Hoofdstuk: Problemen oplossen vWAAS

Dit artikel beschrijft hoe u vWAAS kunt oplossen.

Inhoud gids

Hoofdartikel

De WAAS-architectuur en traffic flow begrijpen

Voorlopige WAAS-probleemoplossing

Optimalisatie voor probleemoplossing

Toepassingsversnelling voor probleemoplossing

Problemen oplossen door CIFS AO

Problemen oplossen bij HTTP-AO

Probleemoplossing voor het EPM AO

Probleemoplossing voor MAPI-AO

Probleemoplossing voor NFS-AO

Probleemoplossing voor SSL AO

Video AO oplossen

Probleemoplossing voor Generic AO

Voorwaarden voor probleemoplossing

WCCP-probleemoplossing

App voor probleemoplossing

Problemen oplossen bij problemen met schijf en hardware

Probleemoplossing voor seriële inline clusters

Problemen oplossen vWAAS

Probleemoplossing voor WAAS Express

NAM-integratie voor probleemoplossing

Inhoud

- 1 Een vWAAS-apparaat identificeren

- 2 Registratie van probleemoplossing met vWAAS-apparaat

- 3 Virtuele interfaces voor vWAAS controleren

- 4 VWAAS-netwerken voor probleemoplossing

- 5 Problemen oplossen door VPATH Interception

- 6 Probleemoplossing met ondermaatse alarmlampjes

Virtual WAAS (vWAAS) implementeert een virtueel WAAS-apparaat in VMware ESXi op een host-server zoals Cisco UCS.

OPMERKING: vWAAS is geïntroduceerd in WAAS versie 4.3.1. Dit deel is niet van toepassing op eerdere WAAS-versies.

Een vWAAS-apparaat identificeren

U kunt een vWAAS-apparaat herkennen op de pagina Apparaten beheren van WAAS Central Manager. Het apparaattype verschijnt als OE-VWAAS voor alle typen vWAAS-apparaten. De opdrachten van de show versie en show hardware CLI tonen ook de apparaatversie als OE-VWAAS.

Afbeelding 1. Type vWAAS-apparaat

Het model van het vWAAS-apparaat wordt bepaald aan de hand van het aantal CPU’s en de maximale TCP-verbindingen die in het venster Dashboard van het apparaat worden weergegeven, wanneer u het apparaat uit de pagina Apparaten beheren selecteert. Deze twee velden worden alleen weergegeven voor vWAAS-apparaten.

Afbeelding 2. VLAN’s

De modellen zijn als volgt:

- vWAAS-750: 2 CPU’s, maximaal 750 TCP-verbindingen

- vWAAS-6000: 4 CPU’s, 6000 maximale TCP-verbindingen

- vWAAS-12000: 4 CPU’s, 12000 maximale TCP-verbindingen

- vCM-100N: 2 CPU’s, 100 maximale knooppunten

- vCM-2000N: 4 CPU’s, 2000 maximale knooppunten

Voor vCM-apparaten kunt u de opdracht tonen hardware gebruiken om het aantal CPU’s te bepalen, zodat u kunt zien welk model van vCM is geïnstalleerd.

Opmerking: Het vWAAS-apparaat laat zien dat er 2 disks zijn geïnstalleerd. De eerste, disk00, is 4 GB en emuleert de flash opslag in een fysiek WAAS apparaat. De tweede schijf, schijf 01, emuleert de vaste schijf in een fysiek WAAS-apparaat en varieert in grootte afhankelijk van het vWAAS-model.

De opdracht Show tfo detail geeft ook de maximum TCP verbinding limiet weer:

vWAAS# show tfo detail

Policy Engine Config Item            Value

-------------------------            -----

State                                Registered

Default Action                       Use Policy

Connection Limit                     750                 <------ Max TCP connection limit

Effective Limit                      750

Keepalive timeout                    3.0 seconds

Registratie van probleemoplossing met vWAAS-apparaat

U moet elk vWAAS-apparaat bij de WAAS Central Manager registreren voor een normaal gebruik. Als een vWAAS-apparaat niet bij de Central Manager is geregistreerd, wordt het niet-geregistreerde alarm weergegeven:

vWAAS# show alarms

Critical  Alarms:

----------------

None

Major  Alarms:

-------------

Alarm ID                  Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1  notregistered             vwaas/model                                             <------Not registered  alarm

.  . .

Om het vWAAS-apparaat te registreren bij de Central Manager, gebruikt u de opdracht voor mondiale configuratie op het vWAAS-apparaat:

vWAAS# config

vWAAS(config)#  cms enable

Registering  WAAS Application Engine...

Sending  device registration request to  Central Manager with address 2.75.16.100

Please wait,  initializing CMS tables

Successfully initialized CMS tables

. . .

management  services enabled

U kunt de registratie controleren met de opdracht Cms info tonen:

vWAAS# show cms info

Device  registration information :

Device Id                            =  1730

Device  registered as                 = WAAS Application Engine

Current WAAS  Central Manager         = 2.75.16.100

Registered  with WAAS Central Manager = 2.75.16.100

Status                                = Online                        <----- Successful  registration

Time of last config-sync              = Thu Aug 19 18:38:13 2010

CMS services  information :

Service cms_ce is running                                             <----- CMS service is running

vWAAS-apparaatregistratie en -deregulering zijn vastgelegd in het systeemberichtenlog met een regel die begint met "vWAAS:". U kunt het logbestand van het systeembericht in de Central Manager bekijken door Admin > Logs > Systeemmeldingen te kiezen.

Afbeelding 3. Bericht op registratiesysteem voor vWAAS

Virtuele interfaces voor vWAAS controleren

Er zijn twee virtuele interfaces beschikbaar op vWAAS-apparaten.

In het apparaat van de Centrale Manager> Configuratie > Netwerk > Netwerkinterfaces -pagina, verschijnt het vWAAS-interfacetype als virtueel (Port Channel, Standby, Inline en Gigabit Ethernet zijn niet van toepassing), wat vergelijkbaar is met Gigabit Ethernet. Sommige Gigabit Ethernet-interfaceopties, zoals Port Channel, autosheid, snelheid, modus en stand-by, zijn niet van toepassing op virtuele interfaces.

U kunt ook de virtuele interfaces met het show in werking stellen-configuratie bevel zien:

VWAAS# show running-config interface

primary-interface Virtual 1/0

!

!

!

interface Virtual 1/0

ip address 10.104.227.25 255.255.255.128

exit

interface Virtual 2/0

shutdown

exit

Er zijn aanvullende informatie beschikbaar bij de opdrachten virtuele 1/0-interface of virtuele 2/0-interfaces tonen.

Als u de interfacemodules wilt wijzigen, kunt u de pagina Central Manager Network Interfaces of de configuratieopdrachten voor de interface, ip en primaire interface gebruiken.

vWAAS# config

vWAAS(config)# interface virtual 1/0

vWAAS(config-if)# ip addr 10.10.10.15 255.255.255.0

vWAAS(config-if)# end

vWAAS# config

vWAAS(config)# ip default-gateway 10.10.10.1

vWAAS(config)# primary-interface virtual 1/0

vWAAS(config)# end

VWAAS-netwerken voor probleemoplossing

Als u geen verbindingen op het vWAAS-apparaat ziet, controleert u de configuratie van het vWAAS-netwerk in de vSphere-client. Is het vWAAS-apparaat aangesloten op de juiste vSwitch?

Met de vSphere Client kunt u de vWAAS-netwerkconnectiviteit vanuit de apparaatpagina overtrekken. Identificeer op welk netwerklabel de netwerkadapter is aangesloten, selecteer de virtuele switch waarop dit netwerk is aangesloten en selecteer de fysieke NIC die lid is van deze virtuele switch. Controleer of de configuratie juist is.

Controleer ook of de instellingen voor virtuele switch VLAN correct zijn geconfigureerd om het netwerk te bereiken.

Controleer het ingestelde IP-adres, netmask, standaardgateway en primaire interface op het vWAAS-apparaat. Zie voor meer informatie het vorige gedeelte "Virtuele interfaces controleren".

Van het vWAAS apparaat, pingelt u de standaardgateway en de Centrale Manager om ervoor te zorgen dat ze bereikbaar zijn.

Problemen oplossen door VPATH Interception

Een vWAAS-apparaat kan VPATH of WCCP-interceptiemethoden gebruiken, maar niet beide. Om te controleren of de VPATH interceptie is ingeschakeld vanuit de Central Manager, kies het vWAAS-apparaat en kies vervolgens Configureren > Interceptie > VPATH. Als het vakje VPATH inschakelen is ingeschakeld, is dit ingeschakeld. WCCP moet worden uitgeschakeld voordat VPATH kan worden ingeschakeld.

U kunt de vn-service vpath mondiale configuratieopdracht gebruiken om VPATH-interceptie in of uit te schakelen.

Van het vWAAS apparaat CLI, kunt u de status en de statistiek van VPATH met de opdracht Show statistics vn-service bekijken:

vWAAS# show statistics vn-service vpath

VPATH Statistics

*****************

Packet Statistics

-----------------

VPATH Enabled = YES             <-----Should be YES

VPATH Packet received = 4783472         <-----Should be incrementing

Optimized TCP Packets VPATH returned = 918762          <-----Should be incrementing

WAAS Bypassed VPATH packets returned = 15537

VPATH encapsulated IP pkts(excluding TCP) returned = 0

VPATH encapsulated Non-IP packets returned = 26

VPATH Fragments received = 0

VPATH Fragments returned = 0

VPATH Packets returned when VPATH not configured = 0

Non-VPATH Packets received = 810022

Error Statistics

-----------------

VPATH intercepted packets dropped = 0

VPATH Packet CRC failures = 0

VPATH packets with unsupported Version = 0

VPATH packets with wrong request type = 0

Om te bepalen of VPATH ARP-verzoeken verzenden, gebruikt u de opdracht TcPDump arp.

Om de VPN MAC-adresinformatie voor TCP-stromen weer te geven, gebruikt u de opdracht Show statistics Connection-strips:

vWAAS# show statistics connection egress-methods

-----------------------------------------------------------------------

|                       |         TUPLE         |          MATE       |

-----------------------------------------------------------------------

Local-IP:Port               10.104.227.25:443       10.104.227.28:36052

Remote-IP:Port              10.104.227.28:36052     10.104.227.25:443

Directed Mode             No                       No

Egress method             IP Forwarding            IP Forwarding

VPATH mode                Yes                      Yes                        <-----VPATH connection

WCCP Service|Bucket

Tuple Flags               NON-WCCP|L2|             NON-WCCP|L2|

Intercepting Device (ID):

ID IP address

ID MAC address

ID IP address updates   0                        0

ID MAC address updates  0                        0

Egress Tunnel Dst

VPATH MAC Address       00:02:3D:83:B5:03        00:02:3D:83:B5:03          <-----VPATH MAC address

Memory address            0xffff8101078b1b80       0xffff8101078b1b80

. . .

Probleemoplossing met ondermaatse alarmlampjes

Als de juiste geheugen- en vaste-schijfruimte niet aan het vWAAS-apparaat is toegewezen, wordt het volgende alarm weergegeven:

vWAAS# show alarms

Critical Alarms:

----------------

None

Major Alarms:

-------------

Alarm ID                 Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1 undersized                  vwaas/model                    memory             <-----Undersized alarm

. . .

U dient dit alarm nooit te zien als u geldige OVA-bestanden gebruikt om vWAAS in te zetten. Als u dit alarm ziet, verwijdert u de vWAAS VM en herstelt u het met een geldig OVA-bestand.