Inhoud

Inleiding

Vereiste componenten

Verwante producten

Toegang tot de codec

Inleiding

Dit document beschrijft de toegang tot een codec. Als u geen toegang tot een codec kunt krijgen via het netwerk, is het mogelijk dat u direct moet aansluiten voor toegang. De meeste wijzigingen in de netwerkconfiguratie kunnen ook via een aangesloten aanraakpaneel worden aangebracht, maar als dat niet beschikbaar is, moet u inpluggen om toegang te krijgen tot de codec. De codec heeft een interne DHCP-server die een laptop een IP-adres toewijst via een secundaire Ethernet-poort voor toegang tot de web GUI of CLI. Toegang tot de codec op deze manier kunt u netwerk- en codec toegankelijkheidsproblemen oplossen.

Vereiste componenten

- notebook

- Ethernet-kabel

Verwante producten

De informatie in dit document kan met deze hardware en met alle software worden gebruikt:

- C40

- C60

- C90

- SX80-switch

- MX200 G2 switch

- MX300 G2-module

- MX700 switch

- MX800 switch

Toegang tot de codec

Zorg er eerst voor dat de laptop is ingesteld om een IP-adres via DHCP te krijgen.

Voltooi de volgende stappen voor Microsoft Windows:

1. Selecteer Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkverbindingen.

2. Klik met de rechtermuisknop op Local Area Connection en selecteer Properties > Internet Protocol versie 4 > Properties.

3. Klik automatisch op de knop IP-adres verkrijgen.

Selecteer in OS X de optie Network > Ethernet > Configure IPv4. U dient deze optie in te stellen op DHCP.

Sluit vervolgens de Ethernet-kabel aan tussen de LAN-poort van de laptop en een van de secundaire poorten op de codec (niet de netwerkpoort). Mogelijk moet u tijdelijk de stekker van een randapparaat loskoppelen als alle Ethernet-poorten op de codec worden gebruikt.

Opmerking: Op C-Series-codecs moet de secundaire poort worden geconfigureerd voor DirectPairing en niet inactief zijn. Dit moet eerder zijn geconfigureerd onder Systeemconfiguratie > Netwerkpoort. Zonder dit, zal de interne server van DHCP geen IP adressen toewijzen. Als dit niet actief is, kunt u de codec alleen openen via het aanraakpaneel.

Wanneer de kabel is aangesloten, moet de computer automatisch een IP-adres uit de codec halen. U kunt het toegewezen IP-adres controleren vanaf de opdrachtregel van Windows met de opdracht ipconfig of vanaf de OS X-terminal met de opdracht ifconfig.

Opmerking: het IP-adres lijkt op een door Windows zelf toegewezen IP-adres - 169.254.1.4X . Dit is normaal. Het interne DHCP-bereik begint op 169.254.1.40.

Zodra u het IP-adres hebt ontvangen, moet u de standaardgateway voor dit adresbereik 169.254.1.1 kunnen pingen en toegang kunnen krijgen tot de webinterface of opdrachtregel van de codec.