- IOS R8 zendt SYN met MSS van 1460 bytes

- 1500 (Interface IP MTU) - 20 (min.TCP_H) - 20 (min.IP_H)

- IOS XR7 verstuurt SYN, ACK met MSS van 1460 bytes

- de laagste van [Ontvangen MSS] versturen; Lokale initiële MSS]

- Ontvangen MSS 1460 bytes; Lokale initiële MSS 1460 bytes

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt

TCP SYN afkomstig van R8 - Cisco IOS:

! – TCP SYN sourced from R8

96     5.907127       10.7.8.2       10.7.8.1       TCP    78     52975 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460

Frame 96: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:58:21:ba (fa:16:3e:58:21:ba), Dst: fa:16:3e:68:d9:e5 (fa:16:3e:68:d9:e5)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.7.8.2, Dst: 10.7.8.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 52975, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 52975

Destination Port: 179

[Stream index: 3]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 44 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xb612 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (24 bytes), Maximum segment size, TCP MD5 signature, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

TCP MD5 signature

End of Option List (EOL)

TCP SYN, ACK-bron van R7 - Cisco IOS XR:

! – TCP SYN,ACK sourced from R7

97     0.003446       10.7.8.1       10.7.8.2       TCP    78     179 → 52975 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460

Frame 97: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:68:d9:e5 (fa:16:3e:68:d9:e5), Dst: fa:16:3e:58:21:ba (fa:16:3e:58:21:ba)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.7.8.1, Dst: 10.7.8.2

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 52975, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 52975

[Stream index: 3]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 44 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xfb47 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (24 bytes), Maximum segment size, TCP MD5 signature, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

TCP MD5 signature

End of Option List (EOL)

TCP-sessiedetails zoals gezien op R8 - Cisco IOS - ACTIEF:

! – as seen from R8 - Cisco IOS

R8#show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 10.7.8.1,  remote AS 65007, external link

BGP version 4, remote router ID 192.168.0.7

BGP state = Established, up for 00:06:12

Last read 00:00:16, last write 00:00:16, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor sessions:

1 active, is not multisession capable (disabled)

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(new)

Four-octets ASN Capability: advertised and received

Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Enhanced Refresh Capability: advertised

Multisession Capability:

Stateful switchover support enabled: NO for session 1

Message statistics:

InQ depth is 0

OutQ depth is 0

Sent       Rcvd

Opens:                  1          1

Notifications:          0          0

Updates:                1          1

Keepalives:             7          7

Route Refresh:          0          0

Total:                  9          9

Do log neighbor state changes (via global configuration)

Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds

For address family: IPv4 Unicast

Session: 10.7.8.1

BGP table version 1, neighbor version 1/0

Output queue size : 0

Index 6, Advertise bit 0

6 update-group member

Slow-peer detection is disabled

Slow-peer split-update-group dynamic is disabled

Sent       Rcvd

Prefix activity:               ----       ----

Prefixes Current:               0          0

Prefixes Total:                 0          0

Implicit Withdraw:              0          0

Explicit Withdraw:              0          0

Used as bestpath:             n/a          0

Used as multipath:            n/a          0

Used as secondary:            n/a          0

Outbound    Inbound

Local Policy Denied Prefixes:    --------    -------

Total:                                0          0

Number of NLRIs in the update sent: max 0, min 0

Last detected as dynamic slow peer: never

Dynamic slow peer recovered: never

Refresh Epoch: 1

Last Sent Refresh Start-of-rib: never

Last Sent Refresh End-of-rib: never

Last Received Refresh Start-of-rib: never

Last Received Refresh End-of-rib: never

Sent       Rcvd

Refresh activity:              ----       ----

Refresh Start-of-RIB          0          0

Refresh End-of-RIB            0          0

Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 10.7.8.1

Connections established 6; dropped 5

Last reset 00:06:18, due to BGP Notification received of session 1, Administrative Reset

External BGP neighbor configured for connected checks (single-hop no-disable-connected-check)

Interface associated: GigabitEthernet0/1 (peering address in same link)

Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled

Graceful-Restart is disabled

SSO is disabled

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

Connection is ECN Disabled, Mininum incoming TTL 0, Outgoing TTL 1

Local host: 10.7.8.2, Local port: 52975

Foreign host: 10.7.8.1, Foreign port: 179

Connection tableid (VRF): 0

Maximum output segment queue size: 50

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0  mis-ordered: 0 (0 bytes)

Event Timers (current time is 0x15DD97):

Timer          Starts    Wakeups            Next

Retrans            10          0             0x0

TimeWait            0          0             0x0

AckHold             9          5             0x0

SendWnd             0          0             0x0

KeepAlive           0          0             0x0

GiveUp              0          0             0x0

PmtuAger            1          0        0x195465

DeadWait            0          0             0x0

Linger              0          0             0x0

ProcessQ            0          0             0x0

iss: 1154289541  snduna: 1154289755  sndnxt: 1154289755

irs: 2149897425  rcvnxt: 2149897635

sndwnd:  32612  scale:      0  maxrcvwnd:  16384

rcvwnd:  16175  scale:      0  delrcvwnd:    209

SRTT: 737 ms, RTTO: 2506 ms, RTV: 1769 ms, KRTT: 0 ms

minRTT: 7 ms, maxRTT: 1000 ms, ACK hold: 200 ms

uptime: 372981 ms, Sent idletime: 16648 ms, Receive idletime: 16431 ms

Status Flags: active open

Option Flags: nagle, path mtu capable, md5

IP Precedence value : 6

Datagrams (max data segment is 1460 bytes):

Rcvd: 18 (out of order: 0), with data: 8, total data bytes: 209

Sent: 16 (retransmit: 0, fastretransmit: 0, partialack: 0, Second Congestion: 0), with data: 9, total data bytes: 213

Packets received in fast path: 0, fast processed: 0, slow path: 0

fast lock acquisition failures: 0, slow path: 0

TCP Semaphore      0x0FBFA8A4  FREE

R8#

TCP-sessiedetails zoals gezien op R7 - Cisco IOS XR - PASSIEF:

! – as seen from R7 – Cisco IOS XR

RP/0/0/CPU0:R7#show tcp detail pcb 0x12152e48

Wed Jan 13 13:03:43.363 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Wed Jan 13 12:58:16 2021

PCB 0x12152e48, SO 0x1213c130, TCPCB 0x12156060, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 1, Hash index: 947

Local host: 10.7.8.1, Local port: 179 (Local App PID: 983244)

Foreign host: 10.7.8.2, Foreign port: 52975

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             8          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             8          7                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 2149897425  snduna: 2149897616  sndnxt: 2149897616

sndmax: 2149897616  sndwnd: 16194       sndcwnd: 4380

irs: 1154289541  rcvnxt: 1154289736  rcvwnd: 32631   rcvadv: 1154322367

SRTT: 125 ms,  RTTO: 552 ms,  RTV: 427 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: MD5, Nagle

Request flags: none

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R7#

TCP-peers niet direct verbonden

Wanneer peers niet direct worden aangesloten, verandert de manier waarop TCP MSS eerste berekening wordt uitgevoerd zoals eerder beschreven in de inleidende sectie van dit document. Het scenario van een iBGP-sessie met alle peers ingesteld met de standaard IP MTU-waarden wordt gebruikt om door de MSS-berekening te lopen.

Afbeelding 2.6 - TCP-peers niet direct aangesloten - iBGP.

Het belangrijke aspect om rekening mee te houden is dat wanneer de TCP Path MTU Discovery wordt uitgeschakeld en peers niet direct worden verbonden, Cisco IOS XR per ontwerp een vaste IP MTU-waarde van 1280 bytes gebruikt.

In het vorige beeld R4 speelt actieve rol en beheert TCP verbinding, opent R4 de TCP sessie met R1 op bestemmingspoort 179. Beide knooppunten gebruiken standaard IP MTU waarde op hun interfaces. De MSS-berekening in dit scenario kan als volgt worden samengevat:

- Alle knooppunten gebruiken een standaard IP MTU van 1500 bytes

- De ontdekking van TCP-pad MTU is standaard uitgeschakeld

- TCP-peers zijn niet direct verbonden

- R4 beheert de BGP-verbinding

- R4 stuurt SYN met MSS van 1240 bytes

- Interface MTU wordt niet overwogen wanneer peers niet direct zijn aangesloten en de TCP-MTU-ontdekking is uitgeschakeld

- Volgens Cisco IOS XR-ontwerp worden 1280 bytes beschouwd als TCP_DEFAULT_MTU

- 1280 (TCP_DEFAULT_MTU) - 20 (min.TCP_H) - 20 (min.IP_H)

- R1 verstuurt SYN, ACK met MSS van 1240 bytes

- Zendt de laagste van [Ontvangen MSS; Lokale initiële MSS]

- Ontvangen MSS 1240 bytes; Lokale initiële MSS 1240 bytes

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt

TCP SYN afkomstig van R4:

! – TCP SYN sourced from R4

194    434.274181     192.168.0.4 192.168.0.1 TCP    62     37740 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1240 WS=1

Frame 194: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:d7:7e:f6 (fa:16:3e:d7:7e:f6), Dst: fa:16:3e:8f:8f:54 (fa:16:3e:8f:8f:54)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 192.168.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 37740, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 37740

Destination Port: 179

[Stream index: 7]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0x8643 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1240 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1240

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

TCP SYN, ACK-bron van R1:

! – TCP SYN,ACK sourced from R1

195    434.277985     192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    62     179 → 37740 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1240 WS=1

Frame 195: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:8f:8f:54 (fa:16:3e:8f:8f:54), Dst: fa:16:3e:d7:7e:f6 (fa:16:3e:d7:7e:f6)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 37740, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 37740

[Stream index: 7]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xd8f7 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1240 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1240

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

TCP sessie details te zien op R4 - ACTIEF:

! – as seen on R4 - Active

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x12154d3c

Fri Jan  8 12:32:41.096 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 12:17:46 2021

PCB 0x12154d3c, SO 0x12154460, TCPCB 0x1215486c, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 1577

Local host: 192.168.0.4, Local port: 37740 (Local App PID: 1052958)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            19          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            16         15                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 2075436506  snduna: 2075436868  sndnxt: 2075436868

sndmax: 2075436868  sndwnd: 32460       sndcwnd: 3720

irs: 4238127261  rcvnxt: 4238127623  rcvwnd: 32479   rcvadv: 4238160102

SRTT: 65 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 40 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 30 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1240, peer MSS 1240, min MSS 1240, max MSS 1240

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R4#

TCP sessiedetails zoals gezien op R1 - PASSIEF:

! – as seen on R1 – Passive

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x12155390

Fri Jan  8 12:23:52.041 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 12:17:43 2021

PCB 0x12155390, SO 0x121573e4, TCPCB 0x12156948, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 1577

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 983326)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 37740

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             9          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             9          1                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 4238127261  snduna: 4238127471  sndnxt: 4238127471

sndmax: 4238127471  sndwnd: 32631       sndcwnd: 3720

irs: 2075436506  rcvnxt: 2075436716  rcvwnd: 32612   rcvadv: 2075469328

SRTT: 144 ms,  RTTO: 578 ms,  RTV: 434 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1240, peer MSS 1240, min MSS 1240, max MSS 1240

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R1#

TCP-peers niet direct verbonden - Gebruik TCP-opties (MD5)

Voor niet-direct verbonden peer scenario en bij gebruik van TCP MD5 authenticatie is er geen fundamenteel verschil met de vorige testgevallen of reeds beschreven scenario's. Zoals eerder gezien met TCP MD5 authentificatie, overweegt Cisco IOS XR extra overhead en de aanvankelijke MSS waarde weerspiegelt het zelfde. Raadpleeg eerdere secties Gebruik TCP-opties - XR actief en gebruik TCP-opties - XR passief voor extra details over TCP-opties bij de berekening van TCP MSS.

Afbeelding 2.7 - TCP-peers niet direct aangesloten - iBGP + TCP MD5.

De berekening van TCP MSS in dit scenario kan als volgt worden samengevat:

- Alle knooppunten gebruiken een standaard IP MTU van 1500 bytes

- De ontdekking van TCP-pad MTU is standaard uitgeschakeld

- TCP-peers zijn niet rechtstreeks verbonden

- R4 beheert de BGP-verbinding

- Bestemming R1 is niet rechtstreeks verbonden

- R4 stuurt SYN met MSS van 1216 bytes

- Interface MTU wordt niet overwogen wanneer peers niet direct zijn aangesloten en de TCP-MTU-ontdekking is uitgeschakeld

- Zoals bij ontwerp 1280 bytes wordt gezien als TCP_DEFAULT_MTU

- 1280 (TCP_DEFAULT_MTU) - 20 (minTCP_H) - 20 (minIP_H) - 24 bytes (IOS XR TCP-opties Overhead)

- R1 verstuurt SYN, ACK met MSS van 1216 bytes

- Zendt de laagste van [Ontvangen MSS; Lokale initiële MSS]

- Ontvangen MSS 1216 bytes; Lokale initiële MSS 1240 bytes

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt

TCP SYN afkomstig van R4:

! – TCP SYN sourced from R4

3425   3.691042       192.168.0.4 192.168.0.1 TCP    82     42135 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1216 WS=1

Frame 3425: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:d7:7e:f6 (fa:16:3e:d7:7e:f6), Dst: fa:16:3e:8f:8f:54 (fa:16:3e:8f:8f:54)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 192.168.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 42135, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 42135

Destination Port: 179

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 48 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xc503 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (28 bytes), Maximum segment size, Window scale, No-Operation (NOP), TCP MD5 signature, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1216 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1216

Window scale: 0 (multiply by 1)

No-Operation (NOP)

TCP MD5 signature

End of Option List (EOL)

TCP SYN, ACK-bron van R1:

! – TCP SYN,ACK sourced from R1

3426   0.004186       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    82     179 → 42135 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1216 WS=1

Frame 3426: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:8f:8f:54 (fa:16:3e:8f:8f:54), Dst: fa:16:3e:d7:7e:f6 (fa:16:3e:d7:7e:f6)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 42135, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 42135

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 48 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xbb05 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (28 bytes), Maximum segment size, Window scale, No-Operation (NOP), TCP MD5 signature, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1216 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1216

Window scale: 0 (multiply by 1)

No-Operation (NOP)

TCP MD5 signature

End of Option List (EOL)

TCP sessie details te zien op R4 - ACTIEF:

! – as seen from R4 – Active

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x12154490

Tue Jan 12 14:37:32.097 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Tue Jan 12 14:27:42 2021

PCB 0x12154490, SO 0x12155014, TCPCB 0x12155a84, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 1876

Local host: 192.168.0.4, Local port: 42135 (Local App PID: 1052958)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            14          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            11          9                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 3124761989  snduna: 3124763317  sndnxt: 3124763317

sndmax: 3124763317  sndwnd: 32711       sndcwnd: 3648

irs: 1090344992  rcvnxt: 1090346320  rcvwnd: 32730   rcvadv: 1090379050

SRTT: 28 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 57 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 30 secs

State flags: none

Feature flags: MD5, Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1216, peer MSS 1216, min MSS 1216, max MSS 1216

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R4#

TCP sessiedetails zoals gezien op R1 - PASSIEF:

! – as seen from R1 – Passive

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x12168df4

Tue Jan 12 14:36:38.860 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Tue Jan 12 14:27:32 2021

PCB 0x12168df4, SO 0x12156bf8, TCPCB 0x12157a44, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 1876

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 983326)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 42135

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            12          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            12          1                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 1090344992  snduna: 1090346320  sndnxt: 1090346320

sndmax: 1090346320  sndwnd: 32730       sndcwnd: 3648

irs: 3124761989  rcvnxt: 3124763317  rcvwnd: 32711   rcvadv: 3124796028

SRTT: 150 ms,  RTTO: 558 ms,  RTV: 408 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: MD5, Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1216, peer MSS 1216, min MSS 1240, max MSS 1240

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R1#

TCP-peers niet direct verbonden - Path Segment heeft lagere IP MTU

Bij het volgende scenario is het doel om te observeren en af te ronden wat er gebeurt als er een tussenliggend pad segment is met een lagere IP MTU in de standaardinstelling, dit betekent dat TCP PMTUD wordt uitgeschakeld. Raadpleeg deze afbeelding.

Afbeelding 2.8 - R2/R3 Pad Segment heeft een lagere IP MTU.

Aangezien een eerste scenario van mening is dat de BGP-informatie minimaal is, dat wil zeggen dat wat er ook moet worden uitgewisseld tussen BGP-peers, kan worden bereikt met IP-pakketten die passen binnen de minimum path MTU van 512 bytes. Met deze veronderstelling, gebeurt MSS berekening zoals beschreven in sectie TCP peers niet direct verbonden. Zowel R1 als R4 selecteren een MSS-waarde van 1240 bytes.

TCP sessie details te zien op R4 - ACTIEF:

! – as seen from R4 – Active

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x15390fe8

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Wed May 12 12:09:48 2021

PCB 0x15390fe8, SO 0x15391a7c, TCPCB 0x15391368, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 835

Local host: 192.168.0.4, Local port: 39046 (Local App PID: 1196319)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1196319/1/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans          1267          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold          1280       1235                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 1991226354  snduna: 1991250450  sndnxt: 1991250450

sndmax: 1991250450  sndwnd: 32578       sndcwnd: 2480

irs: 4276699304  rcvnxt: 4276746737  rcvwnd: 31568   rcvadv: 4276778305

SRTT: 213 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 54 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 269 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 10, connect retry interval: 30 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1240, peer MSS 1240, min MSS 1240, max MSS 1240

<snip>

TCP sessiedetails zoals gezien op R1 - PASSIEF:

! – as seen from R1 – Passive

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x15393770

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Wed May 12 12:09:46 2021

PCB 0x15393770, SO 0x15392224, TCPCB 0x153928cc, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 835

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 1192224)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 39046

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1192224/1/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans          1280          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold          1264       1213                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 4276699304  snduna: 4276746718  sndnxt: 4276746718

sndmax: 4276746718  sndwnd: 31587       sndcwnd: 3720

irs: 1991226354  rcvnxt: 1991250431  rcvwnd: 32597   rcvadv: 1991283028

SRTT: 202 ms,  RTTO: 355 ms,  RTV: 153 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 309 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1240, peer MSS 1240, min MSS 1240, max MSS 1240

<snip>

Denk eraan dat, als de BGP sessie nu is opgezet, een BGP Update bericht met een grootte hoger dan de minimum pad MTU van 512 bytes is geactiveerd. Zoals kan worden waargenomen door de output, stelt Cisco IOS XR niet het df-bit in met het BGP update bericht wat betekent dat BGP informatie wordt verzonden op kosten van pakketfragmentatie op intermediaire knooppunten.

BGP Update bron door R1 - PASSIEF:

! – as seen from R1 – Passive – BGP UPDATE

! – Note Total Length of 1097 bytes higher than the IP MTU value of 512 bytes at R2-R3 path segment

23     3.450878       192.168.0.1 192.168.0.4 BGP    1111   UPDATE Message

Frame 23: 1111 bytes on wire (8888 bits), 1111 bytes captured (8888 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05), Dst: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1097

Identification: 0x5841 (22593)

Flags: 0x00

0... .... = Reserved bit: Not set

.0.. .... = Don't fragment: Not set

..0. .... = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x54a4 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 39046, Seq: 20, Ack: 20, Len: 1057

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffff

Length: 1057

Type: UPDATE Message (2)

Withdrawn Routes Length: 0

Total Path Attribute Length: 1034

Path attributes

Path Attribute - MP_REACH_NLRI

Path Attribute - ORIGIN: INCOMPLETE

Path Attribute - AS_PATH: empty

Path Attribute - MULTI_EXIT_DISC: 0

Path Attribute - LOCAL_PREF: 100

De fragmentatie van BGP Update bericht dat afkomstig is van knooppunt R1 vindt plaats bij knooppunt R2, zoals kan worden waargenomen door verkeersopnamen gedaan op R2 interface GE0/0/1.

IP-fragmentatie bij knooppunt R2:

! – as seen from R2 – GE0/0/0/1

! – Node R2 fragments original packet in three distinct packets

4      1.334852       192.168.0.1 192.168.0.4 BGP    522    UPDATE Message

5      0.000289       192.168.0.1 192.168.0.4 IPv4   522    Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=488, ID=7b41)

6      0.000122       192.168.0.1 192.168.0.4 IPv4   135    Fragmented IP protocol (proto=TCP 6, off=976, ID=7b41)

! – Captured frame details

Frame 4: 522 bytes on wire (4176 bits), 522 bytes captured (4176 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:61:25:f0 (fa:16:3e:61:25:f0), Dst: fa:16:3e:23:ab:27 (fa:16:3e:23:ab:27)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 508

Identification: 0x7b41 (31553)

Flags: 0x01 (More Fragments)

0... .... = Reserved bit: Not set

.0.. .... = Don't fragment: Not set

..1. .... = More fragments: Set

Fragment offset: 0

Time to live: 254

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x14f1 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 39046, Seq: 4276759681, Ack: 1991250830

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

<snip>

Frame 5: 522 bytes on wire (4176 bits), 522 bytes captured (4176 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:61:25:f0 (fa:16:3e:61:25:f0), Dst: fa:16:3e:23:ab:27 (fa:16:3e:23:ab:27)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 508

Identification: 0x7b41 (31553)

Flags: 0x01 (More Fragments)

0... .... = Reserved bit: Not set

.0.. .... = Don't fragment: Not set

..1. .... = More fragments: Set

Fragment offset: 488

Time to live: 254

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x14b4 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Data (488 bytes)

<snip>

Frame 6: 135 bytes on wire (1080 bits), 135 bytes captured (1080 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:61:25:f0 (fa:16:3e:61:25:f0), Dst: fa:16:3e:23:ab:27 (fa:16:3e:23:ab:27)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 121

Identification: 0x7b41 (31553)

Flags: 0x00

0... .... = Reserved bit: Not set

.0.. .... = Don't fragment: Not set

..0. .... = More fragments: Not set

Fragment offset: 976

Time to live: 254

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x35fa [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Data (101 bytes)

<snip>

Scenario's - TCP PMTUD-enabled

PMTUD inschakelen

Zodra PMTUD is ingeschakeld, wordt bij de initiële berekening van de MSS altijd rekening gehouden met de IP MTU van de buitensporige interface.

Dit scenario biedt inzicht in het verwachte gedrag wanneer PMTUD is ingeschakeld. Hier speelt Cisco IOS XR knooppunt R4 de actieve rol, beheert de TCP-verbinding en opent de TCP-sessie met Cisco IOS XR-knooppunt R1 op doelpoort 179. Beide knooppunten gebruiken de standaard IP MTU-waarden op hun interfaces.

Afbeelding 3.1 - TCP PMTUD ingeschakeld.

De MSS-berekening in dit scenario kan als volgt worden samengevat:

- Alle knooppunten gebruiken een standaard IP MTU van 1500 bytes

- De ontdekking van TCP Path MTU is ingeschakeld

- TCP-peers zijn niet direct verbonden

- R4 beheert de BGP-verbinding

- R4 stuurt SYN met MSS van 1460 bytes

- 1500 (Interface IP MTU) - 20 (min.TCP_H) - 20 (min.IP_H)

- R1 verstuurt SYN, ACK met MSS van 1460 bytes

- Zendt de laagste van [Ontvangen MSS; Lokale initiële MSS]

- Ontvangen MSS 1460 bytes; Lokale initiële MSS 1460 bytes

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt

Om de gedragsverandering te benadrukken die door PMTUD wordt geïntroduceerd, illustreren de volgende uitkomsten de opeenvolging van gebeurtenissen:

1. de begintoestand van de ingestelde TCP-sessie bij een standaardscenario van PMTUD uitgeschakeld;

2. PMTUD is ingesteld en ingeschakeld op beide TCP-peers R4 en R1;

3. De TCP sessie wordt hervat, de MSS berekening vindt plaats en wordt beïnvloed door TCP PMTUD.

Zoals gezien op R4 - ACTIEF - TCP PMTUD uitgeschakeld (standaard):

! – as seen on R4 – Active

! – TCP path mtu discovery disabled (default)

! – TCP session initial state

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x121536c8

Fri Jan  8 16:06:30.237 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 16:05:15 2021

PCB 0x121536c8, SO 0x12155370, TCPCB 0x12154f64, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 376

Local host: 192.168.0.4, Local port: 20155 (Local App PID: 1052958)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             6          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             3          2                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 357400981   snduna: 357401257   sndnxt: 357401257

sndmax: 357401257   sndwnd: 32546       sndcwnd: 3720

irs: 524019443   rcvnxt: 524019719   rcvwnd: 32565   rcvadv: 524052284

SRTT: 72 ms,  RTTO: 416 ms,  RTV: 344 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 30 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1240, peer MSS 1240, min MSS 1240, max MSS 1240

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R4#

Zoals gezien op R1 - PASSIEF - TCP PMTUD uitgeschakeld (standaard):

! – as seen on R1 - Passive

! – TCP path mtu discovery disabled (default)

! – TCP session initial state

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x12157020

Fri Jan  8 16:05:52.868 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 16:05:12 2021

PCB 0x12157020, SO 0x121565ac, TCPCB 0x121560ec, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 376

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 983326)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 20155

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             3          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             3          1                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 524019443   snduna: 524019700   sndnxt: 524019700

sndmax: 524019700   sndwnd: 32584       sndcwnd: 3720

irs: 357400981   rcvnxt: 357401238   rcvwnd: 32565   rcvadv: 357433803

SRTT: 46 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 249 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1240, peer MSS 1240, min MSS 1240, max MSS 1240

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R1#

Zoals gezien op R4 - ACTIVE - TCP PMTUD ingeschakeld:

! – 'debug tcp pmtud' output on R4

! - tcp path mtu discovery enabled and uses default Path MTU aging timer (10 min / 600000 msec)

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:09:28.285 : tcp[399]: [t21] Try to enable path MTU discovery(neww age timer: 10 min)

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:09:28.285 : tcp[399]: [t21] Path mtu is ON (age-timer: 10)

! – as seen on R4 – Active

! – TCP PMTUD is enabled

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x121536c8

Fri Jan  8 16:11:00.138 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 16:05:15 2021

PCB 0x121536c8, SO 0x12155370, TCPCB 0x12154f64, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 376

Local host: 192.168.0.4, Local port: 20155 (Local App PID: 1052958)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            10          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             7          4                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            1          0           508096

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 357400981   snduna: 357401333   sndnxt: 357401333

sndmax: 357401333   sndwnd: 32470       sndcwnd: 3720

irs: 524019443   rcvnxt: 524019795   rcvwnd: 32489   rcvadv: 524052284

SRTT: 116 ms,  RTTO: 578 ms,  RTV: 462 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 30 secs

State flags: PMTU ager

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1240, peer MSS 1240, min MSS 1240, max MSS 1240

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R4#

Zoals gezien op R1 - PASSIEF - TCP PMTUD ingeschakeld:

! – 'debug tcp pmtud' output on R1

! - tcp path mtu discovery is enabled and uses default Path MTU aging timer (10 min / 600000 msec)

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:09:25.214 : tcp[399]: [t21] Try to enable path MTU discovery(neww age timer: 10 min)

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:09:25.214 : tcp[399]: [t21] Path mtu is ON (age-timer: 10)

! – as seen on R1 - Passive

! – TCP PMTUD is enabled

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x12157020

Fri Jan  8 16:10:03.101 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 16:05:12 2021

PCB 0x12157020, SO 0x121565ac, TCPCB 0x121560ec, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 376

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 983326)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 20155

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             7          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             7          4                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            1          0           562042

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 524019443   snduna: 524019776   sndnxt: 524019776

sndmax: 524019776   sndwnd: 32508       sndcwnd: 3720

irs: 357400981   rcvnxt: 357401314   rcvwnd: 32489   rcvadv: 357433803

SRTT: 95 ms,  RTTO: 528 ms,  RTV: 433 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: PMTU ager

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1240, peer MSS 1240, min MSS 1240, max MSS 1240

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R1#

Let op het gedrag van de timer van de PMTU:

! – Note PmtuAger timer initial value is 10min

! – but after initial interval expires then it expires every 2min

! – As seen from 'debug tcp pmtud' output

! – TCP PMTUD is enabled

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:09:25.214 : tcp[399]: [t21] Try to enable path MTU discovery(neww age timer: 10 min)

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:09:25.214 : tcp[399]: [t21] Path mtu is ON (age-timer: 10)

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:19:25.233 : tcp[399]: [t21] PCB 0x12157020: Trying next higher MTU: 1240

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:21:25.245 : tcp[399]: [t21] PCB 0x12157020: Trying next higher MTU: 1240

RP/0/0/CPU0:Jan  8 16:23:25.256 : tcp[399]: [t21] PCB 0x12157020: Trying next higher MTU: 1240

Zoals gezien op R4 - ACTIVE - BGP Session start - TCP-SYN:

! – Once BGP session is cleared

! – TCP SYN sourced from R4 – Active

! – MSS calculation takes place and is influenced by TCP PMTUD

2734   4.810311       192.168.0.4 192.168.0.1 TCP    62     32077 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1

Frame 2734: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:d7:7e:f6 (fa:16:3e:d7:7e:f6), Dst: fa:16:3e:8f:8f:54 (fa:16:3e:8f:8f:54)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 192.168.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 32077, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 32077

Destination Port: 179

[Stream index: 25]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0x6398 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

Zoals gezien op R1 - PASSIEF - BGP sessiestart - TCP SYN, ACK.

! – Once BGP session is cleared

! – TCP SYN,ACK sourced from R1 - Passive

! – MSS calculation takes place and is influenced by TCP PMTUD

2735   0.003879       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    62     179 → 32077 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1

Frame 2735: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:8f:8f:54 (fa:16:3e:8f:8f:54), Dst: fa:16:3e:d7:7e:f6 (fa:16:3e:d7:7e:f6)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 32077, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 32077

[Stream index: 25]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xbf77 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

TCP sessiedetails zoals gezien op R4 - ACTIEF - nadat TCP PMTUD is ingeschakeld en de BGP sessie is gewist:

! – BGP session re-established

! – as seen on R4 – Active

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x121567f4

Fri Jan  8 16:45:13.928 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 16:41:49 2021

PCB 0x121567f4, SO 0x12154460, TCPCB 0x12156190, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 10

Local host: 192.168.0.4, Local port: 32077 (Local App PID: 1052958)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             8          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             5          3                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 1254100669  snduna: 1254100983  sndnxt: 1254100983

sndmax: 1254100983  sndwnd: 32508       sndcwnd: 4380

irs: 839938559   rcvnxt: 839938873   rcvwnd: 32527   rcvadv: 839971400

SRTT: 79 ms,  RTTO: 485 ms,  RTV: 406 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 30 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R4#

TCP sessie details zoals gezien op R1 - PASSIEF - nadat TCP PMTUD is ingeschakeld en BGP sessie is gewist.

! – BGP session re-established

! – as seen on R1 – Passive

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x121558cc

Fri Jan  8 16:44:59.448 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Fri Jan  8 16:41:46 2021

PCB 0x121558cc, SO 0x121556d4, TCPCB 0x121575bc, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 10

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 983326)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 32077

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             6          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             6          3                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 839938559   snduna: 839938873   sndnxt: 839938873

sndmax: 839938873   sndwnd: 32527       sndcwnd: 4380

irs: 1254100669  rcvnxt: 1254100983  rcvwnd: 32508   rcvadv: 1254133491

SRTT: 76 ms,  RTTO: 454 ms,  RTV: 378 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 219 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R1#

PMTUD - Path Segment heeft lagere IP-MTU

Het vorige scenario hielp te begrijpen wat er gebeurt bij de initiële TCP sessie instelling met PMTUD ingeschakeld. Dit scenario bouwt bovenop en helpt te begrijpen hoe TCP PMTUD werkt en de invloed die het heeft op gevestigde TCP sessies.

Afbeelding 3.2 - PMTUD ingeschakeld en het pad segment heeft een lagere IP MTU.

Beschouw de vorige afbeelding als een referentie, ga ervan uit dat de BGP-sessie is ingesteld en R1 verstuurt het BGP Update-bericht dat door een IP-pakket met een grootte van meer dan 512 bytes wordt gedragen. Als PMTUD is ingeschakeld, wordt de DF-bit (Don't Fragment) nu ingesteld. Vandaar dat knooppunt R2 het IP-pakket laat vallen en een ICMP-bericht (Internet Control Message Protocol) (Destination Unbereikable - type 3; Fragmentatie vereist - code 4) terug naar R1. Bij knooppunt R1 na ontvangst van het ICMP-bericht wordt PMTUD geactiveerd en wordt getracht het pad met de laagste IP-MTU op te zetten. Dit gebeurt door gebruik van de volgende lagere waarde uit een reeks duidelijk gedefinieerde plateau-niveaus, die een nieuwe TCP sessie MSS-waarde overwegen. TCP zendt de oorspronkelijke BGP-update opnieuw toe met de nieuwe MSS-waarde en dit proces wordt zo vaak herhaald als nodig is tot het ICMP-bericht (Destination Unbereikable - type 3; Verfragmentatie noodzakelijk - Code 4) wordt niet langer ontvangen. Dit betekent tot de MSS waarde in gebruik zo is dat elk verzonden pakket onder de laagste pad segment IP MTU valt. Naarmate de tijd verstrijkt, loopt het door de PmtuAger-timer geregeerd PMTUD door de plateau-spiegels in de omgekeerde richting en verhoogt het de MSS terug tot zijn maximale waarde. op een bepaald tijdstip, indien een ICMP - bericht (bestemming onbereikbaar - type 3; Fragmentation noodzakelijk - Code 4) wordt opnieuw ontvangen en PMTUD werkt zoals eerder beschreven.

De volgende output wandelt door het PMTUD-gedrag dat zojuist werd beschreven en begint bij het scenario van een gevestigde TCP-sessie. Hier speelt Cisco IOS XR knooppunt R4 een actieve rol en beheert daarom de TCP-verbinding en opent de TCP-sessie met R1 op bestemmingpoort 179. Beide knooppunten gebruiken de standaard IP MTU-waarden op hun interfaces. De eerste MSS-berekening in dit scenario kan als volgt worden samengevat:

- Het intermediaire segment tussen R2- en R3-knooppunten gebruikt niet-standaard IP MTU 512 bytes.

- R1 en R4 gebruiken standaard MTU-waarden op hun interfaces.

- De ontdekking van TCP Path MTU is ingeschakeld.

- TCP-peers zijn niet rechtstreeks verbonden.

- R4 beheert de BGP-verbinding.

- R4 stuurt SYN met MSS van 1460 bytes.

- 1500 (Interface IP MTU) - 20 (minTCP_H) - 20 (minIP_H).

- R1 stuurt SYN, ACK met MSS van 1460 bytes.

- Zendt de onderste van [Ontvangen MSS; Lokale initiële MSS].

- Ontvangen MSS 1460 bytes; Lokale initiële MSS 1460 bytes.

- De laagste MSS waarde wordt op beide peers gebruikt.

TCP SYN afkomstig van R4:

! – Initial TCP session establishment

! – TCP SYN sourced from R4

392    6.752774       192.168.0.4 192.168.0.1 TCP    62     32449 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1

Frame 392: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80), Dst: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 192.168.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 32449, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 32449

Destination Port: 179

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0x6858 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

TCP SYN, ACK-bron van R1:

! – Initial TCP session establishment

! – TCP SYN,ACK sourced from R1

393    0.003628      192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    62     179 → 32449 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1

Frame 393: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05), Dst: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 32449, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 32449

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 28 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0x509e [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (8 bytes), Maximum segment size, Window scale, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1460 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1460

Window scale: 0 (multiply by 1)

End of Option List (EOL)

Terwijl de BGP-sessie is ingesteld, verstuurt knooppunt R1 het BGP-update-bericht en ontvangt het ICMP-bericht (Doelstelling onbereikbaar - type 3; Fragmentation nodig - Code 4) in ruil voor knooppunt R2.

Dit komt voor omdat het IP-pakket dat het BGP-uploadbericht bevat de DF-bit-set en de IP MTU van 512 bytes die worden gebruikt in het R2/R3-segment lager is dan de IP-pakketgrootte van 116 bytes. Zoals eerder is uitgelegd, leidt de ontvangst van het ICMP-bericht tot PMTUD.

Bij het R1 ICMP wordt een bericht van type 3/code 4 ontvangen:

! – as seen from R1 – Passive

! – After session is established R1 sends BGP Update message with IP length of 1116 Bytes

! – note IP Header Flags shows DF bit set

528    5.893055       192.168.0.1 192.168.0.4 BGP    1130   UPDATE Message, KEEPALIVE Message

Frame 528: 1130 bytes on wire (9040 bits), 1130 bytes captured (9040 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05), Dst: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1116

Identification: 0x8c37 (35895)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0xe09a [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 32449, Seq: 318, Ack: 251, Len: 1076

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

Border Gateway Protocol - KEEPALIVE Message

<snip>

! – as seen from R1 – Passive

! – IP MTU on R2/R3 is lower than IP packet length and DF bit is set

! – R1 receives ICMP error message from R2

! – note R2 ICMP error message carries Next-Hop MTU

! – “The size in octets of the largest datagram that could be forwarded, along the path of

!   the original datagram, without being fragmented at this router. The size includes the

!   IP header and IP data, and does not include any lower-level headers.”

529    0.002423       10.2.3.1       192.168.0.1 ICMP   110    Destination unreachable (Fragmentation needed)

Frame 529: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80), Dst: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.2.3.1, Dst: 192.168.0.1

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 96

Identification: 0x0001 (1)

Flags: 0x00

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0xac97 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 10.2.3.1

Destination: 192.168.0.1

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Internet Control Message Protocol

Type: 3 (Destination unreachable)

Code: 4 (Fragmentation needed)

Checksum: 0x2d52 [correct]

[Checksum Status: Good]

Length: 17

[Length of original datagram: 68]

Unused: 0011

MTU of next hop: 512

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1116

Identification: 0x8c37 (35895)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

Fragment offset: 0

Time to live: 254

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0xe19a [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 32449, Seq: 2847698730, Ack: 2130367817

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

[Packet size limited during capture: IPv4 truncated]

Bij knooppunt R1, geactiveerd door het ICMP-bericht, probeert TCP PMTUD om de end-to-end laagste IP MTU te bereiken door gebruik van de volgende lagere waarde uit een reeks duidelijk gedefinieerde plateau (IP MTU) niveaus. Deze plateau niveaus zijn gedocumenteerd op RFC1191 - Path MTU discovery.

MTU plateaus from RFC 1191

- values include both TCP and IP headers

65535

32000

17914

8166

4352

2002

1492

1006

508

296

68

maar sinds ICMP (bestemming onbereikbaar - type 3; Fragmentation nodig - Code 4) bericht ontvangen door knooppunt R1 brengt MTU van volgende hop over dan zoals volgende wordt getoond, gebruikt knooppunt R1 deze waarde, die in ons voorbeeld 512 bytes is, en past de TCP sessie MSS waarde aan. Houd er rekening mee dat de oorspronkelijke lengte van het TCP-segment 1076 bytes was. Daarom moeten drie pakketten het oorspronkelijke TCP-segment opnieuw verzenden.

Zoals te zien is bij gebruik van R1 - PASSIEF - PMTUD:

! – As seen from R1 – Passive

! – Hint is provided by ICMP unreachable message MTU of next-hop field: 512 bytes

! – R1 then considers this value and retransmits BGP Update split in three distinct packets

! – Sum of TCP length = 472 + 472 + 132 = 1076 bytes

530    0.007497       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    526    [TCP Out-Of-Order] 179 → 32449 [ACK] Seq=318 Ack=251 Win=32593 Len=472

532    0.015374       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    526    [TCP Retransmission] 179 → 32449 [ACK] Seq=790 Ack=251 Win=32593 Len=472

533    0.004129       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    186    [TCP Retransmission] 179 → 32449 [PSH, ACK] Seq=1262 Ack=251 Win=32593 Len=132

Zoals eerder vermeld, loopt PMTUD, zodra alle pakketten na verloop van tijd zijn verzonden, door de plateau-spiegels in de omgekeerde richting die door de PmtuAger-timer is bepaald, en probeert de MSS volgens het geldende scenario naar zijn maximale waarde te verhogen.

Zoals gezien op R1 - PMTUD in bepaalde groepen:

! – As seen from R1 – Passive – 'debug tcp pmtud' and 'debug icmp' active

! – TCP PMTUD is triggered once ICMP unreachable received

RP/0/0/CPU0:May 12 09:09:22.763 UTC: ipv4_io[266]: IPv4 ICMP: Received ICMP too big from 192.168.0.1 about 192.168.0.4, MTU=512

RP/0/0/CPU0:May 12 09:09:22.763 UTC: ipv4_io[266]: ipv4_icmp_unreachable_rcvd ICMP unreach recvd: sending pak(0xb0c07d8f) to transport: 6, tid: 5

RP/0/0/CPU0:May 12 09:09:22.763 UTC: ipv4_io[266]: ip_icmp_lib_ipv4_receive: sending pak(0xb0c07d8f) to transport: 1, tid: 5

RP/0/0/CPU0:May 12 09:09:22.763 UTC: tcp[399]: [t4] PCB 0x15393770: Process ICMP Dest-unreach (next hop mtu: 512)

! – attempt new MSS 472 = MTU of next-hop(512) - TCP_H(20) - IP_H(20)

RP/0/0/CPU0:May 12 09:09:22.763 UTC: tcp[399]: [t4] PCB 0x15393770: Process ICMP Dest-unreach (next hop mtu: 512)

RP/0/0/CPU0:May 12 09:09:22.763 UTC: tcp[399]: [t4] PCB 0x15393770: Try to use new MSS: 472

RP/0/0/CPU0:May 12 09:09:22.763 UTC: tcp[399]: [t4] PCB 0x15393770, New path MTU decided to use: 472  configured tp_user_mss 0

! – over time PMTUD attempts to raise MSS as per egress interface configured MTU

RP/0/0/CPU0:May 12 09:19:22.782 UTC: tcp[399]: [t23] PCB 0x15393770: Trying next higher MTU: 966

RP/0/0/CPU0:May 12 09:21:22.793 UTC: tcp[399]: [t23] PCB 0x15393770: Trying next higher MTU: 1452

RP/0/0/CPU0:May 12 09:23:22.805 UTC: tcp[399]: [t23] PCB 0x15393770: Trying next higher MTU: 1460

De uiteindelijke toestand kan op deze uitgangen worden waargenomen. Let in het bijzonder op de min- en max-MSS-waarden die worden tentoongesteld door knooppunt R1, dat de hoogtepunten en signalen weergeeft die PMTUD heeft geactiveerd.

TCP sessie details te zien op R4 - ACTIEF:

! – Final stage as seen from R4 – Active

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x153913b8

Wed May 12 10:09:43.246 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Wed May 12 09:02:07 2021

PCB 0x153913b8, SO 0x153917f0, TCPCB 0x1538fb58, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 382

Local host: 192.168.0.4, Local port: 32449 (Local App PID: 1196319)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1196319/1/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            72          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            71         69                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 2130367566  snduna: 2130368957  sndnxt: 2130368957

sndmax: 2130368957  sndwnd: 31453       sndcwnd: 2920

irs: 2847698412  rcvnxt: 2847700946  rcvwnd: 31799   rcvadv: 2847732745

SRTT: 220 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 12 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 10, connect retry interval: 30 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

Socket misc info     : Rcv data size (sb_cc) 0, so_qlen 0,

so_q0len 0, so_qlimit 0, so_error 0

so_auto_rearm 1

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

Num of peers with authentication info: 0

RP/0/0/CPU0:R4#

TCP sessiedetails zoals gezien op R1 - PASSIEF:

! – Final stage as seen from R1 – Passive

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x15393770

Wed May 12 10:12:41.432 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 240, socket status: 0

Established at Wed May 12 09:02:05 2021

PCB 0x15393770, SO 0x15394ea0, TCPCB 0x15391c0c, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 382

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 1192224)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 32449

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1192224/1/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            75          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            73         71                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger           28         27            41595

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 2847698412  snduna: 2847701003  sndnxt: 2847701003

sndmax: 2847701003  sndwnd: 31742       sndcwnd: 4380

irs: 2130367566  rcvnxt: 2130369014  rcvwnd: 31396   rcvadv: 2130400410

SRTT: 224 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 23 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 259 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: PMTU ager

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 472, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

Socket misc info     : Rcv data size (sb_cc) 0, so_qlen 0,

so_q0len 0, so_qlimit 0, so_error 0

so_auto_rearm 1

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x20  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

Num of peers with authentication info: 0

RP/0/0/CPU0:R1#

Ten slotte, indien op een bepaald tijdstip een ICMP (bestemming onbereikbaar - type 3; Verfragmentatie nodig - Code 4) bericht wordt opnieuw ontvangen en PMTUD wordt opnieuw ontvangen, zoals eerder beschreven.

Zoals blijkt uit R1 - PASSIEF - PMTUD is opnieuw geactiveerd:

! – As seen from R1 – Passive

! – TCP PMTUD is again triggered upon new ICMP unreachable received

! – Behavior can be triggered via clearing redistributed, network and aggregate routes originated

RP/0/0/CPU0:R1#clear bgp ipv4 all self-originated

Wed May 12 10:19:06.836 UTC

RP/0/0/CPU0:R1#

! – New BGP update message is sourced from R1 after clear bgp command

1707   1.712657       192.168.0.1 192.168.0.4 BGP    1121   UPDATE Message

Frame 1707: 1121 bytes on wire (8968 bits), 1121 bytes captured (8968 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05), Dst: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1107

Identification: 0x1a38 (6712)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x52a3 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 32449, Seq: 2705, Ack: 1562, Len: 1067

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

! – ICMP Destination Unreachable / Fragmentation needed is received and triggers PMTUD

1708   0.001614       10.2.3.1       192.168.0.1 ICMP   110    Destination unreachable (Fragmentation needed)

Frame 1708: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80), Dst: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.2.3.1, Dst: 192.168.0.1

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 96

Identification: 0x0002 (2)

Flags: 0x00

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0xac96 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 10.2.3.1

Destination: 192.168.0.1

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Internet Control Message Protocol

Type: 3 (Destination unreachable)

Code: 4 (Fragmentation needed)

Checksum: 0x3b73 [correct]

[Checksum Status: Good]

Length: 17

[Length of original datagram: 68]

Unused: 0011

MTU of next hop: 512

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1107

Identification: 0x1a38 (6712)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

Fragment offset: 0

Time to live: 254

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x53a3 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 32449, Seq: 2847701117, Ack: 2130369128

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

! – Note new/updated MSS value and PmtuAger

! - MSS 472 ; Aligned with “MTU of next hop” value contained in ICMP message

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x15393770

Wed May 12 10:19:31.494 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 240, socket status: 0

Established at Wed May 12 09:02:05 2021

PCB 0x15393770, SO 0x15394ea0, TCPCB 0x15391c0c, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 382

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 1192224)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 32449

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1192224/1/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            83          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            80         77                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger           32         30           575401

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 2847698412  snduna: 2847702184  sndnxt: 2847702184

sndmax: 2847702184  sndwnd: 32173       sndcwnd: 944

irs: 2130367566  rcvnxt: 2130369147  rcvwnd: 32730   rcvadv: 2130401877

SRTT: 221 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 16 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 259 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: PMTU ager

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 472, peer MSS 1460, min MSS 472, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

Socket misc info     : Rcv data size (sb_cc) 0, so_qlen 0,

so_q0len 0, so_qlimit 0, so_error 0

so_auto_rearm 1

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x20  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

Num of peers with authentication info: 0

RP/0/0/CPU0:R1#

Op Cisco IOS XR-releases die door Cisco bug-ID CSCvf10395 is getroffen, wordt de volgende hop in de ICMP-foutmelding genegeerd en de knooppunt probeert de end-to-end laagste IP-MTU te bereiken door gebruik te maken van de volgende lagere waarde uit de reeks goed gedefinieerde plateau-niveaus (IP MTU) die eerder zijn vermeld en gedocumenteerd door RFC1111 91 - ontdekking van MTU pad. Deze pogingen worden uitgevoerd totdat de overdracht succesvol is, dit betekent tot het ICMP (Destination Unreach - type 3 ; Verfragmentatie vereist - Code 4) berichten worden niet langer ontvangen.

Zoals u kunt zien vanaf een knooppunt met Cisco IOS XR-release die is beïnvloed door Cisco bug-ID CSCvf10395:

! – As seen from IOX XR node with a release impacted by Cisco bug ID CSCvf10395

! – Node ignores “MTU of next hop” and tries next lower plateau

! – This is observed till ICMP error messages are no longer received

! – Practical consequence is extra retransmissions occurrence

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:32.929 : tcp[399]: [t4] PCB 0x12152adc: Process ICMP Dest-unreach (next hop mtu: 33554432)

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:32.929 : tcp[399]: [t4] PCB 0x12152adc: Invalid next hop mtu (33554432), ignore it

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:34.649 : tcp[399]: [t27] PCB 0x12152adc: Trying next lower MTU: 1452 <<<<<<<< HERE: Plateau 1492

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:35.519 : tcp[399]: [t4] PCB 0x12152adc: Process ICMP Dest-unreach (next hop mtu: 33554432)

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:35.519 : tcp[399]: [t4] PCB 0x12152adc: Invalid next hop mtu (33554432), ignore it

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:37.239 : tcp[399]: [t27] PCB 0x12152adc: Trying next lower MTU: 966 <<<<<<<< HERE: Plateau 1006

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:38.109 : tcp[399]: [t4] PCB 0x12152adc: Process ICMP Dest-unreach (next hop mtu: 33554432)

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:38.109 : tcp[399]: [t4] PCB 0x12152adc: Invalid next hop mtu (33554432), ignore it

RP/0/0/CPU0:Feb 23 17:05:39.829 : tcp[399]: [t27] PCB 0x12152adc: Trying next lower MTU: 468 <<<<<<<< HERE: Plateau 508

Als volgende stap denk je aan hetzelfde scenario maar met Label Distribution Protocol (LDP) voor alle interfaces. Het doel hier is te begrijpen welke verschillen kunnen worden waargenomen uit eerdere scenario's in een MPLS-enabled omgeving.

Afbeelding 3.3 - PMTUD ingeschakeld en het pad-segment heeft een lager IP MTU - MPLS-scenario.

Ten eerste, bedenk de eerste fase van de BGP-sessie die is ingesteld vóór de activatie van PMTUD, zoals hier wordt getoond.

Begintoestand TCP (BGP) zoals gezien op R4 - ACTIEF - MPLS-enabled-scenario:

! – as seen on R4 – Active

! – TCP path MTU discovery enabled

! – MPLS LDP enabled

! – TCP session initial state

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x153bdaf0

Mon May 17 08:32:16.673 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Mon May 17 08:31:57 2021

PCB 0x153bdaf0, SO 0x153acc80, TCPCB 0x153acea8, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 757

Local host: 192.168.0.4, Local port: 57400 (Local App PID: 1196319)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1196319/1/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             5          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             2          1                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 1386459919  snduna: 1386460037  sndnxt: 1386460037

sndmax: 1386460037  sndwnd: 32726       sndcwnd: 4380

irs: 3874414679  rcvnxt: 3874414864  rcvwnd: 32678   rcvadv: 3874447542

SRTT: 48 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 228 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 10, connect retry interval: 30 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

Socket misc info     : Rcv data size (sb_cc) 0, so_qlen 0,

so_q0len 0, so_qlimit 0, so_error 0

so_auto_rearm 1

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 1  Label Stack:  0x5dc2

Num of peers with authentication info: 0

RP/0/0/CPU0:R4#

Start TCP (BGP)-toestand zoals gezien op R1 - PASSIEF - MPLS-enabled-scenario:

! – as seen on R1 – Passive

! – TCP path MTU discovery enabled

! – MPLS LDP enabled

! – TCP session initial state

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x153acc8c

Mon May 17 08:32:56.618 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Mon May 17 08:31:55 2021

PCB 0x153acc8c, SO 0x153adad4, TCPCB 0x153adcfc, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 757

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 1192224)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 57400

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1192224/1/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             3          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             3          1                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 3874414679  snduna: 3874414864  sndnxt: 3874414864

sndmax: 3874414864  sndwnd: 32678       sndcwnd: 4380

irs: 1386459919  rcvnxt: 1386460037  rcvwnd: 32726   rcvadv: 1386492763

SRTT: 45 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 239 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 229 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1460, peer MSS 1460, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

Socket misc info     : Rcv data size (sb_cc) 0, so_qlen 0,

so_q0len 0, so_qlimit 0, so_error 0

so_auto_rearm 1

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x20  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 1  Label Stack:  0x5dc3

Num of peers with authentication info: 0

RP/0/0/CPU0:R1#

In dit MPLS-enabled scenario, wordt opgemerkt dat de details voor de TCP (LDP) sessies werden vastgesteld. Merk op dat alle die eerder met betrekking tot de MSS berekening voor TCP (BGP) sessies worden beschreven ook op TCP (LDP) sessies van toepassing is. Als voorbeeld kan de MSS-berekening van knooppunten R3 en R2 TCP (LDP) als volgt worden samengevat:

- Zowel R2 als R3 gebruiken niet-standaard IP MTU van 512 bytes.

- Ontdekking pad MTU is ingeschakeld.

- TCP-peers zijn niet direct verbonden (TCP-sessie wordt ingesteld tussen Loopback-interfaces).

- R3 beheert de LDP-verbinding.

- R3 stuurt SYN met MSS van 472 bytes.

- 512 (Interface IP MTU) - 20 (minTCP_H) - 20 (minIP_H).

- R2 stuurt SYN, ACK met een MSS van 472 bytes.

- Zendt de laagste van [Ontvangen MSS; Lokale initiële MSS].

- Ontvangen MSS 472 bytes; Lokale initiële MSS 472 bytes.

- De laagste MSS waarde wordt op beide peers gebruikt.

TCP (LDP)-sessiedetails zoals gezien op R3 - ACTIVE - MPLS-enabled-scenario:

! – as seen on R3 – Active

! – TCP path MTU discovery enabled

! – MPLS LDP enabled

! – TCP session initial state

RP/0/0/CPU0:R3#show tcp detail pcb 0x15393fbc

Mon May 17 08:33:30.627 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Mon May 17 08:30:04 2021

PCB 0x15393fbc, SO 0x15393d94, TCPCB 0x153941b4, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 970

Local host: 192.168.0.3, Local port: 57146 (Local App PID: 1151216)

Foreign host: 192.168.0.2, Foreign port: 646

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1151216/0/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 16384)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 16384)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 60)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             8          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             6          4                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 2917752466  snduna: 2917752838  sndnxt: 2917752838

sndmax: 2917752838  sndwnd: 16013       sndcwnd: 944

irs: 228184383   rcvnxt: 228184763   rcvwnd: 16005   rcvadv: 228200768

SRTT: 103 ms,  RTTO: 580 ms,  RTV: 477 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 279 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 1, connect retry interval: 3 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 472, peer MSS 472, min MSS 472, max MSS 472

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_SEL, SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/16384

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/16384, Notify threshold 0

Socket misc info     : Rcv data size (sb_cc) 0, so_qlen 0,

so_q0len 0, so_qlimit 0, so_error 0

so_auto_rearm 1

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 1  Label Stack:  0x5dc2

Num of peers with authentication info: 0

RP/0/0/CPU0:R3#

TCP (LDP)-sessiedetails zoals gezien op R2 - PASSIEF - MPLS-enabled scenario:

! – as seen on R2 – Passive

! – TCP path MTU discovery enabled

! – MPLS LDP enabled

! – TCP session initial state

RP/0/0/CPU0:R2#show tcp detail pcb 0x153a1f44

Mon May 17 08:34:28.843 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Mon May 17 08:30:31 2021

PCB 0x153a1f44, SO 0x153a1d1c, TCPCB 0x153a213c, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 970

Local host: 192.168.0.2, Local port: 646 (Local App PID: 1151216)

Foreign host: 192.168.0.3, Foreign port: 57146

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1151216/0/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 16384)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 16384)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 60)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             7          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             7          5                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 228184383   snduna: 228184763   sndnxt: 228184763

sndmax: 228184763   sndwnd: 16005       sndcwnd: 944

irs: 2917752466  rcvnxt: 2917752856  rcvwnd: 15995   rcvadv: 2917768851

SRTT: 95 ms,  RTTO: 561 ms,  RTV: 466 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 0 ms,  maxRTT: 219 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 472, peer MSS 472, min MSS 472, max MSS 472

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_SEL, SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/16384

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/16384, Notify threshold 0

Socket misc info     : Rcv data size (sb_cc) 0, so_qlen 0,

so_q0len 0, so_qlimit 0, so_error 0

so_auto_rearm 1

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x60  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 1  Label Stack:  0x5dc1

Num of peers with authentication info: 0

RP/0/0/CPU0:R2#

Nadat de BGP-sessie is vastgesteld, stuurt R1 het BGP-update-bericht en ontvangt het ICMP-bericht (Doelstelling onbereikbaar - type 3); Fragmentation nodig - Code 4) in ruil voor knooppunt R2, dat TCP PMTUD activeert bij knooppunt R1. Dit komt voor omdat het IP-pakket dat het BGP-update-bericht vervoert de DF-bit-set heeft en de IP MTU van 512 bytes die worden gebruikt in het R2/R3-segment kleiner is dan de IP-pakketgrootte van 116 bytes. Zoals eerder wordt PMTUD geactiveerd door het ontvangen van dit ICMP-bericht. Het verschil in het MPLS-enabled-scenario ten opzichte van de vorige niet-MPLS-scenario's is met betrekking tot de MTU van de volgende hopwaarde opgenomen in het ICMP-bericht van knooppunt R2 (Doelstelling onbereikbaar - type 3; Fragmentatie vereist - Code 4). In dit MPLS-enabled scenario rekenschap geeft de MTU van volgende hopwaarde de extra MPLS overhead van 4 bytes af. Dat betekent dat het de stress MPLS-labelstack bij R2 verwerkt, zoals in deze output wordt gezien.

TCP path MTU discovery in action zoals gezien op R1 - PASSIVE - MPLS-enabled scenario:

! – as seen from R1 – Passive

! – R1 sends BGP Update message with IP length of 1116 Bytes

! – Note MPLS Header as packet is to be label-switched (single label ; IGP label)

! – note IP Header Flags shows DF bit set

455    0.044859       192.168.0.1 192.168.0.4 BGP    1134   UPDATE Message, KEEPALIVE Message

Frame 455: 1134 bytes on wire (9072 bits), 1134 bytes captured (9072 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05), Dst: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80)

MultiProtocol Label Switching Header, Label: 24002, Exp: 6, S: 1, TTL: 255

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1116

Identification: 0xc6dd (50909)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

0... .... = Reserved bit: Not set

.1.. .... = Don't fragment: Set

..0. .... = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0xa5f4 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 57400, Seq: 242, Ack: 175, Len: 1076

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

Border Gateway Protocol - KEEPALIVE Message

<snip>

! – as seen from R1 – Passive

! – IP MTU on R2/R3 of 512 bytes is lower than IP packet length and DF bit is set

! – R1 receives ICMP error message from R2

! – note R2 ICMP error message carries Next-Hop MTU

! – “The size in octets of the largest datagram that could be forwarded, along the path of

!   the original datagram, without being fragmented at this router. The size includes the

!   IP header and IP data, and does not include any lower-level headers.”

! – In present MPLS-enabled scenario Next-Hop MTU value is 508 bytes

! – In previous non-MPLS scenario Next-Hop MTU value was 512 bytes

456    0.014117       10.2.3.1       192.168.0.1 ICMP   182    Destination unreachable (Fragmentation needed)

Frame 456: 182 bytes on wire (1456 bits), 182 bytes captured (1456 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80), Dst: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.2.3.1, Dst: 192.168.0.1

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 168

Identification: 0x001f (31)

Flags: 0x00

0... .... = Reserved bit: Not set

.0.. .... = Don't fragment: Not set

..0. .... = More fragments: Not se

Fragment offset: 0

Time to live: 251

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0xb031 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 10.2.3.1

Destination: 192.168.0.1

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Internet Control Message Protocol

Type: 3 (Destination unreachable)

Code: 4 (Fragmentation needed)

Checksum: 0x5199 [correct]

[Checksum Status: Good]

Length: 17

[Length of original datagram: 68]

Unused: 0011

MTU of next hop: 508

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 57400, Seq: 3874414921, Ack: 1386460094

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

! – As seen from R1 – Passive

! – Hint is provided by ICMP unreachable message MTU of next-hop field: 508 bytes

! – R1 then considers this value and retransmits BGP Update split in three distinct packets

! – Sum of TCP length = 468 + 468 + 140 = 1076 bytes

457    0.006689       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    526    [TCP Retransmission] 179 → 57400 [ACK] Seq=242 Ack=175 Win=32669 Len=468

460    0.004001       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    526    [TCP Retransmission] 179 → 57400 [ACK] Seq=710 Ack=175 Win=32669 Len=468

461    0.001788       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    198    [TCP Retransmission] 179 → 57400 [PSH, ACK] Seq=1178 Ack=175 Win=32669 Len=140

463    0.056695       192.168.0.4 192.168.0.1 TCP    54     57400 → 179 [ACK] Seq=175 Ack=1318 Win=31545 Len=0

! – As seen from R1 – Passive – 'debug tcp pmtud' and 'debug icmp' active

! – TCP PMTUD is triggered once ICMP unreachable received

RP/0/0/CPU0:May 17 08:29:56.131 UTC: tcp[399]: [t1] Try to enable path MTU discovery(neww age timer: 10 min)

RP/0/0/CPU0:May 17 08:29:56.131 UTC: tcp[399]: [t1] Path mtu is ON (age-timer: 10)

RP/0/0/CPU0:May 17 08:35:51.726 UTC: ipv4_io[266]: ip_icmp_lib_ipv4_receive: Receiving pak(0xb0c07d8f) tid: 5

RP/0/0/CPU0:May 17 08:35:51.726 UTC: ipv4_io[266]: Entering ipv4_mtu_update_cb

RP/0/0/CPU0:May 17 08:35:51.726 UTC: ipv4_io[266]: IPv4 ICMP: Received ICMP too big from 192.168.0.1 about 192.168.0.4, MTU=508

RP/0/0/CPU0:May 17 08:35:51.726 UTC: ipv4_io[266]: ipv4_icmp_unreachable_rcvd ICMP unreach recvd: sending pak(0xb0c07d8f) to transport: 6, tid: 5

RP/0/0/CPU0:May 17 08:35:51.726 UTC: ipv4_io[266]: ip_icmp_lib_ipv4_receive: sending pak(0xb0c07d8f) to transport: 1, tid: 5

RP/0/0/CPU0:May 17 08:35:51.726 UTC: tcp[399]: [t4] PCB 0x153acc8c: Process ICMP Dest-unreach (next hop mtu: 508)

! – attempt new MSS 468 = MTU of next-hop(508) - TCP_H(20) - IP_H(20)

RP/0/0/CPU0:May 17 08:35:51.726 UTC: tcp[399]: [t4] PCB 0x153acc8c: Try to use new MSS: 468

RP/0/0/CPU0:May 17 08:35:51.726 UTC: tcp[399]: [t4] PCB 0x153acc8c, New path MTU decided to use: 468  configured tp_user_mss 0

! – over time PMTUD attempts to raise MSS as per egress interface configured MTU

RP/0/0/CPU0:May 17 08:45:51.745 UTC: tcp[399]: [t29] PCB 0x153acc8c: Trying next higher MTU: 966

RP/0/0/CPU0:May 17 08:47:51.757 UTC: tcp[399]: [t29] PCB 0x153acc8c: Trying next higher MTU: 1452

RP/0/0/CPU0:May 17 08:49:51.769 UTC: tcp[399]: [t29] PCB 0x153acc8c: Trying next higher MTU: 1460

Zoals u kunt zien op basis van R1 - PASSIVE - TCP PMTUD-geactiveerd - MPLS-enabled-scenario:

! – as seen on R1 – Passive

! – R1 session details after TCP PMTUD trigger

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x153acc8c

Mon May 17 08:43:07.077 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 240, socket status: 0

Established at Mon May 17 08:31:55 2021

PCB 0x153acc8c, SO 0x153adad4, TCPCB 0x153adcfc, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 757

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 1192224)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 57400

(Local App PID/instance/SPL_APP_ID: 1192224/1/0)

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans            15          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold            14          9                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            1          0           164599

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 3874414679  snduna: 3874416130  sndnxt: 3874416130

sndmax: 3874416130  sndwnd: 31412       sndcwnd: 936

irs: 1386459919  rcvnxt: 1386460246  rcvwnd: 32517   rcvadv: 1386492763

SRTT: 180 ms,  RTTO: 509 ms,  RTV: 329 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: PMTU ager

Feature flags: Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 468, peer MSS 1460, min MSS 468, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

Socket misc info     : Rcv data size (sb_cc) 0, so_qlen 0,

so_q0len 0, so_qlimit 0, so_error 0

so_auto_rearm 1

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x20  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 1  Label Stack:  0x5dc3

Num of peers with authentication info: 0

RP/0/0/CPU0:R1#

Let erop dat in het MPLS-enabled-scenario de waarde van de MTU van volgende hop opgenomen op knooppunt R2 ICMP-berichtrekeningen voor de stress MPLS-labelstack. Neem het volgende voorbeeld om dit aspect verder te versterken. Als het IP-pakket dat bij R2 is gefilterd, aan een L3VPN-service is gekoppeld, betekent dit dat het Ethernet-frame nu twee labels bevat (IGP-label en VPN-label). Vervolgens weerspiegelt de MTU van volgende hop de vereiste grootte van de labelstapel. Raadpleeg deze uitgangen.

Zoals gezien op R1 - PASSIVE - L3 VPN-servicepakket:

! – as seen from R1 – Passive

! – L3 VPN service packet is sourced by node R1 and destined to node R4

! – Note presence of MPLS label stack – both IGP and VPN label are present

! – Note IP Total Length of 610 bytes higher than the IP MTU on R2/R3 segment

! – note IP Header Flags shows DF bit set

2024   0.302370       10.1.14.1      10.1.14.14     TELNET 632    Telnet Data ...

Frame 2024: 632 bytes on wire (5056 bits), 632 bytes captured (5056 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05), Dst: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80)

MultiProtocol Label Switching Header, Label: 24002, Exp: 0, S: 0, TTL: 255

0000 0101 1101 1100 0010 .... .... .... = MPLS Label: 24002

.... .... .... .... .... 000. .... .... = MPLS Experimental Bits: 0

.... .... .... .... .... ...0 .... .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0

.... .... .... .... .... .... 1111 1111 = MPLS TTL: 255

MultiProtocol Label Switching Header, Label: 24005, Exp: 0, S: 1, TTL: 255

0000 0101 1101 1100 0101 .... .... .... = MPLS Label: 24005

.... .... .... .... .... 000. .... .... = MPLS Experimental Bits: 0

.... .... .... .... .... ...1 .... .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1

.... .... .... .... .... .... 1111 1111 = MPLS TTL: 255

Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.14.1, Dst: 10.1.14.14

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 610

Identification: 0x7c9f (31903)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

0... .... = Reserved bit: Not set

.1.. .... = Don't fragment: Set

..0. .... = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0xcce5 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 10.1.14.1

Destination: 10.1.14.14

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 22008, Dst Port: 23, Seq: 34755, Ack: 93250, Len: 570

Zoals gezien op R1 - PASSIVE - L3 VPN-service - ICMP type 3/Code 4:

! – as seen from R1 – Passive

! – IP MTU on R2/R3 of 512 bytes is lower than IP packet length and DF bit is set

! – R1 receives ICMP error message from R2

! – note R2 ICMP error message carries Next-Hop MTU

! – “The size in octets of the largest datagram that could be forwarded, along the path of

!   the original datagram, without being fragmented at this router. The size includes the

!   IP header and IP data, and does not include any lower-level headers.”

! – In present L3VPN MPLS-enabled scenario (dual-label) Next-Hop MTU value is 504 bytes

! – In previous MPLS scenario (single-label) Next-Hop MTU value was 508 bytes

2030   0.020299       10.2.3.1       10.1.14.1      ICMP   190    Destination unreachable (Fragmentation needed)

Frame 2030: 190 bytes on wire (1520 bits), 190 bytes captured (1520 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80), Dst: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05)

MultiProtocol Label Switching Header, Label: 24005, Exp: 0, S: 1, TTL: 251

0000 0101 1101 1100 0101 .... .... .... = MPLS Label: 24005

.... .... .... .... .... 000. .... .... = MPLS Experimental Bits: 0

.... .... .... .... .... ...1 .... .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1

.... .... .... .... .... .... 1111 1011 = MPLS TTL: 251

Internet Protocol Version 4, Src: 10.2.3.1, Dst: 10.1.14.1

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 172

Identification: 0x002b (43)

Flags: 0x00

0... .... = Reserved bit: Not set

.0.. .... = Don't fragment: Not set

..0. .... = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 253

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0x9821 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 10.2.3.1

Destination: 10.1.14.1

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Internet Control Message Protocol

Type: 3 (Destination unreachable)

Code: 4 (Fragmentation needed)

Checksum: 0xbbac [correct]

[Checksum Status: Good]

Length: 17

[Length of original datagram: 68]

Unused: 0011

MTU of next hop: 504

Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.14.1, Dst: 10.1.14.14

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 610

Identification: 0x7c9f (31903)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

0... .... = Reserved bit: Not set

.1.. .... = Don't fragment: Set

..0. .... = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0xcce5 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 10.1.14.1

Destination: 10.1.14.14

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 22008, Dst Port: 23, Seq: 586828435, Ack: 754580617

PMTUD - TCP-opties (MD5)

Afbeelding 3.4 - PMTUD ingeschakeld en TCP MD5-verificatie.

Er wordt geen onderscheid gemaakt met betrekking tot het PMTUD-gedrag ten opzichte van hetgeen reeds is beschreven in de voorgaande scenario's met TCP MD5-verificatie ingeschakeld. Zoals eerder gedeeld met TCP MD5 verificatie in gebruik, overweegt Cisco IOS XR extra overhead en actieve TCP peer eerste MSS-waarde die hetzelfde is. Raadpleeg eerdere secties Gebruik TCP-opties - XR actief en gebruik TCP-opties - XR passief voor extra details over de impact van het gebruik van TCP-opties. De berekening van TCP MSS in dit scenario kan als volgt worden samengevat:

- Alle knooppunten gebruiken standaard IP MTU van 1500 bytes.

- De ontdekking van TCP Path MTU is ingeschakeld.

- TCP-peers zijn niet rechtstreeks verbonden.

- TCP MD5-verificatie ingeschakeld op zowel R1 als R4.

- R4 beheert de BGP-verbinding.

- R4 stuurt SYN met MSS van 1436 bytes.

- 1500 (Interface IP MTU) - 20 (minTCP_H) - 20 (minIP_H) - 24 bytes (IOS XR TCP-opties Overhead).

- R1 verzenden SYN, ACK met MSS van 1436 bytes.

- de onderste van [Ontvangen MSS] versturen; Lokale initiële MSS].

- Ontvangen MSS 1436 bytes; Lokale initiële MSS 1460 bytes.

- De laagste MSS-waarde wordt op beide peers gebruikt.

TCP SYN afkomstig van R4:

! – TCP SYN sourced from R4

2408   5.695076       192.168.0.4 192.168.0.1 TCP    82     59050 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1436 WS=1

Frame 2408: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:d7:7e:f6 (fa:16:3e:d7:7e:f6), Dst: fa:16:3e:8f:8f:54 (fa:16:3e:8f:8f:54)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 192.168.0.1

Transmission Control Protocol, Src Port: 59050, Dst Port: 179, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 59050

Destination Port: 179

[Stream index: 8]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 0

Header Length: 48 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0x20d7 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (28 bytes), Maximum segment size, Window scale, No-Operation (NOP), TCP MD5 signature, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1436 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1436

Window scale: 0 (multiply by 1)

No-Operation (NOP)

TCP MD5 signature

End of Option List (EOL)

TCP SYN, ACK-bron van R1:

! – TCP SYN,ACK sourced from R1

2409   0.004352       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    82     179 → 59050 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1436 WS=1

Frame 2409: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:8f:8f:54 (fa:16:3e:8f:8f:54), Dst: fa:16:3e:d7:7e:f6 (fa:16:3e:d7:7e:f6)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 59050, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 179

Destination Port: 59050

[Stream index: 8]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0    (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1    (relative ack number)

Header Length: 48 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 16384

[Calculated window size: 16384]

Checksum: 0xcbf8 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (28 bytes), Maximum segment size, Window scale, No-Operation (NOP), TCP MD5 signature, End of Option List (EOL)

Maximum segment size: 1436 bytes

Kind: Maximum Segment Size (2)

Length: 4

MSS Value: 1436

Window scale: 0 (multiply by 1)

No-Operation (NOP)

TCP MD5 signature

End of Option List (EOL)

TCP sessie details te zien op R4 - ACTIEF:

! – as seen from R4 - Active

RP/0/0/CPU0:R4#show tcp detail pcb 0x121542c0

Tue Jan 12 13:27:23.526 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Tue Jan 12 13:25:41 2021

PCB 0x121542c0, SO 0x1213c0e4, TCPCB 0x12156010, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 359

Local host: 192.168.0.4, Local port: 59050 (Local App PID: 1052958)

Foreign host: 192.168.0.1, Foreign port: 179

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             6          1                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             3          2                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 3299472269  snduna: 3299473445  sndnxt: 3299473445

sndmax: 3299473445  sndwnd: 31646       sndcwnd: 4308

irs: 3225544359  rcvnxt: 3225545535  rcvwnd: 31665   rcvadv: 3225577200

SRTT: 89 ms,  RTTO: 530 ms,  RTV: 441 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 19 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 30, connect retry interval: 30 secs

State flags: none

Feature flags: MD5, Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1436, peer MSS 1436, min MSS 1436, max MSS 1436

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R4#

TCP sessiedetails zoals gezien op R1 - PASSIEF:

! – as seen from R1 – Passive

RP/0/0/CPU0:R1#show tcp detail pcb 0x121560ec

Tue Jan 12 13:25:59.310 UTC

==============================================================

Connection state is ESTAB, I/O status: 0, socket status: 0

Established at Tue Jan 12 13:25:31 2021

PCB 0x121560ec, SO 0x121556d4, TCPCB 0x121575bc, vrfid 0x60000000,

Pak Prio: Medium, TOS: 192, TTL: 255, Hash index: 359

Local host: 192.168.0.1, Local port: 179 (Local App PID: 983326)

Foreign host: 192.168.0.4, Foreign port: 59050

Current send queue size in bytes: 0 (max 24576)

Current receive queue size in bytes: 0 (max 32768)  mis-ordered: 0 bytes

Current receive queue size in packets: 0 (max 0)

Timer          Starts    Wakeups         Next(msec)

Retrans             3          0                0

SendWnd             0          0                0

TimeWait            0          0                0

AckHold             3          2                0

KeepAlive           1          0                0

PmtuAger            0          0                0

GiveUp              0          0                0

Throttle            0          0                0

iss: 3225544359  snduna: 3225545516  sndnxt: 3225545516

sndmax: 3225545516  sndwnd: 31684       sndcwnd: 4308

irs: 3299472269  rcvnxt: 3299473426  rcvwnd: 31665   rcvadv: 3299505091

SRTT: 37 ms,  RTTO: 300 ms,  RTV: 244 ms,  KRTT: 0 ms

minRTT: 9 ms,  maxRTT: 239 ms

ACK hold time: 200 ms, Keepalive time: 0 sec, SYN waittime: 30 sec

Giveup time: 0 ms, Retransmission retries: 0, Retransmit forever: FALSE

Connect retries remaining: 0, connect retry interval: 0 secs

State flags: none

Feature flags: MD5, Win Scale, Nagle, Path MTU

Request flags: Win Scale

Datagrams (in bytes): MSS 1436, peer MSS 1436, min MSS 1460, max MSS 1460

Window scales: rcv 0, snd 0, request rcv 0, request snd 0

Timestamp option: recent 0, recent age 0, last ACK sent 0

Sack blocks {start, end}: none

Sack holes {start, end, dups, rxmit}: none

Socket options: SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT, SO_NBIO

Socket states: SS_ISCONNECTED, SS_PRIV

Socket receive buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket send buffer states: SB_DEL_WAKEUP

Socket receive buffer: Low/High watermark 1/32768

Socket send buffer   : Low/High watermark 2048/24576, Notify threshold 0

PDU information:

#PDU's in buffer: 0

FIB Lookup Cache:  IFH: 0x40  PD ctx: size: 0  data:

Num Labels: 0  Label Stack:

RP/0/0/CPU0:R1#

PMTUD - detectie van boutgaten

Zoals eerder is uitgelegd in deel PMTUD - Path Segment heeft een lagere IP-MTU, wordt de TCP-PMTUD indien ingeschakeld geactiveerd door de ontvangst van een ICMP (Doelstelling onbereikbaar - type 3; Verfragmentatie vereist - Code 4) bericht. Het kan zijn dat deze berichten om de een of andere reden niet zijn ontvangen, wat tot gevolg heeft dat PMTUD niet wordt geactiveerd. In dat geval, wordt de laagste IP MTU van het pad tussen de TCP-peers niet geleerd. Een dergelijk scenario zou een mogelijk zwart gat opleveren als IP-pakketten de DF-bit set hebben en als ze een grootte hoger hebben dan het laagste IP MTU-pad segment. Die bakjes zouden in stilte vallen.

Deze paragraaf laat zien hoe Cisco IOS XR detecteert en werkt bij een dergelijk potentieel gat scenario. Voor dit doel is IPv4 onbereikbare eigenschappen uitgeschakeld aan de R2-interface GE0/0/0 zoals weergegeven in de volgende afbeelding en CLI-uitvoer.

Afbeelding 3.5 - PMTUD ingeschakeld op R1/R4 en R2 IPv4 onbereikbaar gemaakt.

IPv4 onbereikbaar op R2:

!- R2 - IP unreachables is disabled

RP/0/0/CPU0:R2#show run interface gigabitEthernet 0/0/0/0

Thu May 13 12:09:45.483 UTC

interface GigabitEthernet0/0/0/0

ipv4 address 10.1.2.2 255.255.255.252

ipv4 unreachables disable

!

RP/0/0/CPU0:R2#show ipv4 interface gigabitEthernet 0/0/0/0

Thu May 13 12:10:04.112 UTC

GigabitEthernet0/0/0/0 is Up, ipv4 protocol is Up

Vrf is default (vrfid 0x60000000)

Internet address is 10.1.2.2/30

MTU is 1514 (1500 is available to IP)

Helper address is not set

Multicast reserved groups joined: 224.0.0.2 224.0.0.1 224.0.0.5

224.0.0.6

Directed broadcast forwarding is disabled

Outgoing access list is not set

Inbound  common access list is not set, access list is not set

Proxy ARP is disabled

ICMP redirects are never sent

ICMP unreachables are never sent

ICMP mask replies are never sent

Table Id is 0xe0000000

De manier waarop Cisco IOS XR met dit scenario voor een zwart gat omgaat is om hetzelfde pakket twee keer te verzenden en als het nog niet lukt, dat de verwachte TCP-ACK niet wordt ontvangen, probeer dan maar de volgende lagere, goed gedefinieerde plateau-waarde te gebruiken zoals gedocumenteerd in RFC191 - Path MTU discovery (zie sectie PMTUD - Path Segment heeft lagere IP MTU voor de lijst plateaus). Samengevat, veronderstelt Cisco IOS XR dat het de zaak kan zijn dat de pakketten ergens binnen het pad naar hun bestemming wegens hun grootte worden gedropt en dat de pogingen om er rond te werken via pakketdoorgifte. Dit gedrag kan met het volgende voorbeeld worden waargenomen uit een pakketvastlegging bij knooppunt R1-interface en de uitvoer van debug tcp-pmtud.

IOS-XR detectie van boutgaten in R1:

! – at R1

! – Original BGP Update message is sent

! – Note IP Total Length of 1116 bytes and TCP Segment Length of 1076 bytes

! – R2 filters such packet and send and ICMP error message towards R1 which triggers PMTUD

! – But because IPv4 unreachables are disabled at R2 GE0/0/0/0 ICMP message is not sent

! – Hence BGP message is silently filtered at R2

562    7.638774       192.168.0.1 192.168.0.4 BGP    1130   UPDATE Message, KEEPALIVE Message

Frame 562: 1130 bytes on wire (9040 bits), 1130 bytes captured (9040 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: fa:16:3e:42:18:05 (fa:16:3e:42:18:05), Dst: fa:16:3e:5c:f1:80 (fa:16:3e:5c:f1:80)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.4

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1116

Identification: 0x4a37 (18999)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)

0... .... = Reserved bit: Not set

.1.. .... = Don't fragment: Set

..0. .... = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x229b [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.0.1

Destination: 192.168.0.4

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 57082, Seq: 318, Ack: 251, Len: 1076

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

Border Gateway Protocol - KEEPALIVE Message

<snip>

! – at R1

! – No TCP ACK is received

! – Packet retransmission is attempted (2 attempts)

! – Note initial MSS value is of 1460 bytes

563    0.560058       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    1130   [TCP Retransmission] 179 → 57082 [PSH, ACK] Seq=318 Ack=251 Win=32593 Len=1076

564    1.101367       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    1130   [TCP Retransmission] 179 → 57082 [PSH, ACK] Seq=318 Ack=251 Win=32593 Len=1076

! – at R1

! – Still no TCP ACK received; previous retransmissions failed

! – Next lower plateau value is attempted – 1492 bytes

! – Packet retransmission is attempted (2 attempts)

RP/0/0/CPU0:May 13 10:20:44.251 UTC: tcp[399]: [t1] PCB 0x15392224: Trying next lower MTU: 1452

567    1.850294       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    1130   [TCP Retransmission] 179 → 57082 [PSH, ACK] Seq=318 Ack=251 Win=32593 Len=1076

568    1.111361       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    1130   [TCP Retransmission] 179 → 57082 [PSH, ACK] Seq=318 Ack=251 Win=32593 Len=1076

! – at R1

! – Still no TCP ACK received; previous retransmissions failed

! – Next lower plateau value is attempted – 1006 bytes

! – Packet retransmission is attempted (2 attempts)

RP/0/0/CPU0:May 13 10:20:47.560 UTC: tcp[399]: [t1] PCB 0x15392224: Trying next lower MTU: 966

569    2.198327       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    1020   [TCP Retransmission] 179 → 57082 [ACK] Seq=318 Ack=251 Win=32593 Len=966

570    1.109602       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    1020   [TCP Retransmission] 179 → 57082 [ACK] Seq=318 Ack=251 Win=32593 Len=966

! – at R1

! – Still no TCP ACK received; previous retransmissions failed

! – Next lower plateau value is attempted – 508 bytes

! – Original information (TCP Length of 1076 bytes) is split in three distinct packets

! – TCP Segment Lengths 468 + 468 + 140 = 1076

! – TCP ACK is received from peer R4

RP/0/0/CPU0:May 13 10:20:50.870 UTC: tcp[399]: [t1] PCB 0x15392224: Trying next lower MTU: 468

571    2.205552       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    522    [TCP Retransmission] 179 → 57082 [ACK] Seq=318 Ack=251 Win=32593 Len=468

573    0.004254       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    522    [TCP Retransmission] 179 → 57082 [ACK] Seq=786 Ack=251 Win=32593 Len=468

574    0.002724       192.168.0.1 192.168.0.4 TCP    194    [TCP Retransmission] 179 → 57082 [PSH, ACK] Seq=1254 Ack=251 Win=32593 Len=140

! – Peer R4 TCP ACK is received

575    0.223172       192.168.0.4 192.168.0.1 TCP    54     57082 → 179 [ACK] Seq=251 Ack=1394 Win=31469 Len=0