Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

veronderstellingen

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document toont een voorbeeldconfiguratie van LAN-emulatie (LANE), Circuit Emulation Service (CES) en VBR-tunnels (variabele bit Rate) met permanente virtuele verbindingen (PVC’s) in gevormde VPN-tunnels (Virtual Path). In de configuratie die in dit document wordt getoond, worden LANE, CES en variabele bit rate-non-real-time (VBR-NR) PVC’s via WAN getransporteerd. Deze voorbeelden maken gebruik van vormgegeven VPN-tunnels om de naleving van verkeerscontracten te garanderen. Wanneer het gebruik van vormgegeven VPN-tunnels met verkeersparameters die identiek zijn aan de dienstverlener, mag het ATM-netwerk van de dienstverlener geen cellen laten vallen.

De VP-tunnel moet van de constante bitsnelheid (CBR) servicecategorie zijn om te kunnen worden vormgegeven: het is de enige gevormde tunnel die Cisco momenteel ondersteunt. U moet drie VPN-tunnels hebben omdat LANE niet-gespecificeerde bit rate (UBR) switched virtuele verbindingen (SVC’s) gebruikt, CES CBR PVC’s gebruikt, u een VBR PVC’s gebruikt en u vormgegeven VPN-tunnels gebruikt. U hebt één voor elke servicecategorie: Virtuele kanalen voor CBR (VC’s) en UBR-VC’s. Je had één tunnel kunnen gebruiken door hiërarchische VPN-tunnels te gebruiken.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

- LANE

- LANE-ontwerpaanbevelingen

- LANE configureren

- CES

- Een inleiding tot Circuit Emulation Services

- Circuit Emulation Services configureren

- VBR

- Het begrip van de variabele bit Rate Real Time (VBR-RT) servicecategorie voor ATM VC’s

- De betekenis van de VBR-nrt servicecategorie en traffic shaping voor ATM VC’s

- VP-tunnels

- VP-tunnels en VP-switching configureren

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco IOS-softwarerelease 11.3(10.8)TWA4 ASP of hoger voor de LightStream 1010 (LS1010)

- Elke versie van Cisco 8540-MSR

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

veronderstellingen

Het voorbeeld in dit document gaat uit van deze feiten:

- Vormde tunnels moeten van de servicecategorie van CBR zijn, dus dit voorbeeld heeft een CBR VPN-tunnel die alleen CBR's kan bevatten. Het wordt gebruikt voor CES CBR PVC’s (aangeduid als VPI1 in het netwerkdiagram). Merk op dat het virtuele pad identifier (VPI) nummer lokaal belangrijk is voor de switch poort, zodat je hetzelfde VPI-nummer kunt hebben op dezelfde switch, maar twee verschillende switch poorten.

- Omdat vormgegeven VPN-tunnels niet tegelijkertijd VC’s van meerdere servicecategorieën kunnen transporteren, kan de eerste VPN-tunnel die gebruikt wordt voor CBR’s niet gebruikt worden voor LANE UBR-VC’s of het VBR-NRTT PVC’s. U moet een andere VPN-tunnel maken voor LANE (die UBR-servicecategorie VC’s gebruikt). Daarom is de tweede VPN-tunnel (VPN2 gelabeld in het netwerkdiagram) een CBR-vormige VPN-tunnel waardoor alleen UBR VC’s zijn toegestaan.

- Een derde vormgegeven VPN-tunnel transporteert het VBR-NRTT PVC (geëtiketteerd VPI3 in het netwerkdiagram).

- U moet drie CBR VPN's van de dienstverlener kopen.

- Verondersteld wordt dat de drie CBR VPN’s een piekcelsnelheid (PCR) van 10 Mbps en een celvertragingstolerantie (CDVT) van 500 cellen hebben. Merk op dat de som van de PCR's van alle VPN-tunnels die op dezelfde fysieke interface zijn gedefinieerd, kleiner moet zijn dan 95% van de lijnsnelheid van de fysieke interface (ervan uitgaande dat alleen VP-tunnels op de fysieke interface zijn geconfigureerd).

- Voor het VBR PVC moet de aanhoudende celsnelheid (solvabiliteitscategorie) van het PVC kleiner zijn dan 95 procent van de PCR van de CBR-vormige VPN-tunnel. Met andere woorden: de solvabiliteitskapitaalvereiste van PVC moet kleiner zijn dan 9,5 Mbps voor de VBR-nrt. Als er meerdere VBR PVC’s door de CBR-tunnel gaan, moet de som van de solvabiliteitskapitaalvereisten van alle VBR PVC’s kleiner zijn dan 95 procent van de PCR van de vormgegeven VPN-tunnel. De resterende 5 procent is gereserveerd voor signalering en andere verplichte protocollen.

- Apparaat 5500-asp-f is voor VP-switching. De dienstverlener voert deze functie doorgaans uit.

- LANE-diensten worden gedefinieerd op 8540-MSR; LAN Emulation Clients (LEC’s) worden gedefinieerd op 8540-MSR en 5500-asp-e.

Opmerking: In dit voorbeeld worden de LANE-services op de ATM-switch geplaatst voor eenvoud. Dat is echter niet de optimale locatie voor LANE-diensten. De beste plaats voor een LAN Emulation Server (LES) of broadcast en een onbekende server (BUS) is te vinden op de LANE-module van een Catalyst 5500. De ideale plaats voor een LEC is op een Cisco 7500 Series router.

- De twee particuliere sectorale beurzen (PBX’s) in het diagram gebruiken een CES CBR-circuit. Zie Circuit Emulation Services configureren voor meer informatie over het configureren van circuit-emulatieservices.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Klik op de switches in dit diagram om de voorbeeldconfiguraties te bekijken:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- 5500-asp-e

- 5500-asp-f

- 8540-MSR

Configuratie van 5500-ASA in een steekproef

5500-asp-e

5500-asp-e# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 5500-asp-e

!

boot system flash slot0:LS1010-wp-mz.120-3c.W5.9.bin

!

ip host-routing

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 64000 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm lecs-address-default 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8405.00 1

atm address 47.0091.8100.0000.0050.537e.1401.0050.537e.1401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

!

interface CBR10/0/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name test

ces pvc 0 interface ATM11/0/1.6 vpi 6 vci 100

!

interface ATM11/0/1

no atm signaling enable

no ip address

atm pvp 5 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 6 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 7 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

!

interface ATM11/0/1.5 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM11/0/1.6 point-to-point

!

interface ATM11/0/1.7 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

atm pvc 7 100 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997  interface  ATM10/1/0 0 100

!

interface ATM11/0/2

no ip address

!

interface ATM11/0/3

no ip address

!

interface ATM11/1/0

no ip address

!

interface ATM11/1/1

no ip address

!

interface ATM11/1/2

no ip address

!

interface ATM11/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface ATM13/0/0.1 multipoint

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

lane client ethernet test

!

interface Ethernet13/0/0

no ip address

!

no ip classless

logging buffered 16000 debugging

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Functiedisplays

U kunt de opdrachten tonen in dit gedeelte gebruiken om de configuratiefuncties in het apparaat te controleren. Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Opmerking: U kunt aanvullende show opdrachten gebruiken om de configuratie te controleren. niet alle zijn in dit document opgenomen .

Om te verzekeren dat alle LANE VC's over de juiste VPN-tunnel gaan (met andere woorden, om te voorkomen dat signalering wordt gestart via de hoofdinterface) is signalering uitgeschakeld aan de interface atm11/0/1 door gebruik te maken van ATM-signalering. Dezelfde bewerking is uitgevoerd op de 8540-MSR.

Om te zien welke VC’s door de VPN-tunnel gaan met een VPI van 7, geeft u de opdracht ATM-interface-nummer weer:

5500-asp-e# show atm vc interface atm11/0/1.7

Interface    VPI   VCI   Type    X-Interface  X-VPI X-VCI  Encap Status

ATM11/0/1.7  7     3      PVC     ATM13/0/0    0     181   SNAP   UP

ATM11/0/1.7  7     4      PVC     ATM13/0/0    0     182   SNAP   UP

ATM11/0/1.7  7     5      PVC     ATM13/0/0    0     180   QSAAL  UP

ATM11/0/1.7  7     16     PVC     ATM13/0/0    0     179   ILMI   UP

ATM11/0/1.7  7     18     PVC     ATM13/0/0    0     183   PNNI   UP

ATM11/0/1.7  7     100    PVC     ATM10/1/0    0     100          UP

5500-asp-e# show atm interface resource atm11/0/1.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

5500-asp-e# show atm interface resource atm11/0/1

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c1 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr, c5 ubr

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 8 c2, 1 c3, 1 c4, 1 c5

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

117023 cbr RX, 117023 cbr TX, 117023 vbr RX, 117023 vbr TX,

117023 abr RX, 117023 abr TX, 117023 ubr RX, 117023 ubr TX

Allocated bit rates:

30720 cbr RX, 30720 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Best effort connections: 0 pvcs,  4 svcs

Configuratie van 5500-ASA-f van een monster

De switch is ingesteld voor VPN-switching.

5500-asp-f

5500-asp-f# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service padservice timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 5500-asp-f

!

!

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 64000 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm address 47.0091.8100.0000.0050.5308.2401.0050.5308.2401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

!

interface ATM11/0/0

no ip address

!

interface ATM11/0/1

no ip address

atm pvp 5  interface  ATM11/0/0 10

atm pvp 6 rx-cttr 64000 tx-cttr 64000 interface ATM11/0/0 6 rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 7 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997 interface ATM11/0/0 7 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

no ip address

!

ip classless

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Weergave van functies

Om te verifiëren dat VP operationeel is, geeft u de opdracht ATM vp van de show uit:

5500-asp-f# show atm vp

Interface    VPI    Type  X-Interface     X-VPI     Status

ATM11/0/0    6       PVP     ATM11/0/1    6         UP

ATM11/0/0    7       PVP     ATM11/0/1    7         UP

ATM11/0/0    10      PVP     ATM11/0/1    5         UP

ATM11/0/1    5       PVP     ATM11/0/0    10        UP

ATM11/0/1    6       PVP     ATM11/0/0    6         UP

ATM11/0/1    7       PVP     ATM11/0/0    7         UP

Configuratie van 8540-MSR monster

8540-MSR

8540-MSR# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 8540-MSR

!

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 63998 cbr pcr 10000

atm connection-traffic-table-row index 63999 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm lecs-address-default 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8405.00 1

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

lane database PVP

name test server-atm-address 47.009181000000009021448401.009021448403.01

!

!

interface CBR1/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

ces circuit 0 circuit-name test

ces pvc 0 interface ATM2/1/0.6 vpi 6 vci 100

!

interface ATM2/1/0

no atm signaling enable

no ip address

no ip directed-broadcast

atm pvp 6 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

atm pvp 7 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

atm pvp 10 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

!

interface ATM2/1/0.6 point-to-point

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/0.7 point-to-point

no ip directed-broadcast

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

atm pvc 7 100 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997  interface  ATM1/1/0 0 100

!

interface ATM2/1/0.10 point-to-point

no ip directed-broadcast

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM2/1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/3

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

lane config auto-config-atm-address

lane config database PVP

!

interface ATM0.1 multipoint

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane server-bus ethernet test

lane client ethernet test

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Functiedisplays

U kunt de opdrachten tonen in dit gedeelte gebruiken om de configuratiefuncties in het apparaat te controleren.

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr, c5 ubr

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 8 c2, 1 c3, 1 c4, 1 c5

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

117023 cbr RX, 117023 cbr TX, 117023 vbr RX, 117023 vbr TX,

117023 abr RX, 117023 abr TX, 117023 ubr RX, 117023 ubr TX

Allocated bit rates:

30720 cbr RX, 30720 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Best effort connections: 0 pvcs,  0 svcs

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.6

Resource Management configuration:

Service Categories supported: cbr

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr,

Peak-cell-rate TX: none cbr,

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none cbr,

CDVT TX: none cbr,

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

9727 cbr RX, 9727 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

1741 cbr RX, 1741 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.10

Resource Management configuration:

Service Categories supported: ubr

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none ubr

Peak-cell-rate TX: none ubr

Minimum-cell-rate RX: none ubr

Minimum-cell-rate TX: none ubr

CDVT RX: none ubr

CDVT TX: none ubr

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van VP (Virtual Path)-technologie voor switching en tunnels

- Ondersteuning van LANE (LAN Emulation)-technologie

- Ondersteuning van CES (Circuit Emulation Service)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems