Automatische decodering van het RIF kan met dit gereedschap worden uitgevoerd. Geef RIF op in het volgende formaat (max. 7 ring/brug combinaties):

- aaaa.bbbb.ccc...
OF

- Aabbbccc...

Routing Control

Explorer Type

Length RIF  (hex)

MTU Size    (dec)

Direction

Ring(1)#   (hex) (dec)   Bridge(1)# (hex) (dec)

Ring(2)#   (hex) (dec)   Bridge(2)# (hex) (dec)

Ring(3)#   (hex) (dec)   Bridge(3)# (hex) (dec)

Ring(4)#   (hex) (dec)   Bridge(4)# (hex) (dec)

Ring(5)#   (hex) (dec)   Bridge(5)# (hex) (dec)

Ring(6)#   (hex) (dec)   Bridge(6)# (hex) (dec)

Ring(7)#   (hex) (dec)   Bridge(7)# (hex) (dec)

Gerelateerde informatie

- Token Ring-overbrugging en RIF-decodering

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems