Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuratie

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor een Cisco TN3270-server die gebruik maakt van sessieswitching met een afhankelijke logische Eenheid (DLUR) en een Dependent Logical Unit Server (DLUS) die statische koppelingen en dynamische fysieke eenheden (PU's) gebruikt.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuratie

Dit is van kracht voor deze steekproefconfiguratie:

- Twee Logical Partitions (LPAR’s) die MPLS (Multiple Virtual Storage) in een Enterprise System Connection (ESCON) via een beheersysteem voor meerdere beeldfaciliteiten (EMIF) uitvoeren:

- LPAR #1: MVS1 systeem. Dit systeem mag alleen worden geconfigureerd als netwerkknooppunt (N).

- LPAR 2: MVS2-systeem. Dit systeem moet worden geconfigureerd als een N en een primaire DLUS.

- Geen geavanceerd peer-to-peer netwerk (APPN) subsysteem op de router, behalve voor Cisco TN3270 Server DLUR, die als eindknooppunt wordt gebruikt.

- De Cisco TN3270 Server conform IP-adres 172.26.19.99 aangesloten op DLUS (MVS2).

- Statische koppelingen ingesteld onder Cisco TN3270 Server DLUR voor aansluiting op MVS1 en MVS2.

- MVS1 aangesloten op MVS2 via de Channel To Channel (CTC) link.

- Control Point to Control Point (CP-CP) Connection tussen MVS1 en MVS2 via de CTC-link via Multi-Path Channel (MPC). (Transport Resource List [TRL] en LOCAL Major Node definities zijn vereist in MVS1 en MVS2.)

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Routerconfiguratie

- Extern communicatieadapter (XCA) belangrijk knooppunt in MVS1: XCAMVS1

- XCA belangrijk knooppunt in MVS2: XCAMVS2

- Logical Unit (LU)-groot knooppunt in MVS2: LUCPCP

- Switched Network (SWNET) Belangrijk knooppunt in MVS2: SW1TSYSP

- TRL-netwerkknooppunt in MVS1 voor de CTC-verbinding: MPCM1ICN

- LOCAL Major Node in MVS1 voor de CTC-verbinding: TRLM1ICN

- TRL-netwerkknooppunt in MVS2 voor de CTC-verbinding: MPCM2N

- LOCAL Major Node in MVS2 voor de CTC-verbinding: TRLM2N

Routerconfiguratie

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

interface TokenRing0/0

ip address 172.26.7.16 255.255.255.0

ring-speed 16

!

interface Channel1/0

csna C010 70

!--- This is the Cisco Systems Network Architecture (SNA) connection to MVS1.

csna C020 71

!--- This is the Cisco SNA connection to MVS2.

!

interface Channel1/2

ip address 172.26.19.98 255.255.255.224

no keepalive

lan TokenRing 0

adapter 1 4000.1241.1000

!--- This is bound to the TN3270 server.

adapter 30 4000.aaaa.0000

!--- This is bound to the MVS1 Cisco SNA connection.

adapter 31 4000.bbbb.0000

!--- This is bound to the MVS2 Cisco SNA connection.

tn3270-server

dlur NETA.WALL NETA.MVS2

!--- The DLUR: NETA.WALL and the DLUS: NETA.MVS2.

lsap token-adapter 1

link CPAC  lsap C0   rmac 4000.aaaa.0000 rsap 04

link MVS2  lsap C0   rmac 4000.bbbb.0000 rsap 04

pu dlurpup eeeeffff 172.26.19.99

!

router eigrp 109

network 172.26.0.0

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

XCA belangrijk knooppunt in MVS1: XCAMVS1

MVS1870 VBUILD TYPE=XCA

PR870   PORT   ADAPNO=30,CUADDR=870,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP870  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUFX=CN,                                             X

ISTATUS=ACTIVE

XCA belangrijk knooppunt in MVS2: XCAMVS2

MVS871  VBUILD TYPE=XCA

PR871   PORT   ADAPNO=31,CUADDR=871,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP871  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUPFX=CN,                                            X

ISTATUS=ACTIVE

Hoofdknooppunt in MVS2: LUCPCP

LUGRL    VBUILD TYPE=LUGROUP

DLUSYED  LUGROUP

327802   LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

327804E  LU    DLOGMOD=D4C32784,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

@        LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTMVS2,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

!--- The NETTESTR application is on MVS1. !--- This is specified with LOGAPPL=NETTESTR.

Switched Network (SWNET) Belangrijk knooppunt in MVS2: SW1TSYSP

SW1TSYS  VBUILD TYPE=SWNET

*

*

TSYSPU   PU    ADDR=02,                                                X

IDBLK=EEE,IDNUM=EFFFF,                                  X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

LUGROUP=DLUSYED,LUSEED=M3270L##,                        X

PUTYPE=2,DLOGMOD=D4C32784,MODETAB=ISTINCLM,             X

SSCPFM=USS3270,PACING=8,VPACING=8

M3270L01 LU    LOCADDR=01,LOGAPPL=TSOMVS1

!--- PU TSYSPU is used for the Cisco TN3270 Server !--- session switching connection.

TRL-netwerkknooppunt in MVS1 voor de CTC-verbinding: MPCM1ICN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM1ICN VBUILD TYPE=TRL

MPCM1M2  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,                                   X

READ=(A60,A70),                                         X

WRITE=(B40,B50)

LOCAL Major Node in MVS1 voor de CTC-verbinding: TRLM1ICN

TRLM1ICN VBUILD TYPE=LOCAL

*       XID=YES,HPR=YES FOR NN ONLY

TRLM1PU1 PU    TRLE=MPCM1M2,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0, *XID=YES,HPR=YES              X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

TRL-netwerkknooppunt in MVS2 voor de CTC-verbinding: MPCM2N

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM2NN  VBUILD TYPE=TRL

MPCM2M1  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,

READ=(A00,A10),

WRITE=(B20,B30)

LOCAL Major Node in MVS2 voor de CTC-verbinding: TRLM2N

TRLM2NN  VBUILD TYPE=LOCAL

*******      USE XID=YES,HPR=YES  IF OTHER MVS IS NN

TRLM2PU1 PU    TRLE=MPCM2M1,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0,  *XID=YES,HPR=YES,            X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Technologische ondersteuning

- Productondersteuning

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen