Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

%BGP-3-INSUFCHUNKS foutmelding

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document verklaart de foutmelding Cisco IOS® %BGP-3-INSUFCHUNKS en de mogelijke situaties waarin het bericht veilig kan worden genegeerd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben van de manier waarop u Border Gateway Protocol (BGP) op Cisco-routers kunt configureren.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op bepaalde versies van Cisco IOS® zoals later in het document beschreven.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

%BGP-3-INSUFCHUNKS foutmelding

Als de autonoom systeem (AS) padlengte minder dan 50 ASs (100 bytes) is, gebruikt de router de toewijzing van het chunk-geheugen. Als de AS pad lengte langer is dan 50 ASs, gebruikt de router regelmatige geheugentoewijzing en keert de #%BGP-3-INSUFCHUNKS terug: Onvoldoende unk pools voor een foutmelding in de aspath telkens wanneer er sprake is van deze situatie. De router zou normaal ondanks deze foutmelding moeten blijven werken.

Dit probleem heeft een Cisco bug-ID van CSCdr07279 (alleen geregistreerde klanten). De oplossing voor CSCdr07279 stelt de router in staat om de toewijzing van het geheugen aan de kap te gebruiken voor een AS-pad van maximaal 125 ASs. Zodra het pad deze lengte overschrijdt, geeft de router de foutmelding slechts eenmaal terug.

De oplossing voor CSCdr07279 werd geïntegreerd in deze Cisco IOS-softwarereleases:

- 12.0(9.6)ST

- 12.0(10.1)S

- 12.0(10.3)SC

- 12.1(1.3)

- 12.1(1.3)T

- 12.1(1.3)E

- 12.1(1.3)EG

- 12.1(3)DB

- 12.1(3)DC

Gerelateerde informatie

- BGP AS_PATH-kenmerk

- Ondersteuning van Border Gateway Protocol (BGP)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems