Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Border Gateway Protocol (BGP) is een van de belangrijkste protocollen die moeten worden gebruikt om de redundantie van de internetverbinding te bereiken. Wanneer u uw netwerk met twee verschillende Internet Service providers (ISP's) verbindt, wordt het multihoming genoemd. Multihoming biedt redundantie en netwerkoptimalisatie. Hiermee selecteert u de ISP die het beste pad naar een bestand biedt. Als u BGP met meer dan één serviceprovider runt, loopt u het risico dat uw autonome systeem (AS) doorvoerAS wordt. Dit veroorzaakt internetverkeer om door uw AS door te gaan en verbruikt potentieel alle bandbreedte en middelen op de CPU van uw router. Dit document behandelt dit probleem en biedt de juiste configuratievoorbeelden.

Voorwaarden

Vereisten

Raadpleeg dit document voordat u doorgaat:

Monsterconfiguratie voor BGP met twee verschillende serviceproviders (multihoming)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco 2800 Series router met Cisco IOS-softwarerelease 12.4(13r)T

- Cisco 3800 Series router met Cisco IOS-softwarerelease 12.4(13r)T

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Gebruik het Opdrachtupgereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

In deze netwerkrouter A wordt aangesloten op twee verschillende serviceproviders SP-A en SP-B die Multihoming vormen, waarbij 1010:1010::/64 en 2020:2020::/64 wordt geadverteerd door AS 101 op de buitenkant en netwerk 1212:12::/64 wordt ontvangen van twee verschillende AS's, AS 202 en AS 303.

N.B.: Hier is een link naar een video (beschikbaar op Cisco Support Community ) die een overzicht geeft van de BGP-multihoming en advies geeft over hoe u problemen met uw gebruikelijke BGP-problemen, zoals peering en een hoge CPU, kunt oplossen.

BGP meervoudig calibreren: Design en probleemoplossing - Video van live webcast

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- router-A

- Serviceprovider A

- Serviceprovider B

router-A

Router-A#

ipv6 unicast-routing

!---Enables the forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Serial3/0

description CONNECTED TO SP-A

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ipv6 address 1202:ABCD::/64 eui-64

ipv6 enable

no fair-queue

clock rate 64000

!

interface Serial3/1

description CONNECTED TO SP-B

no ip address

ipv6 address 2303:ABCD::/64 eui-64

clock rate 64000

!

router bgp 101

bgp router-id 1.1.1.1

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 remote-as 202

!--- Configures SP-A as neighbor.

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 ebgp-multihop 2

neighbor 2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 remote-as 303

!--- Configures SP-B as neighbor.

!

address-family ipv6

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 activate

neighbor 2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 activate

network 1010:1010::/64

network 2020:2020::/64

exit-address-family

!

Serviceprovider

SP-A#

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 1202:ABCD::/64 eui-64

ipv6 enable

no fair-queue

!

router bgp 202

bgp router-id 2.2.2.2

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 remote-as 101

!--- Configuers Router A as neighbor.

!

address-family ipv6

neighbor 1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 activate

network 1212:1212::/64

exit-address-family

!

Serviceprovider

SP-B#

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2303:ABCD::/64 eui-64

no fair-queue

!

router bgp 303

no synchronization

bgp router-id 3.3.3.3

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 remote-as 101

!--- Configures as Router A as neighbor.

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 ebgp-multihop 5

no auto-summary

!

address-family ipv6

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 activate

network 1212:1212::/64

exit-address-family

!

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

- Router A peering met twee ISP’s

Router-A#

show bgp ipv6 unicast summary

BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 101

BGP table version is 6, main routing table version 6

3 network entries using 447 bytes of memory

4 path entries using 304 bytes of memory

4/2 BGP path/bestpath attribute entries using 496 bytes of memory

2 BGP AS-PATH entries using 48 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 1295 total bytes of memory

BGP activity 3/0 prefixes, 14/10 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0   4   202   108     119   6    0    0 00:31:41   1

2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10   4   303   108     121   6    0    0 00:25:1    1

!--- Indicates that Router A is peering with both the ISP SP-A and SP-B

- Routers-A geleerd routers van SP-A en SP-B

Router-A#show bgp ipv6 unicast

BGP table version is 6, local router ID is 1.1.1.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   ::                       0                          32768 i

*  1212:1212::/64   2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 0  0 303 i

*>                              1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 0  0 202 i

*> 2020:2020::/64   ::                       0                         32768 i

- In SP-A:

SP-A#sh bgp ipv6 unicast

BGP table version is 4, local router ID is 2.2.2.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0 0 101 i

*> 1212:1212::/64   ::                       0            32768              i

*> 2020:2020::/64   1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0 0 101 i

- In SP-B:

SP-B#sh bgp ipv6 unicast

BGP table version is 4, local router ID is 3.3.3.3

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0             0 101 i

*  1212:1212::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90  0                 101 202 i

*>                  ::                       0         32768 i

*> 2020:2020::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0             0 101 i

Problemen oplossen

Gebruik de opdracht debug bgp ipv6 update om zuiverende informatie over de updates te tonen om de staat van het peering te helpen bepalen.

Gerelateerde informatie

- Border Gateway Protocol (BGP)

- BGP-casestudy’s

- BGP-opdracht

- BGP-configuratiegids

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems