Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

router 1

ATM-switch

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

De Frame Relay (FR) aan ATM service interworking-functie maakt communicatie mogelijk tussen een FR-eindgebruiker en een ATM-eindgebruiker. Het is gebaseerd op de uitvoeringsovereenkomst van het Frame Relay Forum (FRF.8) , waarin wordt bepaald dat een FR-eindstation met een ATM-eindstation kan communiceren op voorwaarde dat er een router is die de specificaties in FRF.8 in de software tussen de twee eindstations uitvoert.

Dit document presenteert een voorbeeldconfiguratie van FR naar ATM service interworking met FRF.8 (vertaalmodus) op LightStream 1010. Deze configuratie werkt ook op Catalyst 8510 MSR of 8540 MSR.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco IOS release 12.0(3c)W5(9).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

De F.R. traffic shaping-parameters die in deze voorbeeldconfiguratie in router 1 worden gebruikt, zijn:

- Committed Information Rate (CIR) = 64 kbps

- Committed burst (Bc) = 8000

- Overmatige uitbarsting (BE) = 8000

Opmerking: Raadpleeg voor een gedetailleerde uitleg over de manier waarop u Frame Relay Traffic Shaping kunt oplossen, Commands voor Frame Relay Traffic Shaping.

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- router 1

- ATM-switch

- router 2

Opmerking: deze configuraties bevatten alleen informatie die relevant is voor Frame Relay naar ATM Service Interworking.

router 1

controller E1 5/0

channel-group 30 timeslots 1-31

!

interface Serial5/0:30

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF. It should match the switch.

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!--- Enabling FR traffic shaping on this interface.

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

!--- Traffic shaping parameters configured.

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM-switch

frame-relay connection-traffic-table-row index 123 64000

8000 128000 8000 vbr-nrt 123

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 30  timeslots 1-31

!

interface Serial4/0/0:30

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF.

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

!--- Interface type is dce, because it is providing clocking.

frame-relay pvc 123 rx-cttr 123 tx-cttr 123 service translation

interface  ATM0/0/0 0 123

!--- This command makes the translation from !--- Frame Relay to ATM PVC 123.

router 2

interface ATM2/0.123 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/123

!--- Configured ATM PVC 0/123 with traffic shaping and !--- oam-pvc management enabled.

vbr-nrt 163 81 49

broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

De traffic shaping-parameters op router 2 kunnen worden verkregen in de Frame Relay-verbindingsverkeerstabel op de ATM-switch (zie de sectie).

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- relais voor show

- Leg frame-relaiskaart weer

- Leg frame-relais-pvc op

- ATM Vc-interface ATM 0/0/0 tonen

- show frame-relais verbinding-verkeer-tabelrij

- ATM-verbinding-verkeerstafel weergeven

- show frame-relais interfaceresource seriële 4/0/0:30 alle informatie

De hieronder weergegeven uitvoer is een resultaat van het invoeren van de bovenstaande opdrachten op de apparaten die in het netwerkdiagram worden weergegeven. Deze uitvoer toont aan dat het netwerk correct werkt.

router 1

N.B.: Wanneer u een Cisco-router aansluit op een verbinding met derden, is het verkieslijker om Internet Engineering Task Force (IETF) Local Management Interface (LMI) te gebruiken. Merk op dat de LMI Cisco is en Frame Relay DTE is aangezien het de blokkering van de switch ontvangt.

Router1# show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 1222             Num Status msgs Rcvd 1222

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 2

Om te verifiëren dat dlci omhoog en in kaart gebracht is aan het correspondent IP adres, gebruik de opdracht van de show frame-relais.

Router1# show frame-relay map

Serial5/0:30 (up): ip 12.12.12.1 dlci 123(0x7B,0x1CB0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

Om de status van Frame Relay pvc te controleren, gebruikt u de opdracht frame-relais pvc. In de onderstaande output kunnen we zien dat het actief is.

Router1# show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial5/0:30

input pkts 786           output pkts 549          in bytes 742312

out bytes 684503         dropped pkts 6           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 1          out bcast bytes 608

pvc create time 03:25:16, last time pvc status changed 03:09:30

ATM-switch

Opmerking: het begrip ATM-PX/Y/Z verwijst naar een pseudointerface.

ATMswitch# show atm vc interface atm 0/0/0

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/0/0          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    43    QSAAL  UP

ATM0/0/0          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    35    ILMI   UP

ATM0/0/0          0    101   PVC    ATM0/1/0          0    101          UP

ATM0/0/0          0    102   PVC    ATM0/1/0          0    102          UP

ATM0/0/0          0    123   PVC    ATM-P4/0/0        30   155          UP

Om Frame Relay op ATM-verbindingen in de switch weer te geven, gebruikt u de opdracht van de show frame-relais verbinding-verkeer-tabelrij, zoals hieronder wordt getoond:

ATMswitch# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row            cir      bc     be      pir      fr-atm Service-category    ATM Row

100           64000   32768   32768   64000            vbr-nrt              100

123           64000   8000    8000    128000           vbr-nrt              123

ATMswitch# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

10           cbr            50000                                 none

11           cbr             1000                                 none

12           cbr            11700                                 none

100          vbr-nrt           81          81-0        50         none

123          vbr-nrt          163          81-0        49         none

<-- (*)

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

(*) Wanneer u de frame-relais verbinding-verkeer-tabelrij maakt, associeert u een ATM-tabelrijindex waarbij de ATM traffic shaping-parameters automatisch worden berekend met de B-ICI (Broadband Inter-Carrier Interface)-specificatie (V2.0 (zie formules).

ATMswitch# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Available bit rates (in bps):

1920000 vbr-nrt RX, 1920000 vbr-nrt TX

1920000 abr RX,     1920000 abr TX

1920000 ubr RX,     1920000 ubr TX

Overbooking: disabled

Resource Management state:  Allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van ATM en Frame Relay Interworking-technologie

- Ondersteuning van ATM-technologie